目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

NX-OS Ethanalyzer中显示的VLAN ID与Cisco Nexus 5000系列交换机上的VLAN ID有何区别？

简介

本文档介绍在Ethanalyzer跟踪中看到的VLAN ID与Cisco Nexus 5000系列交换机上的VLAN ID之间的关系。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 了解Cisco NX-OS CLI

- 以太网光纤通道(FCoE)知识

使用的组件

本文档中的信息基于Cisco Nexus 5000和5500系列交换机。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

NX-OS Ethanalyzer中显示的VLAN ID与Cisco Nexus 5000系列交换机上的VLAN ID有何区别？

Ethanalyzer不在802.1q报头的VID字段中显示实际FCoE VLAN ID。本节显示两个FCoE连接的跟踪。Qlogic CNA使用FCoE VLAN/VSAN 100，而Cisco P81E(Monterey Park Adapter)使用FCoE VLAN/VSAN 30。跟踪显示的VID分别为13和14。

QLOGIC FIP Keepalive（为FCoE VLAN/VSAN 100配置）

Monterey Park(P81e)FIP请求（为FCoE VLAN/VSAN 30配置）

Ethanalyzer不会显示您在内联跟踪中看到的实际十进制VLAN ID值。Ethanalyzer显示N5K内部规范VLAN ID(CVID)值。这里有一种方法可以追溯：

N5K# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid

Canonical VLAN-ID based FWCVIDMAP table-(all values in hex)

------------------------------------------------------------------------------

CVID   Type UCD  VID    Bcast_Index    Mcast_Index    MVR_Ctrl_Index

----   ---- ---- ---    -------------- -------------- --------------

0x0001 enet 0x01 0x0fc8 0100.0000.000b 0100.0000.000c 0100.0000.0004

0x0002 enet 0x01 0x0fc9 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0003 enet 0x01 0x0fcb 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0004 enet 0x01 0x0001 0100.0000.001d 0100.0000.001d 0100.0000.0004

0x0005 enet 0x01 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0006 enet 0x02 0x0000 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x0007 enet 0x02 0x0001 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x000d enet 0x01 0x0064 0100.0000.001e 0100.0000.001e 0100.0000.0004 - vlan 100

0x000e enet 0x01 0x001e 0100.0000.0020 0100.0000.0020 0100.0000.0004 - vlan 30

0x0fff enet 0x01 0x0fca 0100.0000.0002 0100.0000.0002 0100.0000.0ffd

0x0000 fc   0x0e 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0008 fc   0x0e 0x0ffe 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x0009 fc   0x0e 0x0001 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000a fc   0x0e 0x0fef 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000c fc   0x0e 0x0005 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000d fc   0x0e 0x0064 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - vsan 100

0x000e fc   0x0e 0x001e 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - vsan 30

N5k# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE    VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc1981      100   0xbc0000  21:00:00:c0:dd:15:d1:7d 20:00:00:c0:dd:15:d1:7d - Qlogic

vfc1982      30    0xb90000  20:00:e8:b7:48:4e:32:54 10:00:e8:b7:48:4e:32:54 - Monterey Park

Total number of flogi = 2.

N5K# sh vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

30                        30               Operational

100                       100              Operational

N5K# show platform fcfib vsan 30

(SD=S_ID/D_ID, SDO=S_ID/D_ID/OX_ID)

VSAN         CVSAN      State   LoadBal   IOD   IOD_State

30(0x001e)    14(0x000e)   active    SDO      N        none

N5K# show platform fcfib vsan 100

(SD=S_ID/D_ID, SDO=S_ID/D_ID/OX_ID)

VSAN         CVSAN      State   LoadBal   IOD   IOD_State

100(0x0064)    13(0x000d)  active    SDO      N        none

规范VLAN(CVID)13(0x000d)映射到FCoE VLAN 100(0x0064)，该VLAN映射到VSAN 100;和CVID 14(0x000e)映射到FCoE VLAN 30(0x001e)，该FCoE VLAN 30映射到VSAN 30。

同一CVID(0x000e?十进制14)用于表示外部FCoE VLAN和VSAN，无论它们使用的是相同的数字（推荐）还是不同的数字。例如：

将FCoE VLAN更改为VSAN映射，将FCoE VLAN 630更改为VSAN 30，而不是使用VLAN 30到VSAN 30。

N5K# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

100                       100              Operational

630                       30               Operational

请注意，CVID(0x000e — 十进制14)是相同的数字：

N5K# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid

Canonical VLAN-ID based FWCVIDMAP table- (All values in hex)

------------------------------------------------------------------------------

CVID   Type UCD  VID    Bcast_Index    Mcast_Index    MVR_Ctrl_Index

----   ---- ---- ---    -------------- -------------- --------------

0x0001 enet 0x01 0x0fc8 0100.0000.000b 0100.0000.000c 0100.0000.0004

0x0002 enet 0x01 0x0fc9 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0003 enet 0x01 0x0fcb 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0004 enet 0x01 0x0001 0100.0000.001d 0100.0000.001d 0100.0000.0004

0x0005 enet 0x01 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0006 enet 0x02 0x0000 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x0007 enet 0x02 0x0001 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x000d enet 0x01 0x0064 0100.0000.001e 0100.0000.001e 0100.0000.0004

0x000e enet 0x01 0x0276 0100.0000.0024 0100.0000.0024 0100.0000.0004 - VLAN 630

0x0fff enet 0x01 0x0fca 0100.0000.0002 0100.0000.0002 0100.0000.0ffd

0x0000 fc   0x0e 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0008 fc   0x0e 0x0ffe 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x0009 fc   0x0e 0x0001 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000a fc   0x0e 0x0fef 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000c fc   0x0e 0x0005 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000d fc   0x0e 0x0064 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000e fc   0x0e 0x001e 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - VSAN 30

以下是确定内部VLAN到外部VLAN映射的另一种方法：

N5k# show platform afm info global

Gatos Hardware version 0

Hardware instance mapping

-------------------------

Hardware instance: 0 asic id: 0 slot num: 0

Hardware instance: 1 asic id: 1 slot num: 0

Hardware instance: 2 asic id: 2 slot num: 0

Hardware instance: 3 asic id: 3 slot num: 0

Hardware instance: 4 asic id: 4 slot num: 0

Hardware instance: 5 asic id: 5 slot num: 0

Hardware instance: 6 asic id: 6 slot num: 0

Hardware instance: 7 asic id: 0 slot num: 1

Hardware instance: 8 asic id: 1 slot num: 1

Hardware instance: 9 asic id: 0 slot num: 3

Hardware instance: 10 asic id: 1 slot num: 3

AFM Internal Status

-------------------

[unknown label ]: 324

[no free statistics counter ]: 2

[number of verify ]: 59

[number of commit ]: 59

[number of request ]: 6163

[tcam stats full ]: 2

Vlan mapping table

------------------

Ext-vlan: 1 - Int-vlan: 66

Ext-vlan: 2 - Int-vlan: 62

Ext-vlan: 101 - Int-vlan: 61

Ext-vlan: 102 - Int-vlan: 60

Ext-vlan: 103 - Int-vlan: 59

Ext-vlan: 104 - Int-vlan: 58

Ext-vlan: 105 - Int-vlan: 57

Ext-vlan: 106 - Int-vlan: 56

Ext-vlan: 107 - Int-vlan: 55

Ext-vlan: 108 - Int-vlan: 54

Ext-vlan: 109 - Int-vlan: 53

Ext-vlan: 110 - Int-vlan: 52

Ext-vlan: 111 - Int-vlan: 51

Ext-vlan: 112 - Int-vlan: 50