目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

问题

解决方案

方法 1：访问堆栈电源预算信息

方法 2：访问环境电源输出详细信息

相关信息

简介

本文档介绍如何计算Catalyst 9300交换机堆叠上的实际功耗。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- 了解Cisco Catalyst 9300系列交换机硬件架构和堆叠功能

- Cisco IOS XE命令行界面(CLI)

- 了解局域网交换的电源管理概念，包括以太网供电(PoE)预算

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Cisco Catalyst 9300 系列.

- 堆叠交换机拓扑。

- 软件版本:思科IOS XE 17.12.4。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

Cisco Catalyst 9300交换机支持堆叠，允许多台物理交换机作为单个逻辑单元运行。堆栈环境中的有效电源管理至关重要，特别是在使用以太网供电(PoE)等功能为连接设备（如IP电话、无线接入点和摄像头）供电时。功耗监控使网络工程师能够确保堆栈在安全、高效的电源预算下运行。它还有助于规划冗余和其他PoE端点。Catalyst 9300提供内置CLI命令，以显示每个堆栈和每个交换机成员的详细电源使用和分配。

问题

目标是确定Cisco Catalyst 9300交换机堆叠的总功耗。网络工程师需要获取有关系统整体以及各个堆栈成员（包括系统和PoE负载）正在使用的功率（以瓦特或毫瓦为单位）的准确实时数据。

解决方案

方法 1：访问堆栈电源预算信息

使用此命令可显示堆栈的详细电源数据，包括总功率、保留功率、分配功率以及每个堆栈和成员的可用功率。

Device#show stack-power budgeting

Power Stack                      Stack   Stack    Total   Rsvd    Alloc   Sw_Avail Num  Num

Name                             Mode    Topolgy  Pwr(W)  Pwr(W)  Pwr(W)   Pwr(W)  SW   PS

--------------------             ------  -------  ------  ------  ------  ------  ----- -----

Powerstack-1                     SP-PS   Ring     2145    30      729     1386      3    3

Powerstack-2                     SP-PS   Stndaln  715     0       333     382       1    1

Power Stack                      PS-A   PS-B   Power     Alloc     Poe_Avail   Consumd Pwr

SW  Name                             (W)    (W)    Budgt(W)  Power(W)    Pwr(W)    Sys/PoE(W)

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

1   Powerstack-1                     0      715    693       243.0      450.0     74.1/0.0

2   Powerstack-2                     0      715    715       333.0      382.0     74.4/33.6

3   Powerstack-1                     0      715    712       243.0      469.0     68.9/0.0

4   Powerstack-1                     0      715    710       243.0      467.0     68.9/0.0

--  --------------------             -----  -----  --------  --------   --------  ------------

Totals:                                                      1062.0     1768.0    286.4/33.6   <<< The sum of these 2 values is the total power consumed

此输出显示系统总功耗：系统(286.4W)和PoE设备(33.6W)使用的总功率。

将这些值相加可提供堆栈中所有交换机以及PoE设备的实际功耗。

在本例中，320 W。

方法 2：访问环境电源输出详细信息

运行此命令可查看堆栈中每个电源单元(PSU)的输出功率。

Device#show environment all | include POWout

PS2 POWout      1               GOOD               84000 mW          na

PS2 POWout      2               GOOD              108000 mW          na

PS2 POWout      3               GOOD               62000 mW          na

PS2 POWout      4               GOOD               66000 mW          na

此输出列出了每个检测到的电源的直流功率输出（毫瓦）。对这些值求和可提供堆栈中所有电源的实际功耗。

在本例中，320000 mW或320 W。

注意：本文所示的值是在电流由交流转换为直流之后测量的。所有值都显示直流功耗。如果您在转换之前测量功耗，则值不同。

注意：这2种方法使用实时数据获取功耗。如果要同时使用这两种命令，则取决于是否在不同时间运行这些命令，可获得不同的输出。

相关信息

- 思科技术支持和下载