目录

潜在内存泄漏

ICSeverity

影响

描述

SyslogMessage

MessageSample

产品系列

Regex

建议

命令

潜在内存泄漏

ICSeverity

4 — 警告

影响

内存泄漏可能会导致设备崩溃。

描述

进程的内存使用会随着时间推移而增加，但不释放，最终可能导致操作系统内存耗尽。如果系统内存耗尽，它可能会崩溃。查看缺陷Cisco Bug ID CSCsw33723 有关其他信息和包含导致这种情况的大输出的命令示例。警告阈值为90%。

SyslogMessage

PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING

MessageSample

Apr 10:10:10 <<ipaddress>> %PLATFORM-4-ELEMENT_WARNING: Switch 1 R0/0: smand:  1/RP/0: Used Memory value 91% exceeds warning level 90% THIS IS A SAMPLE MESSAGE

产品系列

- Cisco Catalyst 9200 系列交换机

- Cisco Catalyst 9300 系列交换机

- Cisco Catalyst 9400 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500 系列交换机

- Cisco Catalyst 9600 系列交换机

- Cisco Catalyst 9500H系列交换机

- Cisco Catalyst 9800 系列无线控制器

- 云中的Cisco Catalyst 9800无线控制器

- 思科 4000 系列集成多业务路由器

- Cisco ASR 1000系列聚合服务路由器(US)

Regex

不适用

建议

避免运行输出较长的命令。使用命令test platform software process exit shell-manager RP active stateless定期重新启动扫描是安全的。如果这不能提供临时缓冲，您可能需要重新加载设备。但是，由于基础条件仍然存在，因此唯一的永久解决方案是将软件升级到固定版本。

命令

#show version

#show platform software process list RP active name smand