目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

独立交换机的密码恢复

步骤

StackWise部署的密码恢复

主要说明

步骤

StackWise虚拟部署的密码恢复

主要说明

步骤

带双管理引擎的模块化机箱上的密码恢复

主要说明

步骤

相关信息

简介

本文档介绍如何在Catalyst 9000系列交换机上执行密码恢复。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco IOS® XE软件和基本CLI导航

- 控制台访问和终端仿真器配置

- ROM监控模式(ROMMON)操作和配置寄存器功能

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- Catalyst 9200、9200L(Cisco IOS® XE)

- Catalyst 9300、9300L(Cisco IOS® XE)

- Catalyst 9400(Cisco IOS® XE)

- Catalyst 9500(Cisco IOS® XE)

- Catalyst 9600(Cisco IOS® XE)

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

独立交换机的密码恢复

步骤

1. 重新通电活动交换机。

2. 如果看到提示，请按Ctrl-C进入ROMMON模式：

Initializing Hardware...

Initializing Hardware......

System Bootstrap, Version 17.12.1r, RELEASE SOFTWARE (P)

Compiled Mon 04/24/2023 22:21:00.36 by rel

Current ROMMON image : Primary

Last reset cause : PowerOn

C9300-48U platform with 8388608 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 5 (interrupted)

3. 如果未看到此提示，请重复按模式按钮，直到出现以下提示：

switch:

注意：请参阅每个平台的硬件安装指南，找到“模式”按钮。

4. 使用set命令查看当前ROMMON变量：

switch:set

5. 更改SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG变量以绕过启动配置：

switch:SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

6. 引导交换机：

switch:boot

7. 交换机完成启动后，访问特权EXEC模式：

Switch>enable

8. 将启动配置复制到运行配置中:

Switch#copy start run

9. 设置您的新密码:

Switch(config)#username admin privilege 15 secret NEWPASSWORD

10. 重置变量以确保交换机在重新加载时保留其配置：

Switch#no system ignore startupconfig switch all

11. 保存配置:

Switch#copy run start

12. 验证是SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG否设置为零:

Switch#show romvar

StackWise部署的密码恢复

主要说明

关闭堆叠的所有成员，并仅打开处于活动状态的交换机。否则，配置会传输到备用交换机，且口令恢复不成功。

步骤

1. 关闭堆叠中的所有交换机。

2. 仅打开活动交换机电源。

3. 执行与单机交换机恢复相同的步骤:

- 中断启动过程以进入ROMMON(Ctrl-C或使用Mode按钮)。

- 使用set，查看ROMMON变量。

- 设置SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1。

- 启动交换机。

- 进入特权 EXEC 模式。

- 将startup-config复制到running-config。

- 设置新密码。

- 使用重置ignore变no system ignore startupconfig switch all。

- 保存配置。

- 验证变量是否已用清除show romvar。

4. 完成密码恢复过程并保存配置后，打开堆栈中其余交换机的电源。

StackWise虚拟部署的密码恢复

主要说明

- 首先关闭备用交换机。

- 必须对活动交换机重新通电并通过控制台对其进行访问。

- StackWise虚拟配置保留在ROMMON变量中，不需要重新配置。

步骤

1. 关闭备用交换机。

2. 重新通电活动交换机。

3. 在引导过程中出现提示时，按Ctrl-C进入ROMMON:

Initializing Hardware...

Initializing Hardware......

System Bootstrap, Version 17.8.1r[FC1], RELEASE SOFTWARE (P)

Compiled 03-02-2022 12:00:00.09 by rel

Current ROMMON image : Primary Rommon Image

Last reset cause: PowerOn

C9500-32QC platform with 16777216 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 4 (interrupted)

rommon 1 >

4. 使用命令set，查看ROMMON变量:

rommon 1 > set

5. 设置SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1:

rommon 2 > SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

6. 引导交换机：

rommon 3 > boot

7. 启动后，验证StackWise虚拟配置是否保持不变：

Switch# show stackwise-virtual

8. 将启动配置复制到运行配置中:

Switch#copy startup-config running-config

9. 设置新密码:

Switch(config)#username admin privilege 15 secret NEWPASSWORD

10. 将变量SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG重置为零:

Switch(config)#no system ignore startupconfig

11. 保存配置:

Switch#copy run start

12. 验证ROMMON变量:

Switch#show romvar

13. 打开备用交换机电源。

带双管理引擎的模块化机箱上的密码恢复

主要说明

- 卸下备用Supervisor(SUP)模块，然后继续。

- 需要通过控制台访问活动Supervisor。

- 此过程使用的步骤与独立交换机的步骤相同。

步骤

1. 关闭机箱电源，并卸下备用SUP。

2. 仅安装活动SUP时打开机箱电源。

3. 在引导过程中出现提示时，按Ctrl-C进入ROMMON:

Initializing Hardware...

Initializing Hardware......

System Bootstrap, Version 17.8.1r[FC1], RELEASE SOFTWARE (P)

Compiled 03-02-2022 12:00:00.09 by rel

Current ROMMON image : Primary Rommon Image

Last reset cause: PowerOn

C9500-32QC platform with 16777216 Kbytes of main memory

Preparing to autoboot. [Press Ctrl-C to interrupt] 4 (interrupted)

rommon 1 >

4. 使用命令set，查看ROMMON变量：

rommon 1 > set

5. 设置SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1:

rommon 2 > SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG=1

6. 启动活动SUP:

rommon 3 > boot

7.交换机启动后，进入EXEC模式:

Switch>enable

8. 将启动配置复制到运行配置中:

Switch#copy startup-config running-config

9. 设置新密码:

Switch(config)#username admin privilege 15 secret NEWPASSWORD

10. 将变量SWITCH_IGNORE_STARTUP_CFG重置为零:

Switch(config)#no system ignore startupconfig

11. 保存配置:

Switch#copy run start

12. 验证ROMMON变量:

Switch#show romvar

13. 在机箱保持通电状态时重新插入备用SUP。

14. 确认冗余已恢复，并且两个管理引擎均运行正常。

相关信息

- Cisco Catalyst 9300系列交换机硬件安装指南

- 系统管理配置指南

- 思科技术支持和下载