目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

CatOS 和 Cisco IOS 系统软件之间的区别

背景信息

在 Supervisor 引擎处于运行模式时如何确定其型号和类型

输出一 - 运行 CatOS 的交换机

输出二 - 运行 Cisco IOS 软件的交换机

已从机箱中卸除 Supervisor 引擎时如何确定其型号和类型

Supervisor 引擎版本 1

Supervisor 引擎版本 2

Supervisor 引擎 720

Supervisor 引擎 32

Supervisor 引擎 32 PISA

如何确定部件号

相关信息

简介

本文档提供了一些简单检查，您可以实施这些检查以确定 Cisco Catalyst 6000 或 6500 交换机使用的 Supervisor 引擎模块的类型。本文档介绍了当 Supervisor 引擎模块在机箱中已启动且仍在运行时要使用的过程，以及当已从机箱中卸除 Supervisor 引擎模块时要使用的过程。

这些程序适用于运行 Catalyst OS (CatOS) 软件以及 Cisco IOS® 系统软件的 Catalyst 6000 及 6500 系列交换机。要了解有关 CatOS 和 Cisco IOS 软件之间的区别的详细信息，请参阅本文档的 CatOS 和 Cisco IOS 系统软件之间的区别部分。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档不限于特定的软件和硬件版本。

规则

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

CatOS 和 Cisco IOS 系统软件之间的区别

Supervisor 引擎上的 CatOS 与 MSFC 上的 Cisco IOS 软件（混合）：CatOS映像可用作系统软件，以在Catalyst 6500/6000交换机上运行Supervisor引擎。安装MSFC后，将使用单独的Cisco IOS软件映像来运行路由模块。

在最新的 Supervisor 引擎中，集成了 MSFC。有关详细信息，请参阅下表：

Supervisor 引擎 32 PISA

Supervisor 引擎 32

Supervisor 引擎 720

Supervisor 引擎 2

Supervisor 引擎 1A

PISA，集成了 Supervisor 引擎 32 主板的 MSFC2A 功能

板载 MSFC2A；带有第 3 层许可证的第 3 层支持

板载 MSFC3

MSFC2（可选）

MSFC2（可选）；字段不可升级

Supervisor 引擎和 MSFC 上的 Cisco IOS 软件（本地）：可将单个 Cisco IOS 软件映像用作系统软件，在 Catalyst 6500/6000 交换机上同时运行 Supervisor 引擎和 MSFC。

注：有关详细信息，请参阅Cisco Catalyst 6500系列交换机的Cisco Catalyst和Cisco IOS操作系统的比较。

背景信息

要确定安装在机箱中的 Supervisor 引擎模块的类型，需要以下信息：

- Supervisor 引擎版本

有多个 Supervisor 引擎版本可以在 Catalyst 6000 和 6500 交换机中使用。目前，这些版本包括：

Supervisor 引擎类型

识别

Supervisor 引擎 1

WS-X6K-SUP1-2GE

Supervisor 引擎 1A

WS-X6K-SUP1A PFC WS-X6K-SUP1A-2GE WS-X6K-SUP1A-MSFC2 WS-X6K-S1A-MSFC2= WS-X6K-S1S1S1S1S1S1AS1AAS1AAS1AMSFC2/2

Supervisor 引擎 2

WS-X6K-S2-PFC2 WS-X6K-S2-MSFC2 WS-X6K-S2U-MSFC2

Supervisor 引擎 720

WS-SUP720 WS-SUP720-3B WS-SUP720-3BXL

Supervisor 引擎 32

WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B

Supervisor 引擎 32 PISA

WS-S32-GE-PISA WS-S32-10GE-PISA

注意：Catalyst 6000系列交换机不支持Supervisor引擎720和Supervisor引擎32。

- 使用的转发引擎

可以为 Supervisor 引擎配备不同类型的转发引擎。但是，此能力取决于模块。可用的类型包括：

功能卡

识别

支持的 Supervisor 引擎

PFC^1

WS-F6K-PFC

WS-X6K-SUP1A-2GE WS-X6K-SUP1A-PFC WS-X6K-S1A-MSFC2 WS-X6K-S1A-MSFC2= WS-X6K-S1S1A-A-A-S1AMSFC2/2 WS-X6K-S1A-MSFC2

PFC2

WS-F6K-PFC2

WS-X6K-S2-PFC2 WS-X6K-S2-MSFC2 WS-X6K-S2U-MSFC2

PFC3A

WS-F6K-PFC3A

WS-SUP720

PFC3B

WS-F6K-PFC3B

WS-SUP720-3B WS-SUP32-GE-3B WS-SUP32-10GE-3B WS-S32-GE-PISA WS-S32-10GE-PISA

PFC3BXL

WS-F6K-PFC3BXL

WS-SUP720-3BXL

L22交换功能卡

WS-F6020

WS-X6K-SUP1-2GE

L2 Switching Feature Card II

WS-F6020A

WS-X6K-SUP1-2GE

1 PFC =策略功能卡。

2 L2 =第2层。

- 使用的路由引擎

也可以为 Supervisor 引擎模块配备路由引擎，以便可以将 Catalyst 6000 或 6500 交换机用作第 3 层 (L3) 交换机。目前提供以下类型的路由引擎：

路由引擎

识别

支持的 Supervisor 引擎

MSFC1

WS-F6K-MSFC

Supervisor 引擎 1A

MSFC2

WS-F6K-MSFC2

Supervisor 引擎 2

MSFC2A

WS-F6K-MSFC2A（板载于 Supervisor 模块上）

Supervisor 引擎 32

MSFC3

WS-F6K-MSFC3（板载于 Supervisor 模块上）

Supervisor 引擎 720

注意：Supervisor引擎32 PISA集成了Supervisor引擎32主板的MSFC2A功能。

1 MSFC =多层交换功能卡。

- 路由引擎和 Supervisor 引擎模块上的内存量

如果发出 show version 命令和 show module 命令，则输出将分别列出构成每种类型的 Supervisor 引擎的部件（在 CatOS 和 Cisco IOS 软件中）。 该部件包括基本 Supervisor 引擎，并可能包括 PFC 和 MSFC。发出 show version 命令和 show module 命令后显示的单个部件号需要转换成正确的 Supervisor 引擎型号。

以下是 Supervisor 引擎型号和它们的组成部件的映射，show version 命令和 show module 命令显示了这些部件：

Base Supervisor model +  PFC        +  MSFC          =  Orderable Supervisor Model

WS-X6K-SUP1-2GE                                           =  WS-X6K-SUP1-2GE

WS-X6K-SUP1A-2GE                                          =  WS-X6K-SUP1A-2GE

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC                       =  WS-X6K-SUP1A-PFC

WS-X6K-SUP2-2GE       +  WS-F6K-PFC2                      =  WS-X6K-S2-PFC2

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC      +  WS-F6K-MSFC   =  WS-X6K-SUP1A-MSFC

WS-X6K-SUP1A-2GE      +  WS-F6K-PFC      +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S1A-MSFC2

WS-X6K-SUP2-2GE       +  WS-F6K-PFC2     +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S2-MSFC2

WS-X6K-S2U-MSFC2      +  WS-F6K-PFC2     +  WS-F6K-MSFC2  =  WS-X6K-S2U-MSFC2

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3A    +  WS-SUP720     =  WS-SUP720

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-SUP720     =  WS-SUP720-3B

WS-SUP720-BASE        +  WS-F6K-PFC3BXL  +  WS-SUP720     =  WS-SUP720-3BXL

WS-SUP32              +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-SUP32-GE-3B

WS-SUP32              +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-SUP32-10GE-3B

WS-SUP32-PISA         +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-S32-GE-PISA

WS-SUP32-PISA         +  WS-F6K-PFC3B    +  WS-F6K-MSFC2A =  WS-S32-10GE-PISA

本文档提供了用于说明可以在何处找到每个部件（如果已安装它，并且操作系统可以识别它）的示例。

注意：您可以使用软件顾 问(仅注册客户)工具，以便：

- 比较 Cisco IOS 软件版本

- 将 Cisco IOS 软件和 CatOS 功能与发行版本匹配

- 确定需要哪个软件版本以支持硬件

在 Supervisor 引擎处于运行模式时如何确定其型号和类型

要在 Supervisor 引擎模块仍在运行时确定其上使用的部件，请登录 Catalyst 交换机并发出 show module 命令和 show version 命令。显示的输出取决于您运行的软件，且类似于以下输出之一：

- 输出一 - 运行 CatOS 的交换机

- 输出二 - 运行 Cisco IOS 软件的交换机

输出一 - 运行 CatOS 的交换机

以下是第一个输出示例：

cat6k(enable)Show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    96    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6196-RJ-21      yes ok

2   2    48    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6148A-GE-45AF   yes ok

3   3    48    10/100/1000BaseT Ethernet WS-X6148A-GE-45AF   yes ok

4   4    96    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6196-RJ-21      yes ok

5   5    9     1000BaseX Supervisor      WS-SUP32-GE-3B      yes ok

15  5    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC2A       no  ok

Mod Module-Name          Serial-Num

--- -------------------- -----------

1                        SAD092802NT

2                        SAD093908N6

3                        SAL09423DBP

4                        SAD09260AGC

5                        SAD092205PX

15                       SAD09030C3C

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-14-1c-6b-e1-b0 to 00-14-1c-6b-e2-0f 1.0    8.2(2)     8.5(2)

2   00-15-c6-49-b2-90 to 00-15-c6-49-b2-bf 1.3    8.4(1)     8.5(2)

3   00-15-f9-52-b6-30 to 00-15-f9-52-b6-5f 1.2    8.4(1)     8.5(2)

4   00-14-f2-2b-66-90 to 00-14-f2-2b-66-ef 1.0    8.2(2)     8.5(2)

5   00-13-7f-ee-36-b2 to 00-13-7f-ee-36-b3 4.1    12.2       8.5(2)

00-13-7f-ee-36-a8 to 00-13-7f-ee-36-b3

00-15-2c-ff-58-00 to 00-15-2c-ff-5b-ff

15  00-15-2c-ff-5b-fc to 00-15-2c-ff-5b-fd 3.0    12.2(17d)S 12.2(17d)SXB10

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw Sub-Sw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------ ------

1   IEEE InlinePower Module WS-F6K-FE48X2-AF    SAD09280B25 1.1    8.5(1132)

2   IEEE InlinePower Module WS-F6K-GE48-AF      SAD093907KK 1.2    8.5(1132)

3   IEEE InlinePower Module WS-F6K-GE48-AF      SAL09423191 1.2    8.5(1132)

4   IEEE InlinePower Module WS-F6K-FE48X2-AF    SAD092802GH 1.1    8.5(1132)

5   L3 Switching Engine III WS-F6K-PFC3B        SAD09200CF5 2.1

Cat6k (enable)

show module 命令输出在输出的顶部列出基本型号和 MSFC。输出还单独列出了集成的 PFC 卡（但是在输出的最后）。此信息具有标题 Sub-Model。

注：有关模块信息，请参阅本文档背景信息部分的表。

- WS-SUP32-GE-3B = Supervisor 引擎版本 32。

- WS-F6K-PFC3B WS-F6K-MSFC2A = 模块配备有 PFC。

- = 模块配备有 MSFC。

如果输出显示您有 MSFC，则您还需要确定 MSFC 上的内存量。要检查内存，您需要获得访问 MSF 的权限。此部分中的输出（输出一 - 运行 CatOS 的交换机）将 MSFC 作为具有以下特征之一的不同模块进行了引用：

- 插槽5中Supervisor引擎上MSFC2A的插槽编号为15

或

- MSFC2A 的插槽编号为 16，位于 Supervisor 引擎上的插槽 6 中（只有在冗余 Supervisor 存在时）

要获得访问 MSFC 的权限，请发出 session slot_number 命令，然后发出 show version 命令。

如果要使用与 MSFC 的控制台连接，也可以发出 switch console 命令。此命令提供直接到 MSFC 的控制台连接。但是，只能到达位于活动 Supervisor 引擎模块上的 MSFC。无法访问备用 Supervisor 引擎模块上的 MSFC。

本示例使用 session 命令，以便获得对活动 Supervisor 引擎上插槽 5 中的 MSFC 的访问权限：

Cat6k>(enable)session 5

Trying Router-5...

Connected to Router-5.

Escape character is '^]'

MSFC2A-Cat6k-5>enable

MSFC2A-Cat6k-5#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2005 by cisco Systems, Inc.

Compiled Fri 09-Sep-05 19:22 by ccai

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42588000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: MSFC2A Software (C6MSFC2A-IPBASEK9_WAN-M), Version 12.2(18)SXF, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Router uptime is 36 minutes

System returned to ROM by power-on

System image file is "bootflash:c6msfc2a-ipbasek9_wan-mz.122-18.SXF.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco MSFC2A (R7000) processor (revision MSFC2A) with 229376K/32768K bytes of memory.

Processor board ID MSFC2A

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

2 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

509K bytes of non-volatile configuration memory.

65536K bytes of Flash internal SIMM (Sector size 512K).

Configuration register is 0x2100

注意：要退出MSFC:

- 如果使用了 session 命令，请发出 exit 命令。

- 如果使用了 switch console 命令，请按 Ctrl + C 三次。

如果以粗体形式检查输出，您会看到MSFC上存在229376K/32768K字节的内存。这两个数字相加后得到的结果大约为 260,000 KB。这意味着该 MSFC 具有 256 MB 的内存。使用此信息，可以确定与 Supervisor 引擎模块匹配的部件号。

输出二 - 运行 Cisco IOS 软件的交换机

输出也可能与以下内容类似：

Cat6k#Show module

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    5  Communication Media Module             WS-SVC-CMM         SAD10050574

3   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAD04220GAR

4   48  48 port 10/100 mb RJ45                 WS-X6348-RJ-45     SAD0425012K

5    9  Supervisor Engine 32 8GE (Active)      WS-SUP32-GE-3B     SAL1011G62Z

6    4  SLB Application Processor Complex      WS-X6066-SLB-APC   SAD08330ELX

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  0016.c738.2d0e to 0016.c738.2d17   2.8   12.3(8)XY7,  12.3(8)XY7,  Ok

3  0001.9717.c320 to 0001.9717.c34f   1.1   5.3(1)       8.5(0.46)RFW Ok

4  0001.9720.8a90 to 0001.9720.8abf   1.1   5.3(1)       8.5(0.46)RFW Ok

5  0015.f9d4.21f0 to 0015.f9d4.21fb   4.2   12.2(18r)SX2 12.2(18)SXF4 Ok

6  0011.93b3.d750 to 0011.93b3.d757   1.7                4.1(2)       Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

5  Policy Feature Card 3       WS-F6K-PFC3B       SAL1011G1VS  2.1    Ok

5  Cat6k MSFC 2A daughterboard WS-F6K-MSFC2A      SAL1011G0BT  3.0    Ok

查看用粗体显示的输出以找到以下信息：

注：请参阅本文档背景信息部分中的表。

- 在输出的第一部分中，查找所使用的 Supervisor 引擎模块的类型。在本示例中，可以找到部件号 WS-SUP32-GE-3B，这意味着此模块是 Supervisor 引擎 32 模块。

- 在 Sub-Module 部分下，可以找到功能卡和路由器卡。在本示例中，功能卡和路由器卡包括：

- WS-F6K-PFC3B = 模块配备有 PFC3B。

- WS-F6K-MSFC2A = 模块配备有 MSFC2A。

- 要确定 MSFC 上的内存量，请发出 show version 命令。

Cat6k#show version

Cisco Internetwork Operating System Software

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 18:14 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42D20000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cat6k uptime is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

Time since Cat6k switched to active is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System restarted at 04:34:53 CDT Sun Apr 9 2006

System image file is "bootdisk:s3223-ipbasek9-mz.122-18.SXF4.bin"

This product contains cryptographic features and is subject to United

States and local country laws governing import, export, transfer and

use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply

third-party authority to import, export, distribute or use encryption.

Importers, exporters, distributors and users are responsible for

compliance with U.S. and local country laws. By using this product you

agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable

to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

If you require further assistance please contact us by sending email to

export@cisco.com.

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.2) with 227328K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SMG0928N7GK

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

18 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

100 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces

14 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

如果查看用粗体显示的输出，则会看到 MSFC2A 配备有 227328K/34816K 字节的内存。将这两个数字相加可计算出内存总共为 256MB。

- 要确定 Supervisor 引擎模块上的内存量，请发出 remote command switch show version 命令或 remote command show version 命令。这两个命令中只有一个命令适用，具体取决于在 Supervisor 引擎模块上运行的软件版本。但这两个命令提供相同的输出。

Cat6k#remote command switch show version

IOS (tm) s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2006 by cisco Systems, Inc.

Compiled Thu 23-Mar-06 18:14 by tinhuang

Image text-base: 0x40101040, data-base: 0x42D20000

ROM: System Bootstrap, Version 12.2(17r)SX3, RELEASE SOFTWARE (fc1)

BOOTLDR: s3223_rp Software (s3223_rp-IPBASEK9-M), Version 12.2(18)SXF4, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Cat6k uptime is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

Time since Cat6k switched to active is 1 week, 5 days, 6 hours, 2 minutes

System returned to ROM by power-on (SP by power-on)

System restarted at 04:34:53 CDT Sun Apr 9 2006

System image file is "bootdisk:s3223-ipbasek9-mz.122-18.SXF4.bin"

!--- Output omitted

cisco WS-C6509-E (R7000) processor (revision 1.2) with 227328K/34816K bytes of memory.

Processor board ID SMG0928N7GK

R7000 CPU at 300Mhz, Implementation 0x27, Rev 3.3, 256KB L2, 1024KB L3 Cache

Last reset from power-on

SuperLAT software (copyright 1990 by Meridian Technology Corp).

X.25 software, Version 3.0.0.

Bridging software.

TN3270 Emulation software.

18 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

100 FastEthernet/IEEE 802.3 interfaces

14 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interfaces

1915K bytes of non-volatile configuration memory.

如果查看用粗体显示的输出，则会看到有 227328K/34816K 字节的内存。将这两个数字相加可计算出 Supervisor 引擎配备有 256MB 的内存。

已从机箱中卸除 Supervisor 引擎时如何确定其型号和类型

如果从机箱中删除Supervisor引擎模块，您仍然可以确定Supervisor引擎是Supervisor引擎版本1、Supervisor引擎版本2、Supervisor引擎720还是Supervisor引擎32，以及使用的部件号。您可以在模块左下角找到此信息。如果该信息不可见，则可将模块前端与以下图像进行比较以确定您使用的是哪一个：

Supervisor 引擎版本 1

Supervisor 引擎版本 2

Supervisor 引擎 720

Supervisor 引擎 32

Supervisor 引擎 32 PISA

在确定了 Supervisor 引擎模块之后，可以确定它具有哪些功能。

Supervisor 引擎版本 1

如果查看模块本身，则可发现安装了两个子卡（视模块上的情况而定）。一个子卡在右侧，而另一个在左侧。

- 有一个子卡总是安装在右侧。它是转发引擎。

- 在左侧，可以安装路由引擎。这是 MSFC 或 MSFC2。

确定您是否具有 MSFC 或 MSFC2 的最简单方法是查看 DRAM 的位置。如果DRAM靠近模块前面，则您有MSFC2。否则，您有MSFC。

本示例中的 Supervisor 引擎模块具有 MSFC：

本示例中的 Supervisor 引擎模块具有 MSFC2：

如果模块未加电，则更加难以确定 Supervisor 引擎和 MSFC 上的内存。要确定确切的内存，必须安装模块。

注意：收到更换部件时，可以在更换部件上安装故障Supervisor引擎或MSFC2的内存，以验证之前安装的内存量。

Supervisor 引擎版本 2

与Supervisor引擎版本1一样，Supervisor引擎版本2上可能安装了两个子卡。右侧的子卡始终是PFC2。如果左侧安装了子卡，则自动是MSFC2。

Supervisor 引擎 720

PFC3 的变体区分各种 Supervisor 引擎 720 系列的引擎。有以下三个变体：

- PFC3A

- PFC3B

- PFC3BXL

这些变体与以下 Supervisor 引擎相对应：

- WS-SUP720

- WS-SUP720-3B

- WS-SUP720-3BXL

Supervisor 引擎 720 集成了一种具有新的路由和转发引擎的高性能 720 Gbps 交换矩阵底板。如果您有Supervisor引擎720，则自动拥有MSFC3。Supervisor引擎720有两个千兆以太网端口，一个小型可插拔(SFP)端口和一个可选的SFP或10/100/1000-Mbps RJ-45端口。Supervisor引擎720有两个PC卡插槽。标记为 DISK 0 的插槽只支持 CompactFlash 卡。标记为 DISK 1 的插槽支持 CompactFlash 卡或 1 GB 的 MicroDrive。

Supervisor 引擎 32

PFC3B 随 Catalyst 6500 Supervisor 引擎 32 一起提供，用于将 Catalyst 6500 系列 Supervisor 引擎 720 级别的高级服务带入接入层。有以下两种上行链路可供选择：

- 基于 SFP 的八端口千兆以太网上行链路

- 基于 XENPAK 的双端口 10 千兆以太网上行链路

除了这些模块化上行链路之外，每个 Supervisor 引擎 32 还包括一个 10/100/1000 Mbps RJ-45 端口以便于网络管理。Supervisor 引擎 32 还包括两个通用串行总线 (USB) 2.0 端口：

- 一个主机端口

- 一个设备端口

这些端口支持从便携式计算机进行高速、安全、直接的访问以进行网络管理，并通过使用 USB 存储设备简化了软件下载。Supervisor引擎32有一个PC卡插槽，标记为DISK 0。此端口支持CompactFlash卡和IBM MicroDrive卡。

Supervisor 引擎 32 具有板载 MSFC2A，用于执行第 3 层控制层面功能；这包括地址解析和路由协议。与 MSFC2 相比，MSFC2A 支持更多的内存 (1 GB)。

注意：第3层支持仅通过第3层许可证实现。

Supervisor 引擎 32 PISA

PFC3B 和 PISA 子卡随 Supervisor 引擎 32 PISA 一起提供。PFC3B 执行基于硬件的第 2-4 层数据包转发以及数据包分类、流量管理和策略实施，而 PISA 执行第 3 层控制层面功能（包括地址解析和路由协议）；此外，还执行深度数据包检查服务（例如 NBAR 和 FPM）的硬件加速。有以下两种上行链路可供选择：

- 基于小型可插拔 (SFP) 模块的 8 端口千兆以太网上行链路

- 基于 XENPAK 的 2 端口 10 千兆以太网上行链路

注意：  除了这些模块化上行链路之外，每个 Supervisor 引擎 32 PISA 还包括一个 10/100/1000 RJ-45 端口以便于网络管理。Supervisor 引擎 32 PISA 上的所有端口可以同时处于活动状态。

如何确定部件号

在已确定 Supervisor 引擎模块和功能之后，就可以确定与 Catalyst 交换机匹配的部件号。

注意：MSFC上的内存单独列出，因为内存不依赖于部件号。

- 在 Supervisor 引擎版本 1 上：

- WS-X6K-SUP1-2GE = Supervisor 引擎版本 1，L2 Feature Card。

- WS-X6K-SUP1A-2GE = Supervisor 引擎版本 1，L2 Feature Card 2。

- WS-X6K-SUP1A-PFC = Supervisor 引擎版本 1，PFC。

- WS-X6K-SUP1A-MSFC = Supervisor 引擎版本 1，PFC，MSFC。

- WS-X6K-S1A-MSFC2 = Supervisor 引擎版本 1，PFC，MSFC2。

- 在 Supervisor 引擎版本 2 上：

- WS-X6K-S2-PFC2 = Supervisor 引擎版本 2，PFC2。

- WS-X6K-S2-MSFC2 = Supervisor 引擎版本 2，PFC2，MSFC2。

- WS-X6K-S2U-MSFC2 = 在 Supervisor 引擎上带有 256MB DRAM 的 Supervisor 引擎版本 2，PFC2，MSFC2。

- 在 Supervisor 引擎 720 上：

- WS-SUP720 = Supervisor 引擎 720，PFC3A，MSFC3。

- WS-SUP720-3B = Supervisor 引擎 720，PFC3B，MSFC3。

- WS-SUP720-3BXL = Supervisor 引擎 720，PFC3BXL，MSFC3。

- 在 Supervisor 引擎 32 上：

- WS-SUP32-GE-3B = Supervisor 引擎 32，PFC3B，MSFC2A。

- WS-SUP32-10GE-3B = Supervisor 引擎 32，PFC3B，MSFC2A。

- 在 Supervisor 引擎 32 PISA 上

- WS-S32-GE-PISA = 带有可编程的智能服务加速器 (PISA) 的 Supervisor 引擎 32，PFC3B，MSFC2A

- WS-S32-10GE-PISA = 带有可编程的智能服务加速器 (PISA) 的 Supervisor 引擎 32，PFC3B，MSFC2A

- MSFC 子卡的内存具有以下部件号：

- MEM-MSFC-128MB = 用于 MSFC 的可选 128 MB DRAM。

- MEM-MSFC2-128MB = MSFC2的可选128 MB DRAM。

- MEM-MSFC2-256MB = MSFC2的可选256 MB DRAM。

- MEM-MSFC2-512MB = MSFC2的可选512 MB DRAM。

- MEM-MSFC3-1GB = 用于 MSFC3 或 MSFC2A 的可选 1 GB DRAM。

注意：在某些情况下，当您发出本文档显示的命令时，不显示MSFC。如果发出命令后，MSFC 没有显示在输出中，但您确定 Supervisor 引擎模块上存在路由引擎，则需要对 MSFC 进行恢复。关于恢复的方法，请参阅文档从 Supervisor 引擎的 show module 命令恢复丢失的 MSFC。

相关信息

- Cisco Catalyst 6000/6500 系列交换机 - 安装和升级

- Cisco Catalyst 6500/6000 系列交换机 - 型号

- 交换机产品支持

- LAN 交换技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems