目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

ESXi升级

预升级任务

验证要升级的正确ESXi版本

验证ESXi正在引导的虚拟驱动器

从VMware门户下载ISO文件

升级任务

升级后任务

升级ESXi许可证

相关信息

简介

本文档介绍如何通过Cisco Integrated Management Controller(CIMC)vKVM界面升级适用于Cisco Business Edition的ESXi(BE6K/7K)。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Business Edition服务器型号

- ESXi vSphere

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Business Edition Server BE6H-M5-K9

- ESXi 6.7版本

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

ESXi升级

预升级任务

验证要升级的正确ESXi版本

确定升级您的BE服务器的正确ESXi版本。您必须验证与两个应用程序的兼容性：

1. 与UC应用的兼容性：要验证服务器上运行的UC应用的受支持版本，请参阅UC应用虚拟化指南。
例如，如果您托管CUCM14虚拟机，则支持的VMware vSphere ESXi版本为6.7、7.0U1和8.0U1。在虚拟化表中列出了最低基本版本，这意味着版本7.0不支持CUCM14兼容性，但版本7.0U1、7.0U2或7.0U3支持CUCM14。

2. 与CIMC的兼容性：

转至UCS硬件和软件兼容性工具，验证您的ESXi版本支持的CIMC版本：

- 服务器类型:思科独立服务器C系列

- 服务器型号：请参阅下表，根据您的BE型号选择正确的UCS型号。

BE模型

UCS模型

BE6M-M4-(K9/XU)

UCSC-C220-M4S

BE6H-M4-(K9/XU)

UCSC-C220-M4S

BE6M-M5-(K9/XU)

UCSC-C220-M5SX

BE6H-M5-(K9/XU)

UCSC-C220-M5SX

BE6K-M6-(K9/XU)

UCSC-C220-M6S

BE7M-M4-(K9/XU)

UCSC-C240-M4S2

BE7H-M4-(K9/XU)

UCSC-C240-M4SX

BE7M-M5-(K9/XU)

UCSC-C240-M5SX

BE7H-M5-(K9/XU)

UCSC-C240-M5SX

BE7M-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

BE7H-M6-(K9/XU)

UCSC-C240-M6SX

- 处理器版本：选择最新的

- 操作系统：VMware

- 操作系统版本:ESXi目标版本。

兼容性工具示例

如果当前的CIMC版本列为兼容，则无需升级CIMC。否则，请使用Details列中指定的Firmware Bundle链接升级CIMC，并参阅Documents列中的Install & Upgrade Guides。

兼容性工具结果

验证ESXi正在引导的虚拟驱动器

登录您的CIMC门户，导航到Storage > Cisco Raid Controller > Virtual Drive Info，然后将Boot Drive为true的Virtual Drive Name标识为true。

CIMC启动虚拟驱动器

从VMware门户下载ISO文件

要获取升级的正确ISO文件，请导航至VMWare Portal >选择版本>自定义ISO >查找Cisco Custom Image for ESXi >单击转到下载。

VMware门户ISO下载页面

选择最新的ESXi版本，然后单击立即下载文件类型：ISO

ESXi ISO下载选择

升级任务

警告：您必须正常关闭虚拟机。对于UC设备，正确的过程是通过SSH登录，并键入utils system shutdown命令。

1. 将ESXi设置为维护模式。导航到ESXi GUI界面>右键单击主机>维护模式>进入维护模式。

2. 打开CIMC界面，然后从工具栏中单击启动vKVM。

提示：当vKVM控制台在不同窗口中打开时，浏览器必须允许弹出窗口。

3. 在vKVM控制台中，单击虚拟媒体。如果未启用，请单击激活虚拟设备。

激活虚拟设备菜单

3. 然后，单击Map CD/DVD。

映射CD/DVD菜单

5. 选择要上传的ISO文件，然后单击映射驱动器。

Map Image File窗口

6. 导航到虚拟驱动器菜单，验证映像文件是否已映射。

验证虚拟驱动器菜单

7. 要重新启动服务器，请导航到Power > Reset System(warm boot)。

Reset system菜单

8. 服务器开始启动。

Server booting up窗口

9. 出现Cisco徽标后，键入F6选择Boot Menu，将显示Entering Boot selection menu消息。

Server Boot Menu Selection窗口

10. 启动菜单显示，选择Cisco vKVM-Mapped vDVD选项。

Boot menu窗口

11. 在触发自动引导之前选择ESXi Installer。

ESXi安装程序选择窗口

12. UCS开始加载ESXi安装程序。

警告：确保您的会话保持活动状态。如果浏览器连接断开，从vDVD引导过程将失败。

提示：从同一UCS网络中的本地计算机执行升级，以减少加载ISO文件所需的时间。

Loading ESXi Installer屏幕

13. 屏幕上将显示“欢迎安装向导”，按Enter继续。

欢迎ESXi安装屏幕

14. 系统将显示End User License Agreement(EULA)。按F11以接受并继续。

提示：如果无法识别F11密钥，可以使用Macros Custom keys，导航到Macros > Manage > New > Select F11 Key。新键显示在“宏”(Macro)>“用户定义的宏”(User Defined Macros)下。

EULA屏幕

15. 安装程序会扫描您的UCS存储。

ESXi安装程序扫描屏幕

16. 选择安装了ESXi的虚拟驱动器，它是“升级前任务”中标识为引导虚拟驱动器的虚拟驱动器。

选择磁盘屏幕

17. 选择Upgrade ESXi， preserve VMFS datastore。

注意：对于ESXi全新安装，此过程相同。如果未检测到以前的ESXi或选择了错误的虚拟驱动器，则仅显示“安装”选项。

Upgrade selection屏幕

18. 验证源和目标ESXi版本并确认使用F11进行升级。

确认升级屏幕

Upgrade in progress屏幕

19. 升级完成后，从vDVD中删除ESXi ISO文件并按Enter。

Upgrade complete屏幕

Rebooting server屏幕

20. UCS会启动正常启动过程。完成后，新的ESXi版本将显示在右上角。

Upgrade successful屏幕

21. 导航到ESXi GUI界面>右键点击主机>维护模式>退出维护模式。

升级后任务

升级ESXi许可证

如果ESXi升级来自其他主要版本（从6.x到7.x），则还必须升级ESXi许可证。根据类型和购买方式升级ESXi许可证有不同的选项。

您可以通过BE6K/7K服务器获得3种ESXi许可证：

1. VMware许可证

2.思科通过ISV1合同转售许可证

3.包含SWSS合同的嵌入式许可证

如果许可证是随思科一起购买的，则思科可以转售ISV1或嵌入式许可证，然后通过MCE工具升级您的许可证，请参阅MCE版本升级指南。

相关信息

- 配置CIMC并在BE6K/7K上安装ESXi以防发生灾难性故障

- Cisco Host Upgrade Utility用户指南

- Cisco Business Edition 6000解决方案

- Cisco Business Edition 7000解决方案

- Cisco Business Edition嵌入式虚拟化许可证的停产公告