目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

验证

故障排除

相关信息

简介

本文档介绍当Nexus 2248PQ交换矩阵扩展器(FEX)连接到仅安装40GB F3模块的Nexus 7000系列交换机时出现的问题。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Nexus 2000系列配置

- Cisco Nexus 7000系列配置

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- 思科Nexus 7009

- 思科Nexus 2248PQ

- 6.2(12)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

背景信息

2248PQ上行链路端口采用四个四通道（4通道）小型封装热插拔(QSFP)端口的形式。  但是，这些端口在本地运行时不是40GB;唯一支持的配置是在4x10GB模式下运行这些端口。

配置

F3模块上的40GB端口未显示为支持FEX:

N7K1-Nexus7009# show module 9

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

9    12     10/40 Gbps Ethernet Module          N7K-F312FQ-25      ok

N7K1-Nexus7009# sh int e9/1 capabilities  | i FEX

FEX Fabric:            no

但是，这些端口可用于FEX与2248PQ的连接。首先，必须从逻辑上划分端口：

N7K1-Nexus7009(config)# interface breakout module 9 port 1 map 10g-4x

在分支之后，我们会看到分支的10GB端口支持FEX:

N7K1-Nexus7009# show int e9/1/1 capabilities | i FEX

FEX Fabric:            yes

然后，您可以使用40GB QSFP或TwinAx电缆将2248PQ连接到此端口；然后将四个断开的端口配置为端口通道：

N7K1-Nexus7009(config)# interface e9/1/1-4

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# channel-group 101 mode active

N7K1-Nexus7009(config-if-range)# interface port-channel 101

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport

N7K1-Nexus7009(config-if)# switchport mode fex-fabric

N7K1-Nexus7009(config-if)# fex associate 101

FEX已上线：

N7K1-Nexus7009# show fex 101

FEX: 101 Description: FEX0101   state: Online

FEX version: 6.2(12) [Switch version: 6.2(12)]

Extender Serial: FOC1709R0H1

Extender Model: N2K-C2248PQ-10GE,  Part No: 73-14775-03

Pinning-mode: static    Max-links: 1

Fabric port for control traffic: Eth9/1/1

FCoE Admin: false

FCoE Oper: false

FCoE FEX AA Configured: false

Fabric interface state:

Po101 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/1 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/2 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/3 - Interface Up. State: Active

Eth9/1/4 - Interface Up. State: Active

验证

当前没有可用于此配置的验证过程。

故障排除

目前没有针对此配置的故障排除信息。

相关信息

- Nexus 6000 40G QSFP端口的Nexus 2248PQ FEX连接问题

- 技术支持和文档 - Cisco Systems