目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

vManage模式

解决方案

站点ID重叠

解决方案

添加VPN列表或站点列表

解决方案

SLA类

解决方案

相关问题

简介

本文档介绍从软件设备广域网(SD-WAN)中的vManage激活vSmart策略时发现的一些常见错误。

先决条件

要求

思科建议您了解思科软件定义广域网(SDWAN)解决方案。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

vManage模式

在vSmart策略激活期间，弹出窗口显示此错误，其中x.x.x.x代表vSmart system-ip:

Failed to activate policy

vSmarts x.x.x.x are not in vManage mode

解决方案

重叠中的所有vSmarts（可访问和不可访问）都需要位于模板（vManage模式）上，以便从vManage图形用户界面(GUI)应用集中策略。  Cisco建议vSmarts具有相同的配置，但特定于设备的详细信息除外，例如system-ip、hostname和site-id。  因此，解决此错误的简单方法是创建CLI模板，并将少量的设备特定详细信息转换为变量。这可确保vSmarts始终具有相同的配置，但特定于设备的变量除外。

站点ID重叠

在 Save 策略 按钮或Preview按钮，则会出现以下错误：

Invalid policy: Assembly failed. Duplicate mapping detected on site#type#direction Branch#control#out

或者

在vSmart策略的激活和推送期间，出现以下错误：

15-Aug-2022 20:12:11 EDT] Failed to apply policy - Failed to process device request -

Error type : application

Error tag : operation-failed

Error Message : /apply-policy/site-list[name='All-Site']: Overlapping apply-policy site-list Hub site id 200-299 with site-list All-Site

Error info : <error-info>

<bad-element>site-list</bad-element>

</error-info>

解决方案

如果将同一策略类型应用于包含任何相同站点ID的两个站点列表，则会出现此错误。每个方向只能向特定站点应用一种类型的策略。  确保站点列表中的站点ID是唯一的。

- 对于应用感知路由(AAR)策略，没有方向。

- 只能对特定站点应用一个AAR策略。

- 对于集中控制策略，有两个可能的方向,进出。

- 只要一个控制策略应用于out方向，第二个控制策略应用于in方向，两个控制策略就可以应用于特定站点ID。

- 对于集中数据策略，有三个方向选项all、from-service和from-tunnel。

- 只要一个数据策略应用于from-tunnel方向，而第二个数据策略应用于from-service方向，就可以将两个数据策略应用于特定站点ID。

- 如果all方向用于应用一个数据策略，则第二个数据策略无法应用于该站点。

- 在某些使用案例中， 有些序列需要同时应用from-service和from-tunnel，但其它序列只需要在一个方向上应用。对于这些使用案例，请为所有常见序列创建一个策略，并制作其副本。将特定方向序列添加到副本。  然后在一个方向上应用原始策略，在另一个方向上应用带有添加序列的副本。

添加VPN列表或站点列表

将新策略类型添加到当前集中策略后，在选中Save Policy Changes按钮后出现此错误：

Invalid policy:Cannot save policy. Add VPN List or Site List to component Generic_Policy in Policy Application

解决方案

需要将该策略应用于特定站点列表以保存该策略。

- 对于集中控制策略，在apply-policy部分期间仅需要方向和站点列表。

- 对于AAR策略，在apply-policy部分需要站点列表和vpn列表。

- 对于集中数据策略，在apply-policy部分需要站点列表和vpn列表。

SLA类

在激活或删除vSmart策略期间，出现此错误。  错误消息中的数字可能因代码版本而异。

too many /ncs:devices/device{vsmart-}/config/policy/sla-class, 5 configured, at most 4 must be configured

解决方案

支持的SLA类数量因版本而异。   如果vManage和vSmart位于比边缘设备更高的版本系列上，则它们可能允许配置超出边缘设备支持的版本。  应用比边缘设备支持的SLA类更多可能导致意想不到的后果。

确保所配置的编号在设备所在的代码版本所允许的SLA类数范围内。

有关文档，请参阅：

vEdge文档

Cisco IOS-XE控制器模式(cEdge)文档

相关问题

Cisco Bug ID CSCwc08313 — 对于某些情况下重叠的策略，系统不会引发错误消息。