目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

问题

解决方案

风险

故障排除

简介

本文档介绍将站点A接入点(AP)1移动到推荐配置文件(AB & CD)和AP2移动到临时配置文件的过程。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 了解基本的Meraki软件定义广域网(SDWAN)解决方案

- 了解Meraki控制面板中的基本配置文件和设置

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

问题

需要更改Meraki中的AP配置文件。

解决方案

在Meraki中更改接入点配置文件的步骤：

1. 登录Meraki GUI

2. 导航至网络 > 站点ID > 无线> 无线电设置

3. 选择除AP2(x2)外的所有AP，然后选择编辑设置>分配配置文件(Edit Settings)

4. 选择Profile_18Mbps_40MHz，单击下一步并保存

5. 导航至网络 > 站点ID > 无线> 无线电设置

6. 为AP2选择两个无线电，然后选择编辑设置>分配配置文件

7. 选择Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161，单击“下一步”并保存

如下图所示参考：

风险

1. 更改涉及的风险：如果控制面板未能将AP分配到新配置文件，则需要重新加载AP才能进行更改。

2. 未实施此更改的风险：站点在特定的检查室中继续面临问题，使患者难以看到。

3. 更改的影响：如果断开WLAN连接，工程师将与员工在现场进行测试。

故障排除

当前没有可用于此配置的特定故障排除信息。