目录

简介

先决条件

要求

参考设置

为VM连接配置OVS

相关文章和文档

使用的术语

简介

本文档介绍为虚拟机网络连接配置NFVIS-for-UC Open vSwitch(OVS)所需的步骤。

先决条件

要求

- 支持NFVIS-for-UC的Business Edition或Cisco Expressway硬件。

- Business Edition 6000/7000 M5或更高版本

- Cisco Expressway C1400V M7或更高版本

- 安装有WebUI的NFVIS-for-UC软件可供管理。

参考设置

使用率

VLAN

IP

网关

pNIC

bridge

网络

上行链路交换机名称

上行链路交换机端口

设备OOB CIMC

100

10.0.100.10/24

10.0.100.1/24

CIMC管理

mgmt-switch

Eth1/1

NFVIS-for-UC管理

101

10.0.101.10/24

10.0.101.1/24

GE0-0

lan-br

LAN网络

mgmt-switch

Eth1/10

VM数据1

10

不适用

10.0.10.1/24

GE1-0

vm-br1

vm-net-10

vm交换机

Eth1/11

VM数据2

20

不适用

10.0.20.1/24

GE1-1

vm-br2

vm-net-20

vm交换机

Eth1/12

为VM连接配置OVS

一旦您能够远程管理NFVIS-for-UC，下一步是为虚拟机连接设置网络。在此设置中，GE1-0和GE1-1用于VM数据流量。

步骤 1：使用您之前设置的凭证登录NFVIS-for-UC WebUI，网址为https://<NFVIS Management IP or FQDN>。

第2步：从下拉配置(Configuration)>虚拟机(Virtual Machines)>网络(Networking)>网络(Networks)导航到网络配置(Network configuration)页。

网络页面默认配置(BE7H-M5-K9)

步骤 3：单击+号添加新网络。输入network details，然后单击Submit。对其他VLAN/网络重复相同步骤。重复使用同一网桥或根据设计创建新网桥。

- 名称：vm-net-10

- 模式：接入

- VLAN :10

- 网桥：创建New,GE1-0作为要使用的接口。回想一下，GE0-0用于NFVIS-for-UC管理。

步骤4.检验网络现在是否显示在Networks页面上。

您还可以看到从NFVIS-for-UC CLI创建的这些网络。

BE7KH2-NFVIS# show system networks

NETWORK BRIDGE PORTS TYPE VLAN

----------------------------------------------------------

wan-net wan-br N/A openvswitch N/A

lan-net lan-br GE0-0,GE0-0_ll1 openvswitch N/A

GE1-0-SRIOV-1 N/A N/A SRIOV N/A

...omitted default SRIOV networks...

vm-net-10 vm-br1 GE1-0,vnic0 openvswitch 10

vm-net-20 vm-br2 GE1-1,vnic1 openvswitch 20

BE7KH2-NFVIS#

相关文章和文档

- 思科内部呼叫应用虚拟化指南

- Cisco Business Edition 6000/7000设备安装指南

- 了解NFVIS网络

- NFVIS 4.x入门指南

- NFVIS 4.x配置指南

使用的术语

- BE6K/BE7K - Cisco Business Edition 6000/7000系列设备

- CE1400V - Cisco Expressway设备

- NFV — 网络功能虚拟化，VNF可视为NFV的结果。

- VNF — 虚拟化网络功能（如虚拟路由器、防火墙）

- NFVIS-for-UC — 用于统一通信的NFV基础设施软件

- pNIC — 物理网络接口卡，物理安装在设备中，由NFVIS-for-UC管理。

- vNIC — 虚拟网络接口卡，由NFVIS-for-UC管理，将vNIC分配给虚拟机。

- OCP NIC 3.0 — 开放式计算项目网络接口卡3.0。

- MLoM — 主板上的模块化LAN

- OVS — 开放式虚拟交换机

- SR-IOV — 单根I/O虚拟化，允许pNIC将自身作为多个物理NIC展示给NFVIS-for-UC。

- DPDK — 数据平面开发套件