目录

简介

先决条件

要求

其他信息

使用的组件

场景

步骤

验证

简介

本文档介绍升级思科云服务平台(CSP)2100的过程。

作者：Adhaar Sood、Avinash Shukla，Cisco TAC工程师。

先决条件

要求

思科建议您了解思科CSP 2100。

请在升级前参阅版本说明，

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/release_notes/b_Cisco_CSP_2100_ReleaseNotes_2_2_5.html

请参阅此处的快速入门指南，

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/csp_2100/quick_start/b_Cisco_CSP_2100_Quick_Start_2_2_5.html#id_14296

其他信息

- CSP-2100-X1是C220-M4S

- CSP-2100-X2是C240-M4S

使用的组件

本文档中的信息基于这些软件和硬件版本，

- CSP 2100

- UCS C220 M4S系列服务器 — 思科集成管理控制器(CIMC)

- 键盘视频鼠标(KVM)映射虚拟媒体

- CSP 2100软件作为ISO映像，来自https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解任何更改或配置的潜在影响。思科建议在继续升级之前备份配置。

场景

在此场景中，我们将CSP 2100从2.2.4版升级到2.2.5版

步骤

注意：请确保在升级期间，KVM控制台运行到CSP-2100的工作站之间的网络连接不会抖动。

步骤1.使用CIMC KVM控制台并运行“show version”命令检查当前固件。

步骤2.使用命令“save config-file filename.sav”保存配置(推荐)(保存配置)。

步骤3.检查文件config_backup.sav是否生成

第 4 步：  从https://software.cisco.com/download/home/286286769/type/286289082/release/2.2.5下载CSP 2100的iso映像

第 5 步：  打开KVM并映射ISO映像。

步骤6.重新通电（冷重启）,然后按F6进入“引导选择菜单”并选择“Cisco vKVM-Mapped vDVD1.22”

步骤7.一旦ISO映像启动，请选择“安装CSP-2100”。 虽然我们选择“安装CSP-2100”，但仍将执行升级。

步骤8.安装过程开始，并需要大约45-50分钟才能完成，在此期间，安装程序将运行预升级和升级后安装脚本，将CSP 2100升级到新固件版本。

步骤9.运行安装后脚本后，所有服务都停止，服务器重新启动：

验证

启动所有服务后，登录到用户帐户并检查运行版本以确认升级状态。

***************升级完成！!CSP 2100使用2.2.5版启动！!  *****************