目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

配置

插入网关

更新当前VG端口的设备和线路级配置

验证

故障排除

简介

本文档介绍如何批量导入语音网关(VG)的设备和线路级配置。VG 224和VG350配置通常有多个端口。在大型部署中，为所有端口添加设备和线路级配置将成为一个繁琐的过程。

有关如何导入多个VG的信息，请参阅《Cisco Unified Communications Manager批量管理指南》中记录的“使用BAT添加Cisco VG224网关”过程。但是，它无法为所有端口导入线路级配置。

先决条件

要求

思科建议您了解批量管理工具。

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Unified Communications Manager(CUCM)版本10.5.2。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

配置

如果VG已添加到CUCM中，并且要求仅更新端口的设备和线路级配置，请转至“更新当前VG的端口的设备和线路级配置”部分。

如果要求插入VG并更新端口上的设备和线路级配置，则从“插入网关”部分开始。

插入网关

要插入网关，请完成以下步骤：

1. 选择Bulk Administration > Gateways > Gateway Template。

2. 单击新增。系统随即会显示“添加新网关”窗口。

3. 从Gateway Type下拉列表中，选择适当的VG并单击Next。系统随即显示下一个“添加新网关”窗口。

4. 从Protocol下拉列表中，选择MGCP或SCCP。单击 Next。系统随即会显示Gateway Configuration窗口。

5. 输入所有字段的值，然后单击Save。

6. 根据VG选择适当的插槽和子单元值。Click Save.

7. 当Status（状态）指示更新已完成时，终端标识符显示为子单元下拉列表右侧的链接。

8. 单击终端标识符(例如1/0/0)以配置设备协议信息。Click Save.

9. 选择Bulk Administration > Upload/Download files并下载bat.xlt文件。

10. 打开bat.xlt文件，启用编辑，选择适当的VG，并填充VG详细信息。

11. 单击导出为BAT格式，并以.csv格式保存文件。

12. 选择批量管理>上传/下载文件>添加新文件，然后选择在步骤11中创建的文件。

13. 选择目标作为网关，选择事务类型作为插入网关。Click Save.

14. 选择Bulk Administration > Gateways > Insert Gateways。选择适当的网关类型。单击 Next。

15. 选择在步骤12中上传的.csv文件，然后选择在步骤2中创建的网关模板。

16. 根据您的要求，选择立即运行或稍后运行选项。单击“Submit”。

更新当前VG端口的设备和线路级配置

要更新配置，请完成以下步骤：

1. 选择批量管理> 导入/导出> 导出。在Device Data下，选择Gateway。选择文件名并运行作业。

2. 选择批量管理>上传/下载文件。选择您在步骤1中创建的.tar文件并下载该文件。

3. 解压.tar文件（使用7zip文件管理器）并将其解压到文件夹。打开.csv文件。

4. 端口和DN配置将在“实体：模拟”部分下输入。

5. 本节中需要更新所有列。您可以根据配置增加PORT NUMBER列并更新其他列。

6. 在DIRECTORY NUMBER 1列中，键入要用于该端口的DN。

7. 在此工作表中进行配置更改后，将.csv文件保存为同一名称，并保存在解压.tar文件的同一文件夹中。

8. 使用7zip文件管理器并创建此文件夹的新.tar文件。

9. 选择批量管理>上传/下载文件>添加新文件。选择.tar文件，选择目标作为导入/导出，选择事务类型作为导入配置，然后单击保存。

10. 选择批量管理>导入/导出>导入。选择步骤9中上传的.tar文件。单击“下一步”。

11. 在Device Data下，选择Gateway，然后根据需要切换“Override the existing configuration”。运行作业。

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

1. 选择批量管理>作业调度程序。选择适当的作业ID并验证作业结果状态。

2. 如果作业失败，请检查日志文件以确定作业失败的原因。

故障排除

本部分提供的信息可用于对配置进行故障排除。

如果作业失败，并且报头丢失，则确保更新的.csv文件保存在导出网关配置的同一文件夹中。

确保头文件中提及的文件名与实际.csv文件的文件名相同。

在“更新当前VG端口的设备和线路级配置”部分的步骤9中，如果您没有看到选项“网关”，则终端描述很可能具有特殊字符。这是因为Windows默认以“ANSI”格式保存.csv文件。保存.csv文件时，从“编码”下拉列表中选择UTF-8，如此屏幕截图所示。