??NFVIS-for-UC???
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-08-25T07:00:00+00:00
Description: ????????????NFVIS-for-UC???????

目录

简介

问题

解决方案

简介

本文档介绍确定当前安装的NFVIS-for-UC卷所需的步骤。

问题

需要确定当前安装在哪个卷上NFVIS-for-UC。

解决方案

步骤1.对主机的CIMC运行RedFish API查询，以通过https://<CIMC IP Address>/redfish/v1/Systems/<CIMC Serial Number>/Storage/MRAID/Volumes确定存在多少个虚拟驱动器

示例输出

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type": "#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context": "/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"Description": "Collection of Volumes for this system",

"Name": "Volume Collection",

"Members@odata.count": 4,

"Members": [

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}

步骤2.查询每个卷的API，其中Number是步骤1输出中显示的卷编号。 https://<CIMC IP Address>/redfish/v1/Systems/<CIMC Serial Number>/Storage/MRAID/Volumes/Number

VD-0的输出示例

... Obmitted Output ...

"Id": "0",

"Name": "NA",

"Encrypted": false,

"CapacityBytes": 1494996746240,

"BlockSizeBytes": 512,

"OptimumIOSizeBytes": 131072,

"Identifiers": [

{

"DurableNameFormat": "UUID",

"DurableName": "60027e370b077b003179502a9dc8b57a"

}

],

"Status": {

"Health": "OK",

"State": "Enabled"

},

"Actions": {

"#Volume.Initialize": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Volume.Initialize",

"InitializeType@Redfish.AllowableValues": [

"Fast",

"Slow"

]

},

"#Volume.CheckConsistency": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Volume.CheckConsistency"

},

"Oem": {

"#Cisco.StartReconstruction": {

"target": "/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0/Actions/Oem/Cisco.StartReconstruction",

"@odata.type": "#CiscoUCSExtensions.v1_0_0.StartReconstruction",

"ReconstructionOp@Redfish.AllowableValues": [

"add",

"remove",

"none"

]

}

}

},

"RAIDType": "RAID5",

"Oem": {

"Cisco": {

"VolumeAccessPolicy": "ReadWrite",

"RequestedWriteCachePolicy": "WriteBack",

"ConfiguredWriteCachePolicy": "WriteBack",

"VolumeDriveCachePolicy": "NoChange",

"VolumeReadAheadPolicy": "ReadAhead",

"VolumeIoPolicy": "DirectIo",

"VolumeState": "Optimal",

"AvailableSizeMiBytes": 0,

"Bootable": true,

"FullDiskEncryptionCapable": false

}

}

}

步骤3.从输出捕获中，为每个捕获的DurableName值都是UUID。

"Identifiers": [

{

"DurableNameFormat": "UUID",

"DurableName": "60027e370b077b003179502a9dc8b57a"  <<- This is the UUID you copy

}

步骤4.通过SSH或控制台连接到NFVIS-for-UC，并执行support show list-units | include Volume-UUID。

步骤5.安装NFVIS-for-UC的卷包含设备和设备分区。

安装了NFVIS-for-UC OS的卷的示例输出。

BE7KH2-NFVIS# support show list-units | include 60027e370b077b003179502a9dc8b57a

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart1.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 1

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart2.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 2

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart3.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 3

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart1.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 1

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart2.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 2

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b003179502a9dc8b57a\x2dpart3.device       loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G 3

非NFVIS-for-UC OS安装的卷的输出示例。

BE7KH2-NFVIS# support show list-units | include 60027e370b077b0031790987dc596ab8

dev-disk-by\x2did-scsi\x2d360027e370b077b0031790987dc596ab8.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

dev-disk-by\x2did-wwn\x2d0x60027e370b077b0031790987dc596ab8.device                loaded    active   plugged   UCSC-RAID12GP-4G

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type":"#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"说明":"此系统的卷集合",

"名称":"卷集合",

"Members@odata.count":4,

"成员":[

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes",

"@odata.type":"#VolumeCollection.VolumeCollection",

"@odata.context":"/redfish/v1/$metadata#VolumeCollection.VolumeCollection",

"说明":"此系统的卷集合",

"名称":"卷集合",

"Members@odata.count":4,

"成员":[

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/0"

},

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/1"

},

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/2"

},

{

"@odata.id":"/redfish/v1/Systems/SERIALNUMBER/Storage/MRAID/Volumes/3"

}

]

}