目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

确定ACI交换矩阵数据包流

单BD/单EPG，在同一枝叶上带两个终端

单BD/单EPG，在不同枝叶上带两个终端

单个BD/两个EPG，在同一枝叶上的每个EPG中有一个终端

两个BD/两个EPG，每个EPG中有一个终端位于同一枝叶（路由数据包）上

简介

本文档介绍如何在各种情况下确定通过以应用为中心的基础设施(ACI)交换矩阵的数据包流。

注意：本文档中描述的所有情况都涉及运行ACI交换矩阵，以便跟踪硬件中的数据包流。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于下列硬件和软件版本：

- 由两台主干交换机和两台枝叶交换机组成的ACI交换矩阵

- ESXi主机，带有两个上行链路，可连接到每台枝叶交换机

- 用于初始设置的应用策略基础设施控制器(APIC)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

确定ACI交换矩阵数据包流

本节介绍可能使用ACI交换矩阵的各种情况以及如何确定数据包流。

单BD/单EPG，在同一枝叶上带两个终端

本节介绍如何验证同一枝叶交换机上同一终端组(EPG)/网桥域(BD)内两个终端的硬件编程和数据包流。如果虚拟机(VM)在同一主机上运行，由于它们位于同一EPG中，则流量会隔离到主机上的虚拟交换机(VS)，并且流量永远不必离开主机。如果VM在不同主机上运行，则以下信息适用。

您应首先检验的是是否获取了枝叶交换机上源和目标IP地址的介质访问控制(MAC)地址信息。以下是本示例中使用的MAC和IP地址信息：

- 源MAC地址:0050.5695.17b7

- 源 IP 地址：192.168.3.2

- 目的MAC地址:0050.5695.248f

- 目的 IP 地址：192.168.3.3

输入show mac address-table命令以验证以下信息：

leaf2# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

16       0050.5695.248f    dynamic      -       F    F    tunnel4

* 19       0050.5695.17b7    dynamic      -       F    F    eth1/31

* 19       0050.5695.248f    dynamic      -       F    F    eth1/31

如图所示，系统获取同一VLAN中两个终端的MAC地址。此VLAN是独立于平台(PI)的VLAN，对每台交换机都具有本地意义。要验证这是否是正确的PI VLAN，请连接到vsh_lc，然后在CLI中输入以下命令：

module-1# show system internal eltmc info vlan brief

VLAN-Info

VlanId  HW_VlanId Type            Access_enc Access_enc Fabric_enc Fabric_enc BDVlan

Type                 Type

==================================================================================

9       11         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16613250       9

10       12         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15990734      10

13       13         FD_VLAN    802.1q       299     VXLAN      8507      10

16       14         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16449431      16

17       15         FD_VLAN    802.1q       285     VXLAN      8493      16

18       16         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15761386      18

19       17         FD_VLAN    802.1q       291     VXLAN      8499      18

HW_VlanId是Broadcom使用的VLAN。VlanId是PI VLAN，它映射到从VLAN池派生的Access_enc VLAN 291，并且是传播到分布式虚拟交换机(DVS)端口组的VLAN:

由于此流量在同一BD和同一VLAN中，因此应在Broadcom ASIC上本地交换流量。要验证Broadcom在硬件中是否有正确的条目，请连接到Broadcom外壳并查看第2层(L2)表：

leaf2# bcm-shell-hw

unit is 0

Available Unit Numbers: 0

bcm-shell.0> l2 show

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=19 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:50:56:95:68:c4 vlan=25 GPORT=0x5f modid=0 port=95/xe94 Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=16 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=29 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=32 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=26 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:50:56:95:24:8f vlan=17 GPORT=0x1f modid=0 port=31/xe30 Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=18 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=21 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=34 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:50:56:95:26:5e vlan=25 GPORT=0x5f modid=0 port=95/xe94 Hit

mac=00:50:56:95:c3:6f vlan=24 GPORT=0x5f modid=0 port=95/xe94 Hit

mac=00:50:56:95:5c:4d vlan=28 GPORT=0x1e modid=0 port=30/xe29 Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=12 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=11 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

mac=00:50:56:95:17:b7 vlan=17 GPORT=0x1f modid=0 port=31/xe30 Hit

mac=00:50:56:95:4e:d3 vlan=30 GPORT=0x1e modid=0 port=30/xe29 Hit

mac=00:22:bd:f8:19:ff vlan=14 GPORT=0x7f modid=2 port=127   Static

输出显示Broadcom ASIC编程正确，流量应在VLAN 17中本地交换。

单BD/单EPG，在不同枝叶上带两个终端

本节介绍如何验证同一EPG/BD中不同枝叶交换机上两个终端的硬件编程和数据包流。

您首先应该检验的是，是否已获知枝叶交换机上源IP地址和目的IP地址的MAC地址信息。以下是本示例中使用的MAC和IP地址信息：

- 源MAC地址:0050.5695.17b7

- 源 IP 地址：192.168.3.2

- 目的MAC地址:0050.5695.bd89

- 目的IP地址:192.168.3.11

在两台枝叶交换机的CLI中输入show mac address-table命令，以验证以下信息：

leaf2# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 19       0050.5695.17b7    dynamic      -       F    F    eth1/31

* 19       0050.5695.248f    dynamic      -       F    F    eth1/31

leaf_1# show mac address-table

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link,

(T) - True, (F) - False

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

27       0050.5695.248f    dynamic      -       F    F    tunnel7

27       0050.5695.17b7    dynamic      -       F    F    tunnel7

* 28       0050.5695.bd89    dynamic      -       F    F    eth1/25

如输出所示，源IP地址在第二个枝叶交换机(leaf2)上获知，而目的IP地址在第一个枝叶交换机(leaf_1)上获知。 由于这些流量位于不同的枝叶交换机上，因此必须将流量发送到第二台枝叶交换机上的NorthStar ASIC，以便流量可以上游发送到主干交换机。要遵循NorthStar逻辑，请连接到线卡vsh。

输入以下命令可查看本地条目列表：

leaf2# vsh_lc

module-1# show platform internal ns forwarding lst-l2

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend:

POS: Entry Position             O: Overlay Instance

V: Valid Bit                    MD/PT: Mod/Port

PT: Pointer Type(A=Adj, E=ECMP, D=DstEncap N=Invalid)

PTR: ECMP/Adj/DstEncap/MET pointer

ML: MET Last

ST: Static                      PTH: Num Paths

BN: Bounce                      CP: Copy To CPU

PA: Policy Applied              PI: Policy Incomplete

DL: Dst Local                   SP: Spine Proxy

--------------------------------------------------------------------------------

MO       SRC  P      M S     B C P P D S

POS   O VNID   Address           V DE MD/PT CLSS T PTR  L T PTH N P A I L P

--------------------------------------------------------------------------------

111 0 fd7f82 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

131 0 f1ffde 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

169 0 f37fd3 00:50:56:95:26:5e 1  0 00/24 4002 A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

331 0 f37fd2 00:50:56:95:5c:4d 1  0 00/2e 8003 A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

719 0 f3ffce 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

945 0 f7ffae 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

1390 0 fa7f9a 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

1454 0 efffee 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

1690 0 f37fd3 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

1720 0 f37fd3 00:50:56:95:c3:6f 1  0 00/24 c002 A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

1902 0 f1ffde 00:50:56:95:4e:d3 1  0 00/2e 8006 A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

2176 0 f07fea 00:50:56:95:17:b7 1  0 00/0f 8004 A    0 0 0   1 0 0 0 0 0 0

2819 0 faff97 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

3297 0 f07fea 00:22:bd:f8:19:ff 1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

================================================================================

TABLE INSTANCE : 1

================================================================================

Legend:

POS: Entry Position             O: Overlay Instance

V: Valid Bit                    MD/PT: Mod/Port

PT: Pointer Type(A=Adj, E=ECMP, D=DstEncap N=Invalid)

PTR: ECMP/Adj/DstEncap/MET pointer

ML: MET Last

ST: Static                      PTH: Num Paths

BN: Bounce                      CP: Copy To CPU

PA: Policy Applied              PI: Policy Incomplete

DL: Dst Local                   SP: Spine Proxy

--------------------------------------------------------------------------------

MO       SRC  P      M S     B C P P D S

POS   O VNID   Address           V DE MD/PT CLSS T PTR  L T PTH N P A I L P

--------------------------------------------------------------------------------

169 0 f37fd3 00:50:56:95:26:5e 1  0 00/24 4002 A    e 0 0   1 0 0 0 0 1 0

331 0 f37fd2 00:50:56:95:5c:4d 1  0 00/2e 8003 A    9 0 0   1 0 0 0 0 1 0

1720 0 f37fd3 00:50:56:95:c3:6f 1  0 00/24 c002 A    c 0 0   1 0 0 0 0 1 0

1902 0 f1ffde 00:50:56:95:4e:d3 1  0 00/2e 8006 A    f 0 0   1 0 0 0 0 1 0

2176 0 f07fea 00:50:56:95:17:b7 1  0 00/0f 8004 A    d 0 0   1 0 0 0 0 1 0

3507 0 fa7f9a 00:50:56:95:3e:ee 1  0 00/2e c005 A   10 0 0   1 0 0 0 0 1 0

3777 0 f37fd3 00:50:56:95:68:c4 1  1 04/04 4002 A   11 0 0   1 1 0 0 0 0 0

3921 0 f07fea 00:50:56:95:24:8f 1  0 00/0f 8004 A    d 0 0   1 0 0 0 0 1 0

输入以下命令以查看目标条目列表（查找目标MAC地址）：

module-1# show platform internal ns forwarding gst-l2

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend:

POS: Entry Position O: Overlay Instance

V: Valid Bit MD/PT: Mod/Port

PT: Pointer Type(A=Adj, E=ECMP, D=DstEncap N=Invalid)

PTR: ECMP/Adj/DstEncap/MET pointer

ML: MET Last

ST: Static PTH: Num Paths

BN: Bounce CP: Copy To CPU

PA: Policy Applied PI: Policy Incomplete

DL: Dst Local SP: Spine Proxy

--------------------------------------------------------------------------------

MO       SRC  P     M S     B C P P D S

POS  O VNID   Address           V DE MD/PT CLSS T PTR L T PTH N P A I L P

--------------------------------------------------------------------------------

2139 0 ff7f72 00:50:56:95:7b:16 1 0  00/00 8006 A d   0 0 1   0 0 0 0 1 0

2195 0 faff97 00:50:56:95:5d:6e 1 0  00/00 8005 A f   0 0 1   0 0 0 0 1 0

3379 0 f07fea 00:50:56:95:bd:89 1 1  00/00 8004 A 10  0 0 1   0 0 0 0 0 0

4143 0 f07fea 00:50:56:95:17:b7 1 0  00/00 8004 A a   0 0 1   0 0 0 0 1 0

4677 0 f07feb 00:50:56:95:68:c4 1 0  00/00 4002 A e   0 0 1   0 0 0 0 1 0

5704 0 f07fea 00:50:56:95:24:8f 1 0  00/00 8004 A a   0 0 1   0 0 0 0 1 0

6191 0 f7ffaf 00:50:56:95:00:33 1 0  00/00 4007 A c   0 0 1   0 0 0 0 1 0

请注意这些输出中的指针(PTR)字段，即邻接指针。此值用于下一命令以查找目的封装VLAN。这是一个十六进制值，您必须将其转换为十进制值（十进制0 x 10表示16）。

在CLI中输入以下命令，16作为邻接指针：

module-1# show platform internal ns forwarding adj 16

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend

TD: TTL Dec Disable         UP: USE PCID

DM: Dst Mac Rewrite         SM: Src Mac Rewrite

RM IDX: Router Mac IDX      SR: Seg-ID Rewrite

--------------------------------------------------------------------------------

ENCP T U USE  D                   S RM  S        SRC

POS   SEG-ID PTR  D P PCI  M DST-MAC           M IDX R SEG-ID CLSS

--------------------------------------------------------------------------------

16      0 2ffa 0 0    0 1 00:0c:0c:0c:0c:0c 0   0 0      0    0

请注意此输出中的ENCP PTR值，该值用于查找目标隧道终端(TEP)地址：

module-1# show platform internal ns forwarding encap 0x2ffa

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend

MD: Mode (LUX & RWX)        LB: Loopback

LE: Loopback ECMP           LB-PT: Loopback Port

ML: MET Last                TD: TTL Dec Disable

DV: Dst Valid               DT-PT: Dest Port

DT-NP: Dest Port Not-PC     ET: Encap Type

OP: Override PIF Pinning    HR: Higig DstMod RW

HG-MD: Higig DstMode        KV: Keep VNTAG

--------------------------------------------------------------------------------

M PORT L L LB MET  M T D DT DT E TST O H HG K M E

POS   D FTAG B E PT PTR  L D V PT NP T IDX P R MD V D T Dst MAC           DIP

--------------------------------------------------------------------------------

12282 0  c00 0 1  0    0 0 0 0  0  0 3   7 0 0  0 0 0 3 00:00:00:00:00:00 192.168.56.93

在这种情况下，帧通过本地TEP的源IP地址和列出的TEP的目的IP地址封装在iVXLAN中。根据ELTMC输出，该BD的VXLAN ID为15761386，因此这是放入VXLAN数据包的ID。当流量到达另一端时，它被解封，并且由于目的MAC地址是本地的，因此它会从Broadcom的l2 show命令中从端口转发。

单个BD/两个EPG，在同一枝叶上的每个EPG中有一个终端

本节介绍如何验证不同EPG中但具有相同BD的两个终端的硬件编程和数据包流。流量流向同一枝叶交换机。这也称为物理本地到物理本地（PL到PL）桥接数据包。 它是桥接的，因为允许两个封装VLAN之间通信，而无需第3层(L3)接口执行路由。

您应首先检验的是枝叶交换机上源IP地址和目标IP地址的MAC地址信息是否在预期接口上获取(本例中为1/48)。 以下是本示例中使用的MAC和IP地址信息：

- 源MAC地址:0050.5695.908b

- 源 IP 地址：192.168.1.50

- 目的MAC地址:0050.5695.bd89

- 目的IP地址:192.168.1.51

在CLI中输入show mac address-table命令以验证以下信息：

leaf1# show mac address-table | grep 908b

* 34       0050.5695.908b    dynamic      -       F    F    eth1/48

leaf1# show mac address-table | grep bd89

* 38       0050.5695.bd89    dynamic      -       F    F    eth1/48

然后，您应进入Broadcom(BCM)外壳，并验证BCM是否获取了正确的MAC地址信息：

bcm-shell.0> l2 show

mac=00:50:56:95:bd:89 vlan=55 GPORT=0x30 modid=0 port=48/xe47

mac=00:50:56:95:90:8b vlan=54 GPORT=0x30 modid=0 port=48/xe47 Hit

输出显示BCM已获知MAC地址信息；但是，MAC地址位于不同的VLAN中。这是预期的，因为流量来自具有不同封装VLAN（不同EPG）的主机。

输入ELTMC，以验证BCM外壳中显示的HW_VlanID与两个封装VLAN的BD VLAN对应：

module-1# show system internal eltmc info vlan brief

VLAN-Info

VlanId  HW_VlanId Type            Access_enc Access_enc Fabric_enc Fabric_enc BDVlan

Type                 Type

==================================================================================

13       15    BD_CTRL_VLAN    802.1q      4093     VXLAN  16777209       0

14       16         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15957970      14

15       17         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16613250      15

16       18         FD_VLAN    802.1q       301     VXLAN      8509      15

17       19         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16220082      17

18       46         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  14745592      18

19       50         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16646015      19

20       51         FD_VLAN    802.1q       502     VXLAN      8794      19

21       23         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16121792      21

22       24         FD_VLAN    802.1q       538     VXLAN      8830      21

23       25         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15826915      23

24       28         FD_VLAN    802.1q       537     VXLAN      8829      23

25       26         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16351138      25

26       29         FD_VLAN    802.1q       500     VXLAN      8792      25

27       27         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16678779      27

28       30         FD_VLAN    802.1q       534     VXLAN      8826      27

29       52         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15859681      29

31       47         FD_VLAN    802.1q       602     VXLAN      9194      18

32       31         FD_VLAN    802.1q       292     VXLAN      8500      55

33       20         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  15761386      33

34       54         FD_VLAN    802.1q       299     VXLAN      8507      54

35       33         BD_VLAN   Unknown         0     VXLAN  16449431      35

38       55         FD_VLAN    802.1q       300     VXLAN      8508      54

39       53         FD_VLAN    802.1q       501     VXLAN      8793      29

在此ELTMC输出中，您可以看到每个条目的HW_VlanId映射到流量进入交换机时标记的Access_enc（检查VMware端口组以验证其是否虚拟化），以及VlanId是出现在MAC地址表。在本例中，这是桥接连接，因为BD VLAN相同（两者都在VLAN 54上）。 下图显示BCM与NorthStar的交互：

NorthStar调整数据包，使用目的IP地址的HW_VlanId重写出口帧。这样，BCM在该VLAN中具有本地命中，并通过端口1/48发送该帧。

两个BD/两个EPG，每个EPG中有一个终端位于同一枝叶（路由数据包）上

本节介绍如何验证使用不同BD的不同EPG中两个终端的硬件编程和数据包流。流量流向同一枝叶交换机，但必须路由。这也称为PL到PL路由数据包。

您应首先检验的是，在中，枝叶交换机上源IP地址和目标IP地址的MAC地址信息是否都是通过预期接口获取的(本例中为1/48)。 以下是本示例中使用的MAC和IP地址信息：

- 源MAC地址:0050.5695.908b

- 源 IP 地址：192.168.1.50

- 默认网关:192.168.1.1

- 目的MAC地址:0050.5695.bd89

- 目的IP地址:192.168.3.51

- 默认网关:192.168.3.1

虽然您可以查看MAC地址表以验证L2信息，但L3路由流量解决方案的一个重要部分是终端管理器(EPM)。 EPM是跟踪特定设备上所有终端的过程。

验证EPM是否了解第一台枝叶交换机(Leaf1)上的两个终端:

leaf1# show endpoint ip 192.168.1.50

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+---------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/       Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain      VLAN            IP Address        IP Info

+---------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

56                      vlan-299    0050.5695.908b L                     eth1/48

Joey-Tenant:Joey-Internal        vlan-299      192.168.1.50 L

源IP地址在Ethernet 1/48上获知，并且它是此交换机的本地地址。

leaf1# show endpoint ip 192.168.3.51

Legend:

O - peer-attached    H - vtep             a - locally-aged     S - static

V - vpc-attached     p - peer-aged        L - local            M - span

s - static-arp       B - bounce

+---------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

VLAN/       Encap           MAC Address       MAC Info/       Interface

Domain      VLAN            IP Address        IP Info

+---------------+---------------+-----------------+--------------+-------------+

44                      vlan-291    0050.5695.bd89 L                     eth1/48

Joey-Tenant:Joey-Internal        vlan-291      192.168.3.51 L

如图所示，目的IP地址是在Ethernet 1/48上获知的，并且是此交换机的本地地址。

要获取有关这些终端的更详细信息，请连接到线卡(LC):

leaf1# vsh_lc

module-1# show system internal epmc endpoint ip 192.168.1.50

MAC : 0050.5695.908b ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 192.168.1.50 ::: IP# 0 flags :

Vlan id : 56 ::: Vlan vnid : 8507 ::: BD vnid : 15990734

VRF vnid : 2523136 ::: phy if : 0x1a02f000 ::: tunnel if : 0

Interface : Ethernet1/48

VTEP tunnel if : N/A ::: Flags : 0x80004c04

Ref count : 5 ::: sclass : 0x2ab5

Timestamp : 02/01/1970 00:43:53.129731

last mv timestamp 12/31/1969 19:00:00.000000 ::: ep move count : 0

previous if : 0 ::: loop detection count : 0

EP Flags : local,IP,MAC,class-set,timer,

Aging:Timer-type : Host-tracker timeout ::: Timeout-left : 423 ::: Hit-bit :

Yes ::: Timer-reset count : 406

PD handles:

Bcm l2 hit-bit : Yes

[L2]: Asic : NS ::: ADJ : 0x14 ::: LST SA : 0x83a ::: LST DA : 0x83a :::

GST ING : 0xedb ::: BCM : Yes

[L3-0]: Asic : NS ::: ADJ : 0x14 ::: LST SA : 0xe56 ::: LST DA : 0xe56 :::

GST ING : 0x12ae ::: BCM : Yes

::::

注意VRF vnid和BD vnid值。

module-1# show system internal epmc endpoint ip 192.168.3.51

MAC : 0050.5695.bd89 ::: Num IPs : 1

IP# 0 : 192.168.3.51 ::: IP# 0 flags :

Vlan id : 44 ::: Vlan vnid : 8499 ::: BD vnid : 15761386

VRF vnid : 2523136 ::: phy if : 0x1a02f000 ::: tunnel if : 0

Interface : Ethernet1/48

VTEP tunnel if : N/A ::: Flags : 0x80004c04

Ref count : 5 ::: sclass : 0x8004

Timestamp : 02/01/1970 00:43:53.130524

last mv timestamp 12/31/1969 19:00:00.000000 ::: ep move count : 0

previous if : 0 ::: loop detection count : 0

EP Flags : local,IP,MAC,class-set,timer,

Aging:Timer-type : Host-tracker timeout ::: Timeout-left : 532 ::: Hit-bit :

Yes ::: Timer-reset count : 1

PD handles:

Bcm l2 hit-bit : Yes

[L2]: Asic : NS ::: ADJ : 0x15 ::: LST SA : 0x28e ::: LST DA : 0x28e :::

GST ING : 0xd33 ::: BCM : Yes

[L3-0]: Asic : NS ::: ADJ : 0x15 ::: LST SA : 0x497b ::: LST DA : 0x497b :::

GST ING : 0x1e98 ::: BCM : Yes

::::

此输出中的VRF vnid值是相同的，因为两个路由都是路由表（相同情景）中相同虚拟路由和转发(VRF)的一部分。 BD vnid值不同，因为两个终端位于不同的BD中。

正如您查看NorthStar表以验证L2级MAC地址的硬件编程一样，您也可以执行同样的操作以验证L3表：

module-1# show platform internal ns forwarding lst-l3

error opening file

: No such file or directory

================================================================================

TABLE INSTANCE : 0

================================================================================

Legend:

POS: Entry Position             O: Overlay Instance

V: Valid Bit                    MD/PT: Mod/Port

PT: Pointer Type(A=Adj, E=ECMP, D=DstEncap N=Invalid)

PTR: ECMP/Adj/DstEncap/MET pointer

ML: MET Last

ST: Static                      PTH: Num Paths

BN: Bounce                      CP: Copy To CPU

PA: Policy Applied              PI: Policy Incomplete

DL: Dst Local                   SP: Spine Proxy

--------------------------------------------------------------------------------

MO       SRC  P      M S     B C P P D S

POS   O VNID   Address           V DE MD/PT CLSS T PTR  L T PTH N P A I L P

--------------------------------------------------------------------------------

2881 0 268000 192.168.1.1       1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

3003 0 208001 80.80.80.10       1  0 00/14 800d A    0 0 0   1 0 0 0 1 0 0

3051 0 208001 30.30.30.30       1  0 00/14 c009 A    0 0 0   1 0 0 0 0 0 0

3328 0 268000 192.168.2.1       1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

3670 0 268000 192.168.1.50      1  0 00/09 2ab5 A    0 0 0   1 0 0 0 0 0 0

3721 0 2b8001 50.50.50.1        1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

3903 0 268000 192.168.3.1       1  0 00/00    1 A    0 0 1   1 0 0 0 1 0 0

18811 0 268000 192.168.3.51     1  0 00/09 8004 A    0 0 0   1 0 0 0 0 0 0

下图说明了通过ASIC的流：