目录

简介

先决条件

要求

背景信息

配置管理网络

相关文章和文档

使用的术语

其他有用的命令

简介

本文档介绍在安装成功后设置NFVIS-for-UC Management网络所需的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 支持NFVIS-for-UC的Business Edition或Cisco Expressway硬件。

- Business Edition 6000/7000 M5或更高版本

- Cisco Expressway C1400V M7或更高版本

- 已安装NFVIS-for-UC软件。

背景信息

统一通信企业网络功能虚拟化基础设施软件(NFVIS-for-UC)构建在思科企业NFVIS平台上，该平台最初专为分支机构网络功能虚拟化而设计。默认配置使用开放式vSwitch(OVS)提供管理和虚拟机网络连接。开放式vSwitch配置由多个组件组成：网桥、网络和物理Nic(pnic)。 统一通信产品通常部署在VMware ESXi上。下表为向VM提供与NFVIS-for-UC OVS配置中所示相同网络连接功能的组件提供术语映射。

NFVIS-for-UC名称

VMware ESXi名称

描述

bridge

vSwitch

将同一主机上的虚拟机通过物理NIC连接到上游网络基础设施。

网络

端口组

已分配给Bridge/vSwitch和VM。将虚拟机连接到Bridge/vSwitch。可以具有标记流量的VLAN ID。

物理NIC(PNIC)

vmnic

软件结构，该结构映射到主机硬件上的物理NIC端口。设置为Bridge/vSwitch的上行链路端口。

NFVIS-for-UC上配置的默认网桥和网络：

- wan-br（WAN网桥）

- lan-br（局域网网桥）

- wan-net（WAN网络）

- lan-net(LAN网络)

必须先从CLI为其分配管理IP地址，然后才能通过WebUI、SSH和API管理NFVIS-for-UC。基于硬件平台，NFVIS-for-UC安装在映射到物理NIC的网桥上，并且可以不同。在本实验中，GE0-0映射到wan-br网桥，并且默认配置用于NFVIS-for-UC管理。您可以使用默认网桥（lan-br或wan-br）和任意端口进行管理。

配置管理网络

步骤 1：从控制台登录并通过配置终端进入配置模式。

步骤 2：通过系统设置主机名主机名设置系统主机名。

注意：使用commit命令可以保存配置更改。您可以在每次配置之后或多次配置之后执行此操作。此外，您也可以通过show running-config查看完整的默认配置。请特别注意系统设置、网络网络、网桥和pnic部分，因为这些是您在初始配置期间修改的那些。

步骤 3：Set management IP address， system settings mgmt ip address ip-address ip-subnet-mask。

步骤 4：Set default gateway,system settings default-gw ip-address

步骤 5：将source interface设置为originating traffic from NFVIS-for-UC， system settings source-interface ip-address

nfvis# configuration terminal

nfvis(config)# system settings hostname BE7KH2-NFVIS

nfvis(config)# commit

Commit complete.

BE7KH2-NFVIS(config)#

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings mgmt ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings default-gw 10.0.101.1

BE7KH2-NFVIS(config)# system settings source-interface 10.0.101.10

BE7KH2-NFVIS(config)# commit

Commit complete.

BE7KH2-NFVIS(config)#

当前运行配置的示例。

BE7KH2-NFVIS(config)# show running-config

!

... Omitted configuration to focus on management network setup ...

!

system settings hostname BE7KH2-NFVIS

system settings mgmt ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

system settings default-gw 10.0.101.1

system settings source-interface 10.0.101.10

!

networks network wan-net

bridge wan-br

!

networks network lan-net

bridge lan-br

!

... Omitted configuration to focus on management network setup ...

!

bridges bridge wan-br

!

bridges bridge lan-br

ip address 10.0.101.10 255.255.255.0

port GE0-0

!

注意：如果需要更改用于NFVIS-for-UC管理的物理端口，最简单的方法是修改用于管理的默认网桥的端口配置。在本实验中，默认网桥为lan-br，默认端口设置为GE0-0。

步骤5b（可选）：更改用于NFVIS-for-UC管理的物理端口。如果非默认端口需要用于NFVIS-for-UC管理，只需更改用于管理的默认网桥中的端口配置。在本示例中，默认lan-br使用GE0-0进行管理，将其更改为使用端口GE2-0的进程为：

BE7KH2-NFVIS# configure terminal

BE7KH2-NFVIS(config)# bridges bridge lan-br

BE7KH2-NFVIS(config-bridge-lan-br)# no port GE0-0

BE7KH2-NFVIS(config-bridge-lan-br)# port GE2-1

BE7KH2-NFVIS(config-port-GE2-1)# commit

步骤 6：上游网络配置可以选择先完成。在此设置中，GE0-0作为接入端口直接连接到我们的管理交换机，端口上设置了VLAN。此Nexus交换机上的端口配置为：

interface Ethernet1/10

description BE7KH2-NFVIS GE0-0 Mgmt

switchport access vlan 100

步骤 7：提交后，检验连通性。可以通过访问https://<NFVIS Management IP or FQDN>上的WebUI登录屏幕来验证连接。

第8步：从下拉配置(Configuration)>虚拟机(Virtual Machines)>网络(Networking)>网络(Networks)导航到网络配置(Network configuration)页。

网络页面默认配置(BE7H-M5-K9)

相关文章和文档

- 思科内部呼叫应用虚拟化指南

- Cisco Business Edition 6000/7000设备安装指南

- 了解NFVIS网络

- NFVIS 4.x入门指南

- NFVIS 4.x配置指南

使用的术语

- BE6K/BE7K - Cisco Business Edition 6000/7000系列设备

- CE1400V - Cisco Expressway设备。

- NFV — 网络功能虚拟化，VNF可视为NFV的结果

- VNF — 虚拟化网络功能（如虚拟路由器、防火墙）

- NFVIS-for-UC — 用于统一通信的NFV基础设施软件

- pNIC — 物理网络接口卡，物理安装在设备中，由NFVIS-for-UC管理。

- OVS — 开放式虚拟交换机

其他有用的命令

- 网桥是将VM和NFVIS连接到外部世界的工具，wan-br和lan-br是默认网桥。

show running-config bridges

show running-config bridges bridge wan-br

show running-config bridges bridge lan-br

show bridge-settings | more

- 网络是将VM连接到网桥的功能，而lan-net和wan-net是默认网络。

show running-config networks

show running-config networks network (tab to see all the options)

show running-config networks network lan-net

show running-config networks network wan-net