目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

适用的硬件和软件

软件维护版本结束日期

可用的客户操作

不可用的客户操作

最后支持日期日期

可用的客户操作

不可用的客户操作

建议操作

相关信息

简介

本文档详细介绍在Nexus 7000和7700系列交换机上运行的NX-OS软件的NX-OS 6.2(x)次要版本的软件维护终止和支持截止日期。本文档还介绍了对于运行NX-OS 6.2(x)次版NX-OS软件的Nexus 7000或7700系列交换机的客户建议的操作。

需要了解的重要里程碑如下所示：

- 软件维护版本终止日期:2020年9月15日

- 最后支持日期：2024年9月30日

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于运行NX-OS软件的NX-OS 6.2(x)次版本文档的适用硬件和软件部分中列出的Cisco Nexus 7000和7700系列交换机。

背景信息

Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2的销售终止和寿命终止公告发布于2019年3月18日，其中介绍了NX-OS软件生命周期中NX-OS 6.2(x)次版NX-OS软件销售终止和寿命终止阶段的关键日期。在该公告中，将宣布两个重要里程碑的日期：

- 软件维护版本终止日期:2020年9月15日

- 最后支持日期：2024年9月30日

本文档介绍有关这两个里程碑的详细信息，包括对于运行NX-OS 6.2(x)次版NX-OS软件的Nexus 7000或7700系列交换机，客户可以期望什么，不能期望什么。

适用的硬件和软件

本文档适用于以下硬件：

- Nexus 7000 系列交换机

- N7K-C7004

- N7K-C7009

- N7K-C7010

- N7K-C7018

- Nexus 7700 系列交换机

- N77-C7706

- N77-C7710

- N77-C7718

如果运行以下NX-OS软件版本，则以上硬件适用：

- NX-OS软件版本6.2(2)

- NX-OS软件版本6.2(2a)

- NX-OS软件版本6.2(6)

- NX-OS软件版本6.2(6b)

- NX-OS软件版本6.2(8)

- NX-OS软件版本6.2(8a)

- NX-OS软件版本6.2(8b)

- NX-OS软件版本6.2(10)

- NX-OS软件版本6.2(12)

- NX-OS软件版本6.2(14)

- NX-OS软件版本6.2(16)

- NX-OS软件版本6.2(18)

- NX-OS软件版本6.2(20)

- NX-OS软件版本6.2(20a)

- NX-OS软件版本6.2(22)

- NX-OS软件版本6.2(24)

- NX-OS软件版本6.2(24a)

软件维护版本结束日期

软件维护终止日期(2020年9月15日)是思科可能发布任何最终软件维护版本或漏洞修复的最后日期。在此日期之后，思科将不再开发、维修、维护或测试产品软件。此外，软件维护版本将不再发布以解决软件维护终止日期后发现的安全公告或漏洞。

可用的客户操作

在软件维护终止日期之后，客户将能够执行如下所示的操作：

- 打开思科TAC支持案例，并在运行NX-OS软件的NX-OS 6.2(x)次要版本时，获得附加到有效支持合同的Nexus 7000或7700系列交换机的支持。

- 从思科的软件下载网站下载适用于Nexus 7000或7700系列交换机的NX-OS软件版本。

不可用的客户操作

在软件维护版本终止日期之后，客户将无法执行下列操作：

- 客户将无法获得最新维护版本NX-OS 6.2(x)次要版本(即NX-OS软件版本6.2(24a))中未明确包含的新功能、漏洞修复或漏洞补丁。

最后支持日期日期

最后支持日期(2024年9月30日)是指收到根据有效服务合同或保修条款和条件授权的产品的适用服务和支持的最后日期。在此日期之后，该产品的所有支持服务将不可用，并且该产品将作废。

可用的客户操作

在最后支持日期之后，客户将能够执行如下所示的操作：

- 从思科的软件下载网站下载适用于Nexus 7000或7700系列交换机的NX-OS软件版本。

不可用的客户操作

除了本文档的软件维护发布结束日期部分中列出的不可用客户操作之外，客户将无法在支持日期的最后一天之后执行此处显示的操作：

- 在运行NX-OS 6.2(x)次版NX-OS软件时，客户将无法使用Cisco TAC打开支持案例并获得Nexus 7000或7700系列交换机的支持，即使交换机已连接到有效的有效支持合同。

建议操作

Cisco建议运行NX-OS 6.2(x)次版NX-OS软件的Nexus 7000或7700系列交换机的客户考虑升级至当前推荐的Cisco Nexus 7000和7700系列交换机的Cisco NX-OS软件版本，该版本受软件维护版本结束和支持日期的影响。适用于Cisco Nexus 7000和7700系列交换机的当前推荐的Cisco NX-OS软件版本记录在适用于Cisco Nexus 7000系列交换机的推荐的Cisco NX-OS版本文档中。

客户可以在Cisco Nexus 7000和7700系列交换机版本说明文档列出的版本说明中找到NX-OS软件升级说明和支持的升级路径。在每个单独的版本说明中，客户可以找到支持的非ISSU（服务中软件升级）和ISSU升级路径，以指向目标NX-OS软件版本。

版本说明列表如下：

- Cisco Nexus 7000系列NX-OS版本说明，版本8.4

- Cisco Nexus 7000系列NX-OS版本说明，版本8.3

- Cisco Nexus 7000系列NX-OS版本说明，版本8.x

- Cisco Nexus 7000系列NX-OS版本说明，版本7.3

相关信息

- 思科产品生命周期终止策略

- Cisco Nexus 7000 NX-OS 6.2销售终止和生命周期终止公告

- 思科安全漏洞策略

- Cisco Nexus 7000系列交换机版本说明

- 推荐用于Cisco Nexus 7000系列交换机的Cisco NX-OS版本