目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

LTL奇偶校验请求

确定受影响的模块

相关信息

简介

本文档介绍在Cisco Catalyst 6500系列交换机上识别受奇偶校验影响的模块所使用的方法。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco Catalyst 6500系列交换机上的管理引擎720

- 本地目标逻辑(LTL)奇偶校验

使用的组件

本文档中的信息基于运行管理引擎720的Cisco Catalyst 6500系列交换机。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

LTL奇偶校验请求

在Catalyst 6500系列交换机上，您可能会遇到以下日志：

%LTL-SP-2-LTL_PARITY_CHECK: LTL parity check request for 0x33C9

日志指示某些Catalyst 6500系列模块使用的端口ASIC/端口索引表静态随机访问存储器(SRAM)中的奇偶校验。

确定受影响的模块

为了确定遇到奇偶校验的模块，请将日志中看到的十六进制数转换为十进制。在本例中，0x33C9转换为十进制13,257。

收集交换机上show diagnostic result module all detail命令的输出，并搜索13,257。它列为其中一个模块的LTL索引。

例如：

6500#show diagnostic result module all detail

Module 1: CEF720 8 port 10GE with DFC  SerialNo : XXXXXXXXXX

Overall Diagnostic Result for Switch 1 Module 1 : PASS

Diagnostic level at card bootup: minimal

Test results: (. = Pass, F = Fail, U = Untested)

___________________________________________________________________________

1) TestOBFL ------------------------> .

<snip>

15) TestLtlFpoeMemoryConsistency ----> .

Error code ------------------> 0 (DIAG_SUCCESS)

Total run count -------------> 2889738

Last test testing type ------> Health Monitoring

Last test execution time ----> Mar 15 2013 02:06:57

First test failure time -----> n/a

Last test failure time ------> n/a

Last test pass time ---------> Mar 15 2013 02:06:57

Total failure count ---------> 0

Consecutive failure count ---> 0

LTL PARITY

Ltl index -------------------> 13257

Rbh value -------------------> 255

<snip>

滚动输出以发现映射到此LTL的模块，该模块是日志的来源。

相关信息

- 在线诊断测试 — Cisco IOS软件配置指南，版本12.2SX

- 技术支持和文档 - Cisco Systems