目录

简介

本文档介绍如何为Cisco C9350和C9610系列智能交换机找到稳定的软件版本。

背景信息

本文档中的信息并非详尽无遗，目的是作为一般指南，特别是在大规模部署/升级的情况下。除了这些建议之外，如果您需要运行某个版本才能使用较新的软件功能或硬件，建议尽可能选择扩展维护(EM)版本系列。

- 有关Cisco Catalyst Center和软件定义访问SDA)的软件建议，请参阅此页

- 有关Cisco Catalyst 1000/2960/3560CDB/4500、Catalyst 3650/3850和Catalyst 6500/6800系列交换机的软件建议，请参阅此页

- 有关Cisco Catalyst 9800系列无线控制器的软件建议，请参阅本页

- 有关Cisco Catalyst 9200/9300/9400/9500/9600系列交换机上推荐的软件，请参阅此页

建议

此处列出的建议截至2026年5月，并会适时定期更新。

产品系列

产品ID(PID)

推荐的Cisco IOS XE版本

思科C9350

C9350-24P

C9350-24T

C9350-24U

C9350-48P

C9350-48T

C9350-48TX

C9350-48U

C9350-48HX

17.18.03安

思科C9610

C9610-SUP-3

17.18.03安

C9610-SUP-3XL

17.18.03安

软件建议常见问题解答

问题：如果在此页面上看到推荐的代码版本，但无法下载该特定交换机型号的代码，该怎么办？

回答：

- 当思科智能交换机启动时，它们可能不支持硬件启动前发布的早期软件版本。请始终确认该特定平台中哪些软件可以实际下载。

- 请勿从其他平台页面下载代码版本，并尝试在设备上安装。特定产品页面上可用的软件优先于此版本建议页面

- 在这种情况下，请使用文章右侧的反馈功能通知我们！我们尽最大努力使此页面保持最新，但在某些情况下（例如新平台版本），此页面建议可能略微落后。

软件维护升级(SMU)和工程特别计划(ES)

在某些情况下，可以通过软件维护升级(SMU)或工程特殊(ES)版本提供关键错误的修复。

- Software Maintenance Upgrade SMU)是一个软件包，可以安装在系统上，为已发布的映像提供补丁修复或安全解决方案。SMU包按版本和组件提供，特定于平台。只有扩展维护版本和父软件版本的完整生命周期才支持SMU。

- 工程特殊(ES)版本应在有限的时间范围内部署，且在CCO(cisco.com)上不可用。 建议在cisco.com上提供下一维护重建后，立即将其移至。  思科客户体验(CX)和业务部门(BU)完全支持工程专用版本。

如果您遇到任何特定于您的环境的问题，而这些问题在现有的cisco.com版本中尚未解决，请联系思科客户体验(CX)，以了解SMU或ES的可能性。

相关信息

思科支持和下载

思科C9350系列智能交换机 — 版本说明

思科C9610系列智能交换机 — 版本说明