目录

简介

本文档介绍更换运行虚拟可扩展局域网(VXLAN)的Nexus交换机的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Nexus操作系统(NX-OS)

- VXLAN

使用的组件

本文档中的信息基于Nexus 9000交换机。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

VXLAN枝叶 — 主干架构

图1. VXLAN枝叶 — 主干拓扑

VXLAN枝叶 — 主干架构亮点

- LEAF-1和LEAF-2是虚拟端口通道(vPC)对等体。LEAF-3和LEAF-4是vPC对等体。

- 任播网关在LEAF-1、LEAF-2、LEAF-3和LEAF-4上配置用于VLAN101、VLAN102和VLAN103。

- 在枝叶和主干之间配置的点对点IP地址。

- Loopback0主要IP地址用于枝叶单个节点VXLAN隧道终端(vTEP)。

- Loopback0辅助IP地址在vPC枝叶成员之间作为任播vTEP(vip)共享。

- 在枝叶和主干之间使用Underlay的开放最短路径优先(OSPF)路由协议。Loopback0通过OSPF从枝叶和主干通告。

- 在枝叶和主干之间使用边界网关协议(BGP)L2VPN进行重叠。BGP L2VPN EVPN对等建立在Loopback0上。

- VLAN101、VLAN102和VLAN103子网会通告到枝叶和主干。

表1.枝叶环回IP地址

主干/枝叶主机名

Loopback0主IP

Loopback0辅助IP(vip)

SPINE-1

10.7.1.1/32

SPINE-2

10.7.1.2/32

枝叶–1

10.5.1.1/32

10.0.1.72/32

枝叶–2

10.5.1.2/32

10.0.1.72/32

枝叶–3

10.6.1.1/32

10.0.2.72/32

枝叶–4

10.6.1.2/32

10.0.2.72/32

从枝叶和主干验证路由

图2.检验枝叶交换机上的路由。

图3.检验主干交换机上的路由（两台主干交换机上的路由保持不变）。

Nexus交换机硬件更新步骤

步骤1.将配置从LEAF-2复制到NEW-LEAF2

将配置从LEAF-2复制到NEW-LEAF2。关闭NEW-LEAF2上的所有接口。

图4.配置NEW-LEAF2

步骤2.通过关闭所有接口隔离vPC辅助交换机（LEAF-2是vPC辅助交换机）

关闭辅助交换机接口的顺序：

- 关闭vPC成员端口和孤立端口

- 关闭指向主干的上行链路

- 关闭vPC keepalive链路

- 关闭vPC对等链路

图5.隔离vPC辅助交换机

图6.关闭辅助交换机上的接口

步骤3.检验NEW-LEAF2上的vPC粘滞位

粘滞位必须为“False”。 如果为“True”，则将vPC优先级增加到高于上一个值的值。如果粘滞位状态未更改为“False”，请重新加载枝叶。  NEW-LEAF2配置了vPC自动恢复，因此它是vPC主交换机。它不会与LEAF-1形成任何vPC对等，因为对等链路和对等保持连接已关闭。

图7. NEW-LEAF2是vPC主设备

步骤4.从NEW-LEAF2的Loopback0删除辅助IP地址

此步骤旨在确保在链路启动后，孤立端口上连接的终端的路由将从NEW-LEAF2发送到枝叶和主干。

图8.从Loopback0删除辅助IP地址

步骤5.将电缆连接到NEW-LEAF2

完成从NEW-LEAF2到主干和终端的电缆连接。

图9.将电缆连接到NEW-LEAF2

步骤6.在NEW-LEAF2上取消关闭上行链路端口和孤立端口

在NEW-LEAF2上取消关闭上行链路端口和孤立端口。要保持关闭vPC保持连接、vPC对等链路和vPC成员。

此步骤确保孤立端口的路由通过NEW-LEAF2发送到主干和其他枝叶。vPC成员端口的路由仅通过LEAF-1发送。

图10.在NEW-LEAF2上取消关闭孤立端口和上行链路端口

图11. NEW-LEAF2上“unshut the interfaces”的输出

步骤7.检验从孤立端口的NEW-LEAF2收到的主干和其他枝叶中的路由

孤立端口的NEW-LEAF2路由会通告给主干和其他枝叶。NEW-LEAF2 Loopback0主IP地址是路由的下一跳地址。

图12.检验枝叶上的路由

图13.检验主干上的路由。在两个脊柱上保持不变。

步骤8.LEAF-1和NEW-LEAF2之间的vPC保持关闭

Leaf-1和NEW-LEAF2之间没有连接，因此未形成vPC对等。

图14. LEAF-1和NEW-LEAF2之间的vPC对等连接已关闭

步骤9.将配置从LEAF-1复制到NEW-LEAF1

将配置从LEAF-1复制到NEW-LEAF1。关闭NEW-LEAF1上的所有接口。

图15.配置NEW-LEAF1

步骤10.隔离LEAF-1

关闭主交换机接口的顺序：

- 关闭vPC成员端口和孤立端口

- 关闭指向主干的上行链路

- 关闭vPC对等链路和保持连接链路

图16.隔离LEAF-1

图17.关闭LEAF-1上的接口

步骤11.取消关闭vPC成员端口NEW-LEAF2

取消关闭vPC成员端口NEW-LEAF2。

图18.在NEW-LEAF2上取消关闭vPC成员端口

图19.在NEW-LEAF2上取消关闭接口的输出

步骤12.检验从NEW-LEAF2收到的主干和其他枝叶中的路由

vPC成员端口的NEW-LEAF2路由会通告给Spines和其他枝叶。NEW-LEAF2 Loopback0主IP地址是路由的下一跳地址。

图20.检验枝叶上的路由

图21.检验主干上的路由。在两个脊柱上保持不变。

步骤13.将电缆连接到NEW-LEAF1（保持接口关闭）

图22.将电缆连接到NEW-LEAF1

步骤14.在NEW-LEAF1上取消关闭上行链路端口和孤立端口

在NEW-LEAF1上取消关闭上行链路端口和孤立端口。vPC保持连接、vPC对等链路和vPC成员必须保持关闭。

此步骤确保孤立端口的路由通过NEW-LEAF1发送到主干和其他枝叶。vPC成员端口的路由仅通过NEW-LEAF2发送。

图23.在NEW-LEAF1上取消关闭上行链路端口和孤立端口

图24.在NEW-LEAF1上取消关闭接口的输出

步骤15.检验从孤立端口的NEW-LEAF1收到的主干和其他枝叶中的路由

孤立端口的NEW-LEAF1路由会通告给主干和其他枝叶。NEW-LEAF1 Loopback0辅助IP地址是路由的下一跳地址。

图25.检验枝叶上的路由

图26.检验主干上的路由。在两个脊柱上保持不变。

步骤16.在NEW-LEAF1和NEW-LEAF2之间启动vPC

取消关闭NEW-LEAF1和NEW-LEAF2之间的vPC对等链路和vPC保持连接链路。验证vPC状态。根据vPC角色优先级选举的vPC主交换机和辅助交换机。

图27.在NEW-LEAF1和NEW-LEAF2之间启动vPC

图28.在NEW-LEAF1和NEW-LEAF2上取消关闭vPC对等链路和vPC keepalive的输出

图29. vPC状态的输出

由于Loopback0上的辅助IP地址不匹配，存在vPC不一致。这会导致vPC成员端口停机。

步骤17.在NEW-LEAF2的Loopback0中添加辅助IP地址

在NEW-LEAF-2上重新配置Loopback0辅助IP地址。

图30.在NEW-LEAF-2的Loopback0中添加辅助IP地址

步骤18.检验从NEW-LEAF1和NEW-LEAF2收到的所有终端的主干和其他枝叶中的路由

所有终端的NEW-LEAF1和NEW-LEAF2路由会通告给主干和其他枝叶。下一跳是Loopback0辅助IP。

图31. vPC状态的输出

添加Loopback0辅助IP地址后，已解决vPC不一致问题。此步骤必须在vPC对等形成后完成。这减少了终端的停机时间。

图32.检验枝叶上的路由

图33.检验主干上的路由。在两个脊柱上保持不变。

步骤19.在NEW-LEAF1上取消关闭vPC成员端口

在NEW-LEAF1上取消关闭vPC成员端口。

图34.在NEW-LEAF1上取消关闭vPC成员端口

步骤20.取消关闭vPC成员端口NEW-LEAF1

取消关闭vPC成员端口NEW-LEAF1。

图35.在NEW-LEAF1上取消关闭vPC成员端口

步骤21.检验从NEW-LEAF1和NEW-LEAF2收到的主干和其他枝叶中的路由

所有终端的NEW-LEAF1和NEW-LEAF2路由会通告给主干和其他枝叶。下一跳是Loopback0辅助IP。

图36.检验枝叶上的路由

图37.检验主干上的路由。在两个脊柱上保持不变。