目录

简介

开始使用前

要求

使用的组件

规则

Cisco Catalyst 6500 系列 Supervisor 引擎 720

支持的卡和最低软件要求

Cisco Catalyst 6500 系列 Supervisor 引擎 32

支持的卡和最低软件要求

Cisco Catalyst 6500 Supervisor 引擎 32 PISA

支持的卡和最低软件要求

Cisco Catalyst 6500 系列 Supervisor 引擎 2

支持的卡和最低软件要求

千兆接口转换器 (GBIC)

支持的模块和最低软件要求

10 千兆以太网交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

10/100/1000 以太网交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

10/100/1000 以太网交换模块的特点

快速以太网交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

以太网/快速以太网 (10/100) 交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

以太网交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

相关信息

简介

本文档介绍 Cisco Catalyst 交换机、Supervisor 引擎模块和线卡之间的关系。

开始使用前

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

确定您运行的软件版本支持您要使用的 Supervisor 模块和线卡组合。您可以使用 Software Advisor（仅限注册用户）工具检查软件的兼容性。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

Cisco Catalyst 6500 系列 Supervisor 引擎 720

Supervisor 引擎 720 具有以下特点：

- 集成 720-Gbps 交换结构

- 64 MB Bootflash 设备或采用 512 MB CompactFlash 卡的 CompactFlash 适配器 (WS-CF-UPG=)：

- 所有版本都支持 64 MB Bootflash 设备 (sup-bootflash:)

- Cisco IOS 软件版本 12.2(18) SXE5 及以上版本和 Cisco IOS 软件版本 12.2(18)SXF 及以上版本支持 WS-CF-UPG= (sup-bootdisk:)。

支持的卡和最低软件要求

此表列出 Supervisor 模块以及支持的策略功能卡、MSFC 卡和最低软件要求。

产品

支持的卡

最低软件版本

WS-SUP 720

PFC 3A，带512-MB DRAM MSFC3，带512-MB DRAM和64-MB Bootflash

12.2(14)SX

WS-SUP720-3B

PFC3B，带512MB DRAM MSFC3，带512MB DRAM和64MB Bootflash

12.2(17d)SXB1

WS-SUP720-3BXL

PFC 3BXL，带1-GB DRAM MSFC3，带1GB DRAM和64-MB Bootflash

12.2(17b)SXA

VS-S720-10G-3C

带 PFC3C 的 Supervisor 引擎 720-10GE

12.2(33)SXH

VS-S720-10G-3CXL

带 PFC3CXL 的 Supervisor 引擎 720-10GE

12.2(33)SXH

可以将WS-SUP720-3B内存升级到Supervisor引擎720上的1-GB DRAM和MSFC3上的1-GB DRAM。要升级内存，请升级Supervisor引擎720、MSFC3和任何配备DFC3的交换模块。

有关内存升级的信息，请参阅 Supervisor 引擎 720 交换处理器和路由处理器内存安装说明。

Cisco Catalyst 6500 系列 Supervisor 引擎 32

Supervisor 引擎不支持其中一些功能：

- Supervisor 引擎 32 不支持 Cisco IOS SLB。

- 出口多播复制

- 多播复制模式检测

- 所有结构配置命令

支持的卡和最低软件要求

此表列出 Supervisor 模块以及支持的策略功能卡、MSFC 卡和最低软件要求。

产品

支持的卡

最低软件版本

WS-SUP32-10GE-3B

带 256 DRAM（用于 IP BASE SSH LAN ONLY 镜像）、512 MB RAM （用于所有其他镜像）、256 MB Bootflash 的 PFC 3B。10千兆以太网端口MSFC2A，带64MB Bootflash

12.2(18)SFX

WS-SUP32-GE-3B

带 256 DRAM（用于 IP BASE SSH LAN ONLY 镜像）、512 MB RAM （用于所有其他镜像）、256 MB Bootflash 的 PFC 3B。带 64MB Bootflash 的 MSFC2A

12.2(18)SFX

有关硬件信息，请参阅 Catalyst 6500 系列交换机 Supervisor 引擎指南。

Cisco Catalyst 6500 Supervisor 引擎 32 PISA

Supervisor 引擎 32 PISA 提供以下功能：

- 深度数据包检测和应用程序感知

- 可编程体系结构

- 集成安全

- 高可用性

- 增强的可管理性

- 插槽效率

- 高级流量管理

支持的卡和最低软件要求

产品

支持的卡

最低软件版本

WS-S32-GE-PISA

带 8 端口千兆以太网和 PFC3B 的 Supervisor 引擎 32 PISA

Cisco IOS® 软件版本 12.2(18)ZY

WS-S32-10GE-PISA

带 2 端口 10 千兆以太网和 PFC3B 的 Supervisor 引擎 32 PISA

Cisco IOS® 软件版本 12.2(18)ZY

Cisco Catalyst 6500 系列 Supervisor 引擎 2

支持的卡和最低软件要求

此表列出 Supervisor 模块以及支持的策略功能卡、MSFC 卡和最低软件要求。

产品

支持的卡

最低软件版本

WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC2，带256 MB DRAM，32 MB Bootflash MSFC2，带256 MB DRAM

12.2(17d)SXB

WS-X6K-S2-MSFC2

PFC2，带256 MB DRAM，32 MB Bootflash MSFC2，带256 MB DRAM

12.2(17d)SXB

要对 Cisco IOS 软件版本 12.2SX 使用 WS-X6K-S2-MSFC2，请升级内存。

- 要对 MSFC2 DRAM 进行升级，请参阅 Catalyst 6000 系列 MSFC/MSFC2 DRAM 升级安装说明。

- 要对 Supervisor 引擎 2 DRAM 进行升级，请参阅 Catalyst 6000 系列 Supervisor 引擎 2 DRAM 升级安装说明。

- 要对 Supervisor 引擎 2 Bootflash 进行升级，请参阅 Catalyst 6500 系列 Supervisor 引擎 2 Boot ROM 和 Bootflash 设备升级安装说明。

注意：Supervisor引擎2支持Cisco IOS软件版本12.2(17d)SXB及更高版本支持的所有GBIC。

千兆接口转换器 (GBIC)

支持的模块和最低软件要求

产品

最低软件版本

WDM-GBIC-REC

12.2(18)SXE

DWDM-GBIC

12.2(17a)SX

CWDM-GBIC

12.2(14)SX

WS-G5483

12.2(14)SX

WS-5484

12.2(14)SX

WS-5486

12.2(14)SX

WS-5487

12.2(14)SX

10 千兆以太网交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

产品

支持的 Supervisor 引擎

最低软件版本

WS-X6748-SFP

SUP720

12.2(17d)SXB

WS-X6724-SFP

SUP720

12.2(17a)SX

WS-X6816-GBIC

SUP 720 SUP 2

SUP720中的12.2(14)SX SUP 2中的12.2(17d)SXB

WS-X6516A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6516-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6416-GE-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6316-GE-TX

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408A-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6408-GBIC

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

10/100/1000 以太网交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

产品

支持的 Supervisor 引擎

最低软件版本

WS-X6748-GE-TX

SUP 720

12.2(17a)SX

WS-X6548-GE-TX

SUP 720 SUP 32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6548V-TX

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6548-GE-45AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

WS-X6148-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148-GE-45AF

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 2

WS-X6148V-GE-TX

SUP720 SUP32

12.2(17a)SX 12.2(17d)SXB 12.2(18)SX

WS-X6516-GE-TX

SUP720 SUP32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

10/100/1000 以太网交换模块的特点

- ISL 中继

- 巨型帧

- 802.1Q 隧道

- 流量风暴控制

快速以太网交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

产品

支持的 Supervisor 引擎

最低软件版本

WS-X6148-FE-SFP

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(18)SXF 12.2(18)SXF2

WS-6524-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-SM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6324-100FX-MM

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6224-100FX-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

以太网/快速以太网 (10/100) 交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

产品

支持的 Supervisor 引擎

最低软件版本

WS-X6548-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-6148X2-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148X2-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6148X2-45AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-RJ-21

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6196-21AF

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3 12.2(18)SXF3

WS-X6348-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-45V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6348-RJ-21V

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-RJ-45

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6248-TEL

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148A-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148A-45AF

SUP 720 SUP 32

12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-45V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-45AF

SUP 2

12.2 (17d)SXB

WS-X6148-RJ-21

SUP 720 SUP 32

12.2(17d)SXB 12.2(18)SXF

WS-X6148-RJ-21V

SUP 32 SUP 2

12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

WS-X6148-21AF

SUP 2

12.2(17d)SXB

以太网交换模块

支持的 Supervisor 引擎和最低软件要求

产品

支持的 Supervisor 引擎

最低软件版本

WS-X6024-10FL-MT

SUP 720 SUP 32 SUP 2

12.2(14)SX 12.2(18)SXF 12.2(17d)SXB

相关信息

- 排除运行 Cisco IOS 系统软件的 Catalyst 6500/6000 系列交换机上的硬件和常见问题

- 运行 Cisco IOS 软件的 Catalyst 6500/6000 系列交换机上常见的错误消息

- 对在 Supervisor 引擎上运行 CatOS 并在 MSFC 上运行 Cisco IOS 的 Catalyst 6500/6000 系列交换机进行故障排除

- 如何确定安装在 Catalyst 6500/6000 系列交换机上的 Supervisor 模块的种类

- Catalyst 交换机平台支持的内存/闪存大小

- 如何在 Catalyst 交换机第 3 层模块上升级软件镜像