目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

规则

LLDP 概述

配置

网络图

配置

验证

简介

本文档提供 Catalyst 3750/3750-E/3750-X 系列交换机上的链路层发现协议 (LLDP) 功能的配置和验证示例。具体而言，本文档介绍如何在 Catalyst 3750 交换机上配置基于端口的流量控制功能。

先决条件

要求

尝试进行此配置之前，请确保满足以下要求：

- 具备 Cisco Catalyst 3750/3750-E/3750-X 系列交换机的基本配置知识

- 对 LLDP 功能有基本了解

使用的组件

本文中的信息基于 Cisco Catalyst 3750 系列交换机。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

规则

有关文档约定的更多信息，请参考 Cisco 技术提示约定。

LLDP 概述

LLDP 是一种邻居发现协议，允许非思科设备将自身信息通告给网络中的其他设备。思科交换机支持 IEEE 802.1AB LLDP，允许非思科设备实现其他设备之间的互操作性。LLDP 在数据链路层上运行，允许运行不同网络层协议的两台设备获取对方的信息。

LLDP 使用一组包含类型、长度和值说明的属性来发现邻居设备。这些属性称为 TLV。支持 LLDP 的设备可以使用 TLV 接收信息和向邻居发送信息。该协议可以通告配置信息、设备功能和设备身份等详细信息。

交换机支持以下基本管理 TLV，它们是必需的 LLDP TLV：

- 端口描述 TLV

- 系统名称 TLV

- 系统描述 TLV

- 系统功能 TLV

- 管理地址 TLV

还会通告以下组织特定的 LLDP TLV，以支持 LLDP-MED：

- 端口 VLAN ID TLV（IEEE 802.1 组织特定的 TLV）

- MAC/PHY 配置/状态 TLV（IEEE 802.3 组织特定的 TLV）

配置

在本部分中，您将了解配置本文档中描述的 LLDP 功能所需的信息。

注意：要获取有关本部分中所使用命令的更多信息，可使用命令查找工具（仅限已注册客户）。

网络图

本文档使用以下网络设置：

配置

本文档使用以下配置：

Catalyst 3750 交换机

Switch#configure terminal

!--- Enable LLDP globally on the switch.

Switch(config)#lldp run

!--- Specify time for the device to hold LLDP information.

Switch(config)#lldp holdtime 180

!--- Set the time for sending frequency of LLDP updates.

Switch(config)#lldp timer 50

!--- Enable LLDP specific to an interface.

Switch(config)#interface gigabitethernet 1/0/1

!--- Enable the interface to send LLDP.

Switch(config-if)#lldp transmit

!--- Enable the interface to receive LLDP.

Switch(config-if)#lldp receive

!--- Return to privileged EXEC mode.

Switch(config-if)#end

!--- Save the configurations in the device.

switch(config)#copy running-config startup-config

Switch(config)#exit

!--- Disable LLDP feature on the switch.

Switch(config)#no lldp run

Switch(config)#end

验证

使用本部分可确认配置能否正常运行。

命令输出解释程序（仅限注册用户）(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。

使用 show lldp interface [interface-id] 命令可显示有关启用了 LLDP 的接口的信息。

例如：

Switch#show lldp interface gigabitethernet1/0/1

GigabitEthernet1/0/1:

Tx: enabled

Rx: enabled

Tx state: IDLE

Rx state: WAIT FOR FRAME

使用 show lldp neighbors 命令可显示有关邻居的信息。

例如：

Switch#show lldp neighbors

Capability codes:

(R) Router, (B) Bridge, (T) Telephone, (C) DOCSIS Cable Device

(W) WLAN Access Point, (P) Repeater, (S) Station, (O) Other

Device ID           Local Intf     Hold-time  Capability      Port ID

Nortel IP Phone     Gi1/0/1        180        T               0019.e1e7.018d

Polycom SoundPoint IGi1/0/19       180        T               0004.f22f.88b7

Baseline Switch 2426Gi1/0/18       180        P,B             Ethernet0/26

Baseline Switch 2426Gi1/0/22       180        P,B             Ethernet0/26

Total entries displayed: 4

使用 show lldp neighbors detail 命令可显示有关邻居的详细信息。

例如：

Switch#show lldp neig detail

Chassis id: 47.11.133.116

Port id: 0019.e1e7.018d

Port Description: Nortel IP Phone

System Name - not advertised

System Description:

Nortel IP Telephone 1230E, Firmware:062AC53

Time remaining: 166 seconds

System Capabilities: B,T

Enabled Capabilities: T

Management Addresses - not advertised

Auto Negotiation - supported, enabled

Physical media capabilities:

Other/unknown

10base-T(HD)

Symm Pause(FD)

Symm, Asym Pause(FD)

1000baseX(FD)

1000baseT(HD)

Media Attachment Unit type: 16

MED Information:

MED Codes:

(NP) Network Policy, (LI) Location Identification

(PS) Power Source Entity, (PD) Power Device

(IN) Inventory

F/W revision: 062AC53

Manufacturer: Nortel-05

Model: IP Phone 1230E

Capabilities: NP, LI, PD, IN

Device type: Endpoint Class III

Network Policy(Voice): Unknown

PD device, Power source: Unknown, Power Priority: High, Wattage: 6.0

使用 show lldp traffic 命令可显示 LLDP 计数器。

例如：

Switch#show lldp traffic

LLDP traffic statistics:

Total frames out: 560

Total entries aged: 0

Total frames in: 211

Total frames received in error: 0

Total frames discarded: 0

Total TLVs discarded: 208

Total TLVs unrecognized: 208

使用 show lldp errors 命令可显示 LLDP 错误计数器。

例如：

Switch#show lldp errors

LLDP errors/overflows:

Total memory allocation failures: 0

Total encapsulation failures: 0

Total input queue overflows: 0

Total table overflows: 0

相关信息

- Cisco Catalyst 3750 系列交换机支持页面

- Cisco Catalyst 3750-E 系列交换机支持页面

- Cisco Catalyst 3750-X 系列交换机支持页面

- 交换机产品支持

- LAN 交换技术支持

- 技术支持和文档 - Cisco Systems