目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

其他内存支持型号

确认附加内存卡

更换附加内存卡

相关信息

简介

本文档介绍更换N9K-C93180YC-FX3S上的附加内存卡的步骤。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- N9K-C93180YC-FX3S

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- N9K-C93180YC-FX3S

- 现场更换单元(FRU)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

对于某些Nexus 9300系列交换机，支持添加额外的内存卡。附加存储卡是现场更换单元(FRU)，在处理RMA时将其视为独立部件。在更换机箱期间，必须将附加内存卡从旧机箱移至新机箱。同样，如果判断为硬件故障并经过RMA处理，则您需要更换。例如，本文档介绍更换N9K-C93180YC-FX3S上的其他内存卡的步骤。

其他内存支持型号

2022年1月更新。有关最新信息，请参阅“参考”部分的链接。

交换机型号

附加内存模型

N9K-C93240YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93360YC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93216TC-FX2

NXK-MEM-8GB=

N9K-C93180YC-FX3S

NXK-MEM-16GB=

N9K-C9364C-GX

NXK-MEM-16GB=

确认附加内存卡

由于所列交换机的默认内存是16GB，因此show version命令的输出可帮助确定是否存在其他内存。

switch # show version

<snip>

Hardware

cisco Nexus9000 C93180YC-FX3S Chassis

Intel(R) Xeon(R) CPU D-1526 @ 1.80GHz with 32827152 kB of memory.  <<<<<<<<<<<<

Processor Board ID FDO25020SQW

<snip>

此外，如果进入bash模式，您可以获取有关内存卡的更多详细信息。

如果大小，部件号出现在内存设备部分中，则意味着内存卡在那里。

switch# conf t

switch(config)# feature bash-shell

switch(config)# run bash sudo su

bash-4.3# dmidecode

<snip>

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_A1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 34F26686

Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

Array Handle: 0x0047

Error Information Handle: Not Provided

Total Width: 72 bits

Data Width: 72 bits

Size: 16384 MB

Form Factor: DIMM

Set: None

Locator: DIMM_B1

Bank Locator: NODE 1

Type: <OUT OF SPEC>

Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)

Speed: 2667 MHz

Manufacturer: Hynix Semiconductor

Serial Number: 53E1BC40

Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag

Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK

Rank: 2

Configured Clock Speed: 2133 MHz

Minimum voltage:  Unknown

Maximum voltage:  Unknown

Configured voltage:  0.003 V

更换附加内存卡

1. 确保已关闭交换机的电源并已拔下电缆。

2.卸下螺钉和面板。

3.拉动左插槽两端的闩锁以卸下内存卡。

4.卸下新交换机的螺钉和面板。

5.将存储卡插入新交换机的左侧插槽。

6.更换面板并使用螺钉将其固定。

相关信息

- 将8或16千兆DIMM添加到Cisco Nexus 9000系列交换机

- 思科技术支持和下载