目录

简介

问题说明

什么是暂停帧？为什么它是问题？

此错误消息明细：

如何确定问题？

故障排除步骤

简介

本文档介绍用于诊断和解决NCS 5500系列设备上的连续暂停帧泛洪问题的步骤。

问题说明

路由器充斥着给定的日志：

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

什么是暂停帧？为什么它是问题？

暂停帧是网络流量控制中使用的一种机制，用于在接收设备过载时临时停止数据传输。但是，过多的暂停帧可能会严重影响网络性能。

此错误消息明细：

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

此日志条目表示在指定接口上检测到与平台转发卡(PFC)监视器相关的特定事件“全局暂停”帧。

优先级流量控制：PFC是对以太网流量控制的增强，它提供了基于优先级的暂停帧功能。

全局暂停帧：全局暂停帧是影响接口上所有优先级的暂停帧，它会在短时间内有效停止接口上的所有流量。

PFC watchdog：监控网络接口上PFC的状态。如果检测到过多使用暂停帧（这可能表示拥塞或配置错误），它会记录错误。

如何确定问题？

1. 验证给定的日志是否遇到且是连续的。

LC/0/3/CPU0:Mar 20 17:11:50.360 UTC: fia_driver[303]: %PLATFORM-PFC_WATCHDOG-5-GLOBALPAUSE :

PFC watchdog detected global pause frames on interface HundredGigE0_3_0_24

2. 运行show命令三次，查看Input pause frames输出的增加：

#show controllers <> all | i pause

如果该值在1分钟的时间范围内以大于1M的顺序增加，则我们解决此问题：

输出示例：

#show controllers tenGigE 0/0/0/1 all | i pause

Fri Apr 24 07:39:29.282 UTC

Input pause frames = 990741176

Output pause frames = 0

故障排除步骤

1. 使用 show interfaces HundredGigE0/3/0/24 命令检查接口状态.

2. 使用show running-config interface HundredGigE0/3/0/24 命令检查配置错误。

3. 物理层故障排除：验证所有物理连接（包括电缆和收发器）都处于良好状态且连接正确。

4. 重置接口：作为最后手段，您可以尝试重置接口以查看是否清除了该条件。但是，这会导致服务短暂中断，因此必须谨慎执行。