目录

简介

背景信息

场景

相关思科漏洞ID

简介

本文档讨论常见的重叠传输虚拟化(OTV)场景，其中站点VLAN未联机或授权边缘设备(AED)未转发一组VLAN，以及排除此场景故障的步骤。

背景信息

本文档假设单播或组播OTV具有多AED设置。

场景

AED对于VLAN不处于活动状态。

1. 输入show otv命令并检查错误。例如，“Site-ID mismatch”有问题。

2. 输入show otv site命令并确认“System-ID”。
这用于选举AED，以便您知道每个VLAN应处于活动状态的内容。

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. 确认该站点的两个OTV虚拟设备环境(VDC)上的站点VLAN相同。
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

最佳实践是每个站点使用不同的站点VLAN。

4. 检验OTV VDC之间路径中所有交换机上站点VLAN的生成树协议(STP)状态。它应该在第2层(L2)端口上转发到agg，agg也应该在VDC之间转发其端口。
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. 检查事件历史记录，以验证hello是否通过重叠和站点VLAN从本地站点的其他AED进入，以及本地AED是否发送了两个。
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

注意：如果两个站点上的站点VLAN相同，并且hello数据包从一个站点交换到另一个站点，则OTV会检测不同的站点ID并停用VLAN以关闭一个站点。此步骤是为了避免L2环路。输入show otv output命令进行验证。发生此情况时，应显示“站点ID不匹配”。您可以更改站点VLAN或在站点VLAN之前停止环路以纠正问题。然后，可以启动AED。

6. 检查统计信息，以验证计数器中是否收到Hello。
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. 检查序数，以确保正确分配：
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

注意：查看Ordinals时，请记住Cisco bug ID CSCur30401!

相关思科漏洞ID

- Cisco Bug ID CSCum54509 — 版本6.2(6)，站点邻接处于部分状态，因为发往0100.0cdf.dfdf的F系列线卡数据包未泛洪到网桥域(BD)

- Cisco Bug ID CSCur30401 — 对于所有交换机，“show otv site detail”中的序号为0