目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

简介

本文档介绍如何在Nexus 9000和统一计算系统(UCS)服务器之间形成链路聚合控制协议(LACP)端口通道。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 运行版本6.1(2)I(3)3a的Nexus 9300

- 运行思科集成管理控制器(CIMC)版本2.0(3f)的UCS C240 M3系列服务器

- 思科虚拟接口卡(VIC)版本1225

- Red Hat Enterprise Linux 7.0版

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

问题

Nexus 9000无法与UCS服务器形成LACP端口通道。如果端口通道上未配置lacp suspend-individual，则它将进入I状态。如果未配置，则由于没有LACP数据单元(LACPDU)而挂起端口。

Nexus 9000上的LACPDU接口计数器显示，发送(Tx)计数器增加，但接收(Rx)计数器不增加。

以下是如何在Nexus 9000上配置接入端口并禁用LACP suspend-individual:

interface port-channel1019

switchport access vlan 4

no lacp suspend-individual

interface Ethernet1/19

description csm-b-ceph-001

switchport access vlan 4

spanning-tree port type edge

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree guard root

channel-group 1019 mode active

这也可配置为中继边缘端口；但是，行为并不不同：

Nexus9396X-2# show port-c sum

Flags: D - Down P - Up in port-channel (members)

I - Individual H - Hot-standby (LACP only)

s - Suspended r - Module-removed

S - Switched R - Routed

U - Up (port-channel)

M - Not in use. Min-links not met

--------------------------------------------------------------------------------

Group Port- Type Protocol Member Ports

Channel

--------------------------------------------------------------------------------

1019 Po1019(SD) Eth LACP Eth1/19(I) ----> Indicates No PDUs are being received

如果LACP暂停个人已启用（默认情况下，启用），则可以将其挂起。 但是，原因应与它未从对等设备接收协议数据单元(PDU)的原因相同。

Nexus9396X-2# show lacp interface e1/19

Interface Ethernet1/19 is individual

Channel group is 1019 port channel is Po1019

PDUs sent: 63

PDUs rcvd: 0 ----> Indicates No PDUs are being received from UCS server.

Markers sent: 0

Markers rcvd: 0

Marker response sent: 0

Marker response rcvd: 0

Unknown packets rcvd: 0

Illegal packets rcvd: 0

Lag Id: [ [(0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0), (0, 0-0-0-0-0-0, 0, 0, 0)] ]

Operational as aggregated link since Thu Jan 1 00:00:00 1970

Local Port: Eth1/19 MAC Address= 7c-69-f6-10-59-d7

System Identifier=0x8000, Port Identifier=0x8000,0x113

Operational key=33787

LACP_Activity=active

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=IN_SYNC

Collecting=true

Distributing=true

Partner information refresh timeout=Long Timeout (90s)

Actor Admin State=125

Actor Oper State=125

Neighbor: 0x0

MAC Address= 0-0-0-0-0-0

System Identifier=0x0, Port Identifier=0x0,0x0

Operational key=0

LACP_Activity=unknown

LACP_Timeout=Long Timeout (30s)

Synchronization=NOT_IN_SYNC

Collecting=false

Distributing=false

Partner Admin State=0

Partner Oper State=0

Aggregate or Individual(True=1)= 1

Ethanalyzer也不捕获来自对等设备的PDU。但是，从服务器获取的tcpdump表示它发送和接收PDU。

解决方案

实验室设置显示，在Nexus 9000上捕获LACPDU时，发现它发送带有dot1q报头的LACPDU，如下所示：

但是，VLAN ID设置为0。现在，当您查看虚拟网络接口卡(vNIC)的配置时，您会看到，默认情况下，VLAN设置为None,VLAN模式设置为access。现在，即使在此模式下，它也会发送带有dot1q报头的LACPDU。但是，Nexus 9000不识别VLAN 0，因此此数据包被丢弃。此行为记录在UCS C系列机架式服务器VIC连接选项中。

要使此功能正常运行，必须将VLAN模式配置为Trunk，并将默认VLAN配置为该端口上允许的VLAN。要更改此功能，请登录到服务器的CIMC IP地址。

1. 单击左窗格中的“服务器”选项卡，然后单击“资产”。

2. 在右窗格中单击Cisco VIC适配器，然后单击vNIC。

3. 选择接口，然后单击“属性”。您应该能够在此处进行更改：

4. 更改后，保存更改。必须重置服务器才能使更改生效。重置后，端口通道应正确形成。

在Nexus 9000(版本6.1(2)I(3)4和7.0(3)I1(1)及更高版本中，它忽略dot1q报头，数据包到达管理引擎(SUP)。 此行为记录在Cisco Bug ID CSCur69668中。

因此，在较新版本中不应遇到此问题。