目录

简介

问题

使用的组件

解决方案

简介

本文档介绍如何在忘记密码且无法通过usmcli用户访问通用线路界面(CLI)时重置Cisco UCDM 8.x平台usmcli密码。

问题

usmcli用户由于密码错误而无法登录CLI。

使用的组件

本文档中的信息基于CUCDM 8.1.6

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

解决方案

本节介绍Cisco UDCM 8.x密码恢复过程。

注意：此过程仅适用于Cisco UCDM 8.x GRUB版本1.98-1ubuntu5

步骤1.尽可能禁用连接以实现此目的 — 禁用网络。这可确保事务不会丢失。

步骤2.登录VMWare并选择CUCDM虚拟机(VM)。

步骤3.右键单击VM并选择编辑设置。

步骤4.单击“选项”选项卡，选择“启动选项”，并将“开机启动延迟”设置为7000毫秒（7秒）。每次虚拟机启动时，它将再等待7秒。此设置允许我们读取BIOS启动消息，并在需要时按任何其他键。

步骤5.打开Cisco UCDM显示屏（启动虚拟机控制台）。

步骤6.单击重新启动按钮(Restart Guest)。

步骤7.在启动过程中，我们看到倒计时计时器。

步骤8.在计时器达到0:00之前，按住SHIFT键，直到显示grub屏幕。

步骤9.在GRUB屏幕上按e进行编辑。

步骤10.导航到以linux开头的行尾，并添加到行尾，如此图中所示。

注意：有时init=/bin/bash可在行尾拆分，结果如下。

步骤11.按Ctrl-X启动系统，您会看到提示。

步骤12.在系统启动后，输入mount -o remount,rw /。

步骤13.输入passwd usmcli并输入usmcli帐户所需的新密码。

步骤14.键入sync以强制文件系统同步。

步骤15.键入exit。

步骤16.重新启动VM。

步骤17.以usmcli用户身份登录，并在步骤13中设置密码。