目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

Nexus 5596

存储阵列

结论

相关信息

简介

本文档介绍如何在Intersight管理模式(IMM)下为UCS服务器在存储交换机上手动创建区域。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 如何在IMM中配置从SAN(BFS)启动。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- UCS X210 M6 5.2(0.230092)

- UCS 6536交换矩阵互联(FI)4.2(3c)

- Nexus 5596

- 纯存储阵列FA-X20R2

- Intersight管理模式SaaS

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

本文档假设已在Intersight的服务器上配置从SAN(BFS)启动。 请参阅在Intersight管理模式下配置从SAN引导。

本指南中使用的具体型号可能与您的环境不同，但是无论使用何种存储交换机和存储阵列，底层的原理都是相同的，并且是可以转移的。 在进行任何更改之前，始终建议对您的环境进行备份。

本文档的目标是解释如何由于Cisco Bug ID CSCwh56134中指出的虚拟接口卡(VIC)行为最近发生更改而手动配置存储交换机上的区域。过去，用户可以使用数据中心网络管理器(DCNM)等工具在登录UCS启动器时捕获这些启动器，然后自动将其映射到存储阵列上的逻辑单元号(LUN)。但是，现在，如果LUN在启动器登录时未映射到启动器，它将在几秒钟后注销，从而不允许用户执行自动配置。

在尝试此配置之前，请确保满足以下要求：

- 虚拟存储区域网络(VSAN)ID（如果使用思科存储交换机）

- 发起方和目标方的全球端口名称(WWPN)

- 熟悉当前活动的区域集

本文档中使用的WWPN、vSAN ID和分区来自实验室网络，并不代表要在您的环境中使用的内容。

vSAN是Cisco专有协议，根据使用的存储交换机，该值可以称为其他值，或根本不存在。有关vSAN的详细信息，请参阅关于VSAN。

启动器WWPN与BFS配置中的服务器上配置相对应。导航到要分区的服务器的服务器配置文件，然后选择Inventory(1)，展开Network Adapters，选择您的网络适配器(2)，最后选择Interfaces(3)，即可找到它们。

在HBA Interfaces下面是启动器WWPN。

IMM中的WWPN位置

目标WWPN与存储阵列的端口WWPN对应。位置因存储阵列而异。

配置

Nexus 5596

开始任何配置之前，您可以备份每个存储交换机上的当前运行区域集（如果正在使用多个存储交换机）。

从区域合并获取分区信息时，此获取的信息不属于运行配置的一部分。仅当 zone copy active-zoneset full-zoneset vsanX命令时，所获取的信息是否会被整合到运行配置中。这是关键的，因为当区域合并由新的扩展交换机间链路协议(EISL)链路启动或激活区域集时，区域集部分会被其他交换机忽略，并且成员区域信息被视为局部信息。有关详细信息，请参阅连接具有不同活动区域集名称的两台MDS交换机时的区域合并行为。

A Side:

5596-A# zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 1010

WARNING: This command may overwrite common zones in the full zoneset. Do you want to continue? (y/n) [n] y

B Side:

5596-B# zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 1011

WARNING: This command may overwrite common zones in the full zoneset. Do you want to continue? (y/n) [n] y

接下来，进入任一存储交换机的配置模式。

A Side:

5596-A(config)# config t

B Side:

5596-B(config)# config t

然后创建新区域。

A Side:

5596-A(config)# zone name joshufer-htz vsan 1010

B Side:

5596-B(config)# zone name joshufer-htz vsan 1011

创建区域后，您需要将启动器（服务器）和目标（存储阵列）WWPN添加到区域。

在本例中，在A侧和B侧上均存在一个目标和发起方。如果您的网络有多条A/B侧路径，则也需要将相应的WWPN添加到这些区域。

A Side:

5596-A(config-zone)# member pwwn 52:00:00:00:00:00:00:00 (This should be your storage array target WWPN's)

5596-A(config-zone)# member pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77 (This should be your server's WWPN's)

B Side:

5596-B(config-zone)# member pwwn 53:00:00:00:00:00:00:00 (This should be your storage array target WWPN's)

5596-B(config-zone)# member pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:78 (This should be your server's WWPN's)

将WWPN添加到新区域后，您需要找到活动区域集以将新创建的区域添加到。

A Side:

5596-A(config)# show zoneset active vsan 1010 | i zoneset

zoneset name pure-1010 vsan 1010

B Side:

5596-B(config)# show zoneset active vsan 1011 | i zoneset

zoneset name pure-1011 vsan 1011

现在，它需要向活动区域集添加新区域。

A Side:

5596-A(config-zone)# zoneset name pure-1010 vsan 1010

5596-A(config-zoneset)# member joshufer-htz

B Side:

5596-B(config-zone)# zoneset name pure-1011 vsan 1011

5596-B(config-zoneset)# member joshufer-htz

接下来，应激活已添加新区域的区域集。

A Side:

5596-A(config-zoneset)# zoneset activate name pure-1010 vsan 1010

Zoneset activation initiated. check zone status

B Side:

5596-B(config-zoneset)# zoneset activate name pure-1011 vsan 1011

Zoneset activation initiated. check zone status

最后，检查活动区域集并确认新区域已添加。此命令显示区域集中配置的所有区域。通常，最新成员位于列表底部。

A Side:

5596-A(config)# show zoneset active vsan 1010

zoneset name pure-1010 vsan 1010

{Cut for brevity}

zone name joshufer-htz vsan 1010

* fcid 0xaf0040 [pwwn 52:00:00:00:00:00:00:00] [pure_ct0_fc8]

* fcid 0x390081 [pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77]

B Side:

5596-B(config)# show zoneset active vsan 1011

zoneset name pure-1011 vsan 1011

{Cut for brevity}

zone name joshufer-htz vsan 1011

* fcid 0xbf0040 [pwwn 53:00:00:00:00:00:00:00] [pure_ct1_fc8]

* fcid 0x390082 [pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77]

任何给定WWPN旁的*（星号）表示已登录交换矩阵。这称为FLOGI。输出显示，MDS在自身和UCS之间以及自身和存储阵列之间具有链路。

存储阵列

从存储阵列的角度来说，您需要执行LUN掩蔽，以便存储阵列可以将lun映射到启动器。

此过程因存储阵列的制造商而异，建议您查阅其文档，了解如何在特定硬件上使用LUN掩码。

一般来说，LUN屏蔽过程包括创建LUN/存储共享，为其分配LUN ID（与启动策略中配置的值相对应），以及分配UCS服务器的启动器WWPN。

如果在MDS上成功执行FLOGI后，未将LUN掩蔽到启动器WWPN，则启动器将注销。

结论

完成此处的步骤后，UCS服务器、存储交换机和存储阵列之间具有完整的SAN连接。

相关信息

- 思科技术支持和下载