目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

系统级别

用户级别

简介

本文档介绍在演进可编程网络管理器(EPNM)中更改空闲用户注销计时器的步骤。

先决条件

要求

Cisco建议您了解EPN管理器。

注意：需要访问EPNM GUI。

使用的组件

本文档中的信息基于EPNM。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

配置

您必须在两个级别（系统级别和用户级别）进行此更改。

系统级别

导航至Administration > Setting > System Settings.低于General,选择 Server并更改超时值，如下图所示：

用户级别

点击右上角的Settings（设置）图标并选择My Preferences.

根据需要更改超时值，然后单击Save.

注销并重新登录以使更改生效。