简介

本文档介绍如何收集并捕获输出和日志，以便对Cisco C9350系列智能交换机上的以太网供电(PoE)进行故障排除。

C9350上的PoE功能概述

C9350 PoE SKU

C9350产品

PoE端口数

每个端口的最大PoE功率

C9350-48HX

48

90

C9350-48U

48

60

C9350-24U

24

60

C9350-48P

48

30

C9350-24P

24

30

C9350 PoE中的新增功能

- 在C9350-HX设备的所有端口上最高支持90W

（由于电源预算限制，以前在C9300X/H中仅支持32个端口）。

- 三个电源插槽（C9300中为2个）。

这增加了可用的PoE功率预算，使C9350-48HX交换机能够在所有48个端口上提供高达90W的功率。

- True Institute of Electrical and Electronics Engineers(IEEE)BT兼容固件

无AT模式转换到BT模式，反之亦然。同一BT固件在30W SKU中以2对模式运行，在60W和90W SKU中以4对模式运行（不建议使用upoe-plus命令）。

- 统一微控制器单元(MCU)映像（MCU硬件位流、引导加载程序和软件应用捆绑到一个二进制中）。

在Catalyst 9300中，每个映像都是独立的，每个映像需要360秒，并且升级将按顺序进行。

- 从I2C升级到MCU上的SPI接口。

这允许更快的MCU软件升级约110秒（之前在Catalyst 9300上每个映像约360秒）。

SPI接口比I2C更快，并且允许我们进行未来的增强功能，从而全面优化PoE功能。

- MCU UART接口。

这允许我们从MCU获取调试日志（无需依赖快照或使用调试映像的自定义寄存器转储）。

C9350上用于故障排除/日志收集的增强的可维护性功能

新的可维护性功能在C9350上实施，用于PoE故障排除，有助于更可靠、更快速地从现场解决问题。

PoE控制器寄存器数据集成到“show tech-support”PoE CLI中

show platform frontend-controller read-poe <poe_controller#> module <module#>

C9350-24U_SWITCH#show tech-support poe | redirect flash:show_tech_poe_27Jan2026.txt

C9350-24U_SWITCH#more flash:show_tech_poe_27Jan2026.txt | include --- show

------------------ show clock ------------------

------------------ show switch ------------------

------------------ show module ------------------

------------------ show version ------------------

------------------ show running-config ------------------

------------------ show env all ------------------

------------------ show power inline ------------------

------------------ show power inline police ------------------

------------------ show interface status ------------------

------------------ show platform software ilpower details ------------------

------------------ show stack-power budgeting ------------------

------------------ show stack-power detail ------------------

------------------ show controllers ethernet-controller phy detail ------------------

------------------ show controllers power inline ------------------

------------------ show cdp neighbors detail ------------------

------------------ show lldp neighbors detail ------------------

------------------ show interface ------------------

------------------ show log ------------------

------------------ show power inline priority ------------------

------------------ show post ------------------

------------------ show controllers power inline module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller version 0 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller manager 0 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller subordinate 0 1 ------------------

------------------ show platform hardware fed switch 1 fwd-asic register read register-name pimdeviceid ------------------

------------------ show platform software trace message chassis-manager switch 1 R0 ------------------

------------------ show platform software trace message fed switch 1 ------------------

------------------ show platform software ilpower system 1 ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/1 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/2 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/3 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/4 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/5 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/6 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/7 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/8 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/9 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/10 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/11 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/12 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/13 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/14 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/15 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/16 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/17 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/18 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/19 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/20 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/21 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/22 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/23 detail ------------------

------------------ show power inline Gi1/0/24 detail ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 1 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 2 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 3 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 4 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 5 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 6 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 7 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 8 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 9 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 10 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 11 module 1 ------------------

------------------ show platform frontend-controller read-poe 12 module 1 ------------------

C9350-24U_SWITCH#

单端口日志记录

- 此功能有助于收集与某个特定端口有关的日志。

- 此功能通过重新加载一直保留，直到通过CLI显式禁用。

- 日志输出存储在chassis-manager btrace日志文件(cmand)中

- 日志记录基础设施可能过多，请确保在调试日志收集完成后，禁用该功能。否则可能会导致在故障排除完成后用该特定端口的PoE日志填充命令跟踪。

- 要启用单端口日志记录，请执行以下操作：

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> level <basic|detail>

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> action <start|stop>

<< sample btrace log collection on a working PoE port >>

C9350-24U_SWITCH#sh runn int gi1/0/10

Building configuration...

Current configuration : 49 bytes

!

interface GigabitEthernet1/0/10

shutdown

end

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#show power inline gi1/0/10

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/10  auto   off        0.0     n/a                 n/a   60.0

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging 10 level ?

basic   Basic level logging

detail  Detailed level logging

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging 10 level detail

Inline power port level logging configured for port 10

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#sh clock

*10:20:20.609 UTC Fri Jan 23 2026

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging action start

Inline power port level logging enabled

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#conf t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

C9350-24U_SWITCH(config)#int g1/0/10

C9350-24U_SWITCH(config-if)#no sh

C9350-24U_SWITCH(config-if)#no shutdown

C9350-24U_SWITCH(config-if)#end

*Jan 23 10:20:53.297: %ILPOWER-5-DETECT: Interface Gi1/0/10: Power Device detected: IEEE PD

C9350-24U_SWITCH#

*Jan 23 10:20:53.297: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. New available POE budget = 1310.0 Watts

*Jan 23 10:20:54.048: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

*Jan 23 10:20:54.125: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to down

*Jan 23 10:20:55.296: %ILPOWER-5-POWER_GRANTED: Interface Gi1/0/10: Power granted

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

*Jan 23 10:21:12.948: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to up

*Jan 23 10:21:13.947: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet1/0/10, changed state to up

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

*Jan 23 10:21:24.299: %ILPOWER-5-PWRGOOD_SPARE_PAIR: Interface Gi1/0/10: spare pair power good

*Jan 23 10:21:24.615: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. New available POE budget = 1328.9 Watts

*Jan 23 10:21:25.841: %ILPOWER-6-SET_AVAILABLE_ILPOWER: Available POE budget for switch 1 is updated. New available POE budget = 1329.2 Watts

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#show power inline gi1/0/10

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/10  auto   on         10.8    IP Phone 9951       4     60.0

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#set platform software ilpower switch 1 r0 logging action stop

Inline power port level logging disabled

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#show logging process cmand

Logging display requested on 2026/01/23 10:22:32 (UTC) for Hostname: [C9350-24U_SWITCH], Model: [C9350-24U], Version: [17.18.01], SN: [FVH29363EA4], MD_SN: [FVH2939LAHY]

Displaying logs from the last 0 days, 0 hours, 10 minutes, 0 seconds

executing cmd on chassis: 1; rp slot: 0;  location: local ...

Unified Decoder Library Init .. DONE

Found 1 UTF Streams

2026/01/23 10:20:48.689503387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:20:48.689518893 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:20:48.689538070 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:20:48.689551248 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:20:52.126411347 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_detect[POE_AUTO]:ppn 10(9), sub_addr 0 ppn 10

2026/01/23 10:20:52.126447840 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_lite received POE_AUTO port 10(18) portFlag 0 AllocatedPwr 0 msg[2] 0

2026/01/23 10:20:52.126461454 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) St SHUT Ev POE_AUTO

2026/01/23 10:20:52.126470725 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) command POE_AUTO

2026/01/23 10:20:52.126479263 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 ##AutoDet port 10(18)

2026/01/23 10:20:52.126487198 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 #*# Calling EnterAutoDet port 10(18) override = 1

2026/01/23 10:20:52.126508214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sending override 1 port 10(18) AUTO_DET which_port 3

2026/01/23 10:20:52.126518186 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sending POE_AUTO ppn 10(18)

2026/01/23 10:20:52.131624642 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got reply cmd POE_AUTO len 0 for ppn 10

2026/01/23 10:20:52.675581516 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) ConnCheck SS_PD

2026/01/23 10:20:52.675593817 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTODET alchemy 0 ipr_set_flag 0 port 10(18)

2026/01/23 10:20:52.675601825 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set interrupt for upper layer for alchemy 0 IPR0 8 IPR1 0 port 10(18)

2026/01/23 10:20:52.675612377 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10(18) detected class 4 curr detection 4 conn Chk 1              <---- PD Class detection

2026/01/23 10:20:52.675628214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTODET_SPARE alchemy 0 ipr_set_flag 1 port 10(19)

2026/01/23 10:20:52.675635631 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10(19) detected class 0 curr detection 0 conn Chk 1

2026/01/23 10:20:53.296919219 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 GetEvt:SSPD port 10(18) CurrState 1 CurrDetection 4

2026/01/23 10:20:53.296929611 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) State AUTODET - PEND

2026/01/23 10:20:53.296941387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Signal pair Evt 12  port 10(18) ConnChk 1

2026/01/23 10:20:53.296957972 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_POE_EVENT 12 [CLASS4] on port 10

2026/01/23 10:20:53.298452740 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W    <---- Initial 30W allocation on the port, based on PD class

2026/01/23 10:20:53.298471493 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 0 spare_power 0

2026/01/23 10:20:53.298480242 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) (60/90w BT) set class PCUT alloc_pwr 30 curr_state != PWRG signal_state 2 spare_state 7

2026/01/23 10:20:53.298969050 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_ieee_pwr_resp[POE_APPROVE]: ppn 10(9), sub_addr 0 ppn 10 allocated_powe 30

2026/01/23 10:20:53.298982584 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_lite received POE_APPROVE port 10(18) portFlag 0 AllocatedPwr 30 msg[2] 30

2026/01/23 10:20:53.298992385 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) St PEND Ev POE_APPROVE

2026/01/23 10:20:53.299000345 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) Got APPROVE Command:Curr State: PEND

2026/01/23 10:20:53.299008271 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) Signal pair Poweron_IeeePD

2026/01/23 10:20:53.299017875 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 IEE_POE_PWR_ON port 10(18) SSPD:pwr on SignalPort Allocated 30 class_val 4

2026/01/23 10:20:53.299025406 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18):Disabling 4P ilim/Pcut 4P_OP_Config Reg 0x2d to 0x0

2026/01/23 10:20:53.299125162 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:20:53.299170516 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:20:53.299205659 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:20:53.299244221 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:20:53.299277286 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:20:53.299314212 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:20:53.301891274 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) allocated_pwr 30W which_port 1 , is_30w 0 State PEND - IEEE_POWERON

2026/01/23 10:20:53.301901034 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sending POE_APPROVE ppn 10(18)

2026/01/23 10:20:53.305323953 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got reply cmd POE_APPROVE len 0 for ppn 10

2026/01/23 10:20:53.305347756 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:20:53.305356903 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 0 spare_power 0

2026/01/23 10:20:53.305370040 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) (60/90w BT) set class PCUT alloc_pwr 30 curr_state != PWRG signal_state 4 spare_state 7

2026/01/23 10:20:53.305378512 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:20:53.305386913 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 0 spare_power 0

2026/01/23 10:20:53.305394249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) (60/90w BT) set class PCUT alloc_pwr 30 curr_state != PWRG signal_state 4 spare_state 7

2026/01/23 10:20:53.305406255 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:20:53.305414696 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 0 spare_power 0

2026/01/23 10:20:53.305422332 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) (60/90w BT) set class PCUT alloc_pwr 30 curr_state != PWRG signal_state 4 spare_state 7

2026/01/23 10:20:53.950355766 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) ConnCheck SS_PD

2026/01/23 10:20:53.950367359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 state#1 PWR port 10(18)

2026/01/23 10:20:53.950375549 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTODET_SPARE alchemy 0 ipr_set_flag 0 port 10(19)

2026/01/23 10:20:53.950383251 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set interrupt for upper layer for alchemy 0 IPR0 8 IPR1 0 port 10(19)

2026/01/23 10:20:53.950393459 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10(19) detected class 0 curr detection 0 conn Chk 1

2026/01/23 10:20:54.487897374 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(18) ConnCheck SS_PD

2026/01/23 10:20:54.487908264 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 state#1 PWR port 10(18)

2026/01/23 10:20:54.487916551 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 AUTODET_SPARE alchemy 0 ipr_set_flag 0 port 10(19)

2026/01/23 10:20:54.487924497 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 set interrupt for upper layer for alchemy 0 IPR0 8 IPR1 0 port 10(19)

2026/01/23 10:20:54.487933966 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10(19) detected class 0 curr detection 0 conn Chk 1

2026/01/23 10:20:54.925917874 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Got PWRGood PWR port 10(18)

2026/01/23 10:20:54.928723879 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Setting PCUT P10(18) after power_on alloc_powr 30

2026/01/23 10:20:54.928734395 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x2B ppn 10(18), bits 60 alloc_pwr 30 pcut1 0

2026/01/23 10:20:54.931603151 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x20 ppn 10(18), bit_val 60 alloc_pwr 30(sig 60) pcut1 60

2026/01/23 10:20:54.934410290 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(18) State PWR - PGOOD [AssigC 4 ReqC  4]                                             <----- Power Good

2026/01/23 10:20:55.296578019 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Signal pair Evt 1  port 10(18) ConnChk 1

2026/01/23 10:20:55.296595839 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_POE_EVENT 1 [PWR_GOOD] on port 10

2026/01/23 10:20:56.620237271 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 199 msb 3

2026/01/23 10:20:57.040914750 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 163 msb 3

2026/01/23 10:20:57.463796249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 176 msb 3

2026/01/23 10:20:57.886470191 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 176 msb 3

2026/01/23 10:20:58.309246877 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 173 msb 3

2026/01/23 10:20:58.689977359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:20:58.689992754 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:20:58.690011267 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:20:58.690022359 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 3187 sig_power 3187 sp_power 0 min 3187 max 3187 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 57

2026/01/23 10:20:58.690047165 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:20:58.732273956 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 173 msb 3

2026/01/23 10:20:59.153644777 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 172 msb 3

2026/01/23 10:20:59.576018028 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 176 msb 3

2026/01/23 10:20:59.998579904 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 173 msb 3

2026/01/23 10:21:00.421013727 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 170 msb 3

2026/01/23 10:21:00.842362071 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 166 msb 3

2026/01/23 10:21:01.263014284 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 171 msb 3

2026/01/23 10:21:01.685124698 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 170 msb 3

2026/01/23 10:21:02.108248559 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 153 msb 3

2026/01/23 10:21:02.530359554 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 198 msb 3

2026/01/23 10:21:02.952535591 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 196 msb 3

2026/01/23 10:21:03.374300339 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 197 msb 3

2026/01/23 10:21:03.795328274 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 195 msb 3

2026/01/23 10:21:04.217233802 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 203 msb 3

2026/01/23 10:21:04.638657898 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 202 msb 3

2026/01/23 10:21:05.061469754 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 228 msb 3

2026/01/23 10:21:05.483228326 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 26 msb 4

2026/01/23 10:21:05.906366138 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 167 msb 4

2026/01/23 10:21:06.327792601 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 51 msb 5

2026/01/23 10:21:06.780668214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 6 msb 5

2026/01/23 10:21:07.201665328 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 13 msb 5

2026/01/23 10:21:07.623403411 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 54 msb 5

2026/01/23 10:21:08.046028174 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 83 msb 5

2026/01/23 10:21:08.467758410 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 84 msb 5

2026/01/23 10:21:08.690285776 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:21:08.690299555 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:21:08.690322315 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:21:08.690336229 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 4641 sig_power 4641 sp_power 0 min 3187 max 4641 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 83

2026/01/23 10:21:08.690358848 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:21:08.889240164 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 95 msb 5

2026/01/23 10:21:09.312446551 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 103 msb 5

2026/01/23 10:21:09.735244121 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 117 msb 5

2026/01/23 10:21:10.155865917 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 109 msb 5

2026/01/23 10:21:10.577540834 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 123 msb 5

2026/01/23 10:21:11.001463297 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 245 msb 5

2026/01/23 10:21:11.422841214 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 17 msb 6

2026/01/23 10:21:11.843693775 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 17 msb 6

2026/01/23 10:21:12.266336013 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 6

2026/01/23 10:21:12.687645762 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 6

2026/01/23 10:21:13.109691672 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 6

2026/01/23 10:21:13.543895082 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 6

2026/01/23 10:21:13.964690040 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 10 msb 6

2026/01/23 10:21:14.387572496 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 6 msb 6

2026/01/23 10:21:14.809902113 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 1 msb 6

2026/01/23 10:21:15.232806022 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 10 msb 6

2026/01/23 10:21:15.655268105 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 6

2026/01/23 10:21:16.077114633 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 231 msb 5

2026/01/23 10:21:16.498019651 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 248 msb 5

2026/01/23 10:21:16.919360401 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 6

2026/01/23 10:21:17.339809124 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 22 msb 6

2026/01/23 10:21:17.761999668 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 38 msb 6

2026/01/23 10:21:18.183470409 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 42 msb 6

2026/01/23 10:21:18.639367138 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 32 msb 6

2026/01/23 10:21:18.690852770 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:21:18.690873096 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:21:18.690914377 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:21:18.690938782 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 5312 sig_power 5312 sp_power 0 min 3187 max 5312 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 95

2026/01/23 10:21:18.690951600 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:21:19.062002673 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 30 msb 6

2026/01/23 10:21:19.483871588 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 26 msb 6

2026/01/23 10:21:19.905457943 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 21 msb 6

2026/01/23 10:21:20.328469218 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 27 msb 6

2026/01/23 10:21:20.750913194 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 25 msb 6

2026/01/23 10:21:21.172472225 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 6

2026/01/23 10:21:21.595360901 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 243 msb 5

2026/01/23 10:21:22.016028284 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 11 msb 6

2026/01/23 10:21:22.436662760 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 11 msb 6

2026/01/23 10:21:22.858862116 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 158 msb 6

2026/01/23 10:21:23.281570741 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 182 msb 6

2026/01/23 10:21:23.815221009 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 209 msb 6

2026/01/23 10:21:23.883810439 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:21:23.884504482 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:21:23.884782036 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:23.884821312 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:21:23.884861386 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:23.884892897 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 32 alloc_pwr 30W

2026/01/23 10:21:23.884933537 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 upoe_spare_pair_pwr[POE_SPARE_PAIR_COMMAND]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:23.885473117 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:23.885487152 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:23.885498236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:23.885506793 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x4e msb 0x22 action 0x2

2026/01/23 10:21:23.885517220 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:23.885527519 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:23.885535624 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x4e msb 0x22 action 0x2

2026/01/23 10:21:23.885545838 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 30 factor 32 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:23.885556895 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SPARE_PAIR_SUB_CMD=0x6 mode 0 upoearch 0 port 10(19)

2026/01/23 10:21:23.885565323 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 poe_lite received POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR port 10(19) portFlag 0 AllocatedPwr 30 msg[2] 6

2026/01/23 10:21:23.885574911 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 command POE_POWER_ON_SPARE_PAIR port 10(19) CurrentState AUTODET_SPARE

2026/01/23 10:21:23.885583649 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(19) St AUTODET_SPARE Ev POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR

2026/01/23 10:21:23.885592218 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Spare Pair pwron port 10(19)

2026/01/23 10:21:23.885601314 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 IEE_POE_PWR_ON:SSPD port 10(19) spare pair power_on for class 4 alloc_power 30

2026/01/23 10:21:23.885609658 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Port 10(19):Disabling 4P ilim/Pcut 4P_OP_Config Reg 0x2d to 0x0

2026/01/23 10:21:23.888469422 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(19) allocated_pwr 30W which_port 2 , is_30w 0 State AUTODET_SPARE - IEEE_POWERON      <--- PD on port don't need 4 pair-poe, hence its disabled

2026/01/23 10:21:23.888479118 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Sending POE_APPROVE ppn 10(19)

2026/01/23 10:21:23.891357227 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 got reply cmd POE_APPROVE len 0 for ppn 10

2026/01/23 10:21:24.246093233 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Got PWRGood PWR_SPARE port 10(19)

2026/01/23 10:21:24.248949671 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Setting PCUT P10(19) after power_on alloc_powr 30

2026/01/23 10:21:24.248960573 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 P10(19) State PWR_SPARE - PGOOD [AssigC 4 ReqC  4]

2026/01/23 10:21:24.248973044 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 73 msb 3

2026/01/23 10:21:24.299298352 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 Spare pair Evt 6  port 10(19) ConnChk 1

2026/01/23 10:21:24.299316224 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 RE_POE SPARE PAIR EVENT 6 [SPARE_PAIR_PWR_GOOD] on port 10

2026/01/23 10:21:24.615978564 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.616036260 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.616054378 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x2B ppn 10(18), bits 23 alloc_pwr 11 pcut1 60

2026/01/23 10:21:24.616082001 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.616656518 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.616942194 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:24.616986306 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.617025387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:24.617063340 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.617113561 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:24.617151428 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 139W

2026/01/23 10:21:24.618943086 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x20 ppn 10(18), bit_val 23 alloc_pwr 11(sig 23) pcut1 23

2026/01/23 10:21:24.621772785 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x21 ppn 10(19), bit_val 23 alloc_pwr 11(sp 23) pcut1 0

2026/01/23 10:21:24.624616772 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.624634588 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.624643510 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:24.624651249 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624659202 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624668388 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.624676796 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:24.624684104 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624691465 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624699874 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.624708102 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:24.624715505 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624722990 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0xbc msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:24.624731339 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 139 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:24.673026782 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 69 msb 3

2026/01/23 10:21:25.095539439 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 71 msb 3

2026/01/23 10:21:25.519011272 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 72 msb 3

2026/01/23 10:21:25.841984204 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W  <--- Post CDP, allocated power changed to 11W

2026/01/23 10:21:25.842035373 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.842050792 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x2B ppn 10(18), bits 22 alloc_pwr 11 pcut1 23

2026/01/23 10:21:25.842103575 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.842607895 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.842813992 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:25.842849868 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.842888160 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:25.842922755 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.842958284 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:25.842988333 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:25.844948063 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x20 ppn 10(18), bit_val 22 alloc_pwr 11(sig 22) pcut1 22

2026/01/23 10:21:25.847816407 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SSPD: class 4 4P:PCUT reg 0x21 ppn 10(19), bit_val 22 alloc_pwr 11(sp 22) pcut1 23

2026/01/23 10:21:25.850690283 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.850699843 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.850708590 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:25.850716389 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850724148 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850732701 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.850741108 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:25.850748460 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850755812 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850764179 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.850772451 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:25.850779763 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850787129 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:25.850795575 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:25.942100417 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 65 msb 3

2026/01/23 10:21:25.942109477 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 153 msb 3

2026/01/23 10:21:26.364274439 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 68 msb 3

2026/01/23 10:21:26.364284996 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 157 msb 3

2026/01/23 10:21:26.785687835 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 68 msb 3

2026/01/23 10:21:26.785698901 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 159 msb 3

2026/01/23 10:21:27.104461884 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.104491376 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.104557076 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.104584132 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.105091094 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.105107583 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.105283163 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:27.105299704 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:27.105308443 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105317590 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105326295 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.105342400 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.105366412 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:27.105382929 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:27.105391468 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105404178 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105404556 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.105415982 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.105444011 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:27.105460794 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:27.105469610 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105478568 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:27.105479245 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:27.105490325 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:27.208246756 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 67 msb 3

2026/01/23 10:21:27.208256750 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 159 msb 3

2026/01/23 10:21:27.631362144 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 70 msb 3

2026/01/23 10:21:27.631371926 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 164 msb 3

2026/01/23 10:21:28.052469205 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 69 msb 3

2026/01/23 10:21:28.052479649 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 162 msb 3

2026/01/23 10:21:28.475256957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:28.475414174 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:28.475455049 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:28.475492960 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:28.475527582 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:28.475574059 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 66 msb 3

2026/01/23 10:21:28.475584161 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 153 msb 3

2026/01/23 10:21:28.475607113 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:28.475619697 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:28.475628476 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:28.475636940 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:28.475647416 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:28.475657682 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:28.475665872 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:28.475674221 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:28.475684236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:28.691323951 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:21:28.691338689 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:21:28.691371210 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:21:28.691384192 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 5983 sig_power 2796 sp_power 3131 min 3187 max 5983 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 107

2026/01/23 10:21:28.691395015 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:21:28.897220844 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 65 msb 3

2026/01/23 10:21:28.897231667 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 159 msb 3

2026/01/23 10:21:29.318772153 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 66 msb 3

2026/01/23 10:21:29.318782837 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 166 msb 3

2026/01/23 10:21:29.641679413 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:29.641716465 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:29.641821969 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:29.641841843 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:29.641852868 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:29.641854033 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:29.641866077 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:29.641879531 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:29.641880360 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:29.641891955 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:29.641901014 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:29.641907892 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:29.641910851 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:29.641921879 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:29.741997805 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 63 msb 3

2026/01/23 10:21:29.742007814 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 161 msb 3

2026/01/23 10:21:30.163997555 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 60 msb 3

2026/01/23 10:21:30.164007463 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 163 msb 3

2026/01/23 10:21:30.585218800 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 58 msb 3

2026/01/23 10:21:30.585228498 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 157 msb 3

2026/01/23 10:21:30.772118357 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:30.772170395 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:30.772281078 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:30.772316580 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:30.772328405 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:30.772329943 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:30.772339999 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:30.772354334 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:30.772378327 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:30.772410151 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:30.772419762 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:30.772428625 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:30.772477925 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:30.772497599 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:31.008355521 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 61 msb 3

2026/01/23 10:21:31.008364982 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 161 msb 3

2026/01/23 10:21:31.429638497 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 60 msb 3

2026/01/23 10:21:31.429648022 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 159 msb 3

2026/01/23 10:21:31.852023095 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 59 msb 3

2026/01/23 10:21:31.852032715 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 164 msb 3

2026/01/23 10:21:32.021660470 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:32.021711508 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:32.021832006 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:32.021856730 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:32.021871212 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:32.021875262 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:32.021884437 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:32.021899926 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:32.021915189 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:32.021933815 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:32.021945856 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:32.021955166 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:32.021958447 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:32.021972718 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:32.274690736 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 61 msb 3

2026/01/23 10:21:32.274701135 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 160 msb 3

2026/01/23 10:21:32.698328240 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 54 msb 3

2026/01/23 10:21:32.698339449 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 154 msb 3

2026/01/23 10:21:33.119468127 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 50 msb 3

2026/01/23 10:21:33.119479451 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 150 msb 3

2026/01/23 10:21:33.541642816 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 42 msb 3

2026/01/23 10:21:33.541655078 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 139 msb 3

2026/01/23 10:21:33.965319483 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 37 msb 3

2026/01/23 10:21:33.965328929 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 137 msb 3

2026/01/23 10:21:34.227264803 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:34.227303055 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:34.227447149 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:34.227468104 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:34.227478032 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:34.227487107 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:34.227499336 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:34.227517935 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:34.227540109 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:34.227557675 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:34.227566455 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:34.227576014 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:34.227578627 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:34.227595826 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:34.388133852 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 29 msb 3

2026/01/23 10:21:34.388144321 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 125 msb 3

2026/01/23 10:21:34.810915691 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 28 msb 3

2026/01/23 10:21:34.810926771 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 129 msb 3

2026/01/23 10:21:35.234011711 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 3

2026/01/23 10:21:35.234022442 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 118 msb 3

2026/01/23 10:21:35.437431256 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:35.437465202 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:35.437582289 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:35.437601316 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:35.437612037 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:35.437612670 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:35.437621525 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:35.437633479 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:35.437640614 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_pwr_police[POE_SET_POWER_POLICE]:ppn 10(9), sub_addr 0

2026/01/23 10:21:35.437657933 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  set power police received 10(18)

2026/01/23 10:21:35.437667738 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(18) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:35.437669776 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe-logger Port: 10 poe_set_icutoff_current[POE_SET_CUTOFF_CURRENT_SCALE_FACTOR]:ppn 10(9), sub_addr 0 factor 23 alloc_pwr 11W

2026/01/23 10:21:35.437676706 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10  police values 10(19) lsb 0x5a msb 0xc action 0x2

2026/01/23 10:21:35.437687918 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 FROM_IOS PCUT/ICUT ppn 10(18), alloc_pwr 11 factor 23 signal_power 30 spare_power 0

2026/01/23 10:21:35.656364944 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 17 msb 3

2026/01/23 10:21:35.656374957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 117 msb 3

2026/01/23 10:21:36.078110884 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:36.078120438 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 116 msb 3

2026/01/23 10:21:36.501691236 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 3

2026/01/23 10:21:36.501702772 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 118 msb 3

2026/01/23 10:21:36.924469860 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 3

2026/01/23 10:21:36.924479169 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 118 msb 3

2026/01/23 10:21:37.346463200 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 22 msb 3

2026/01/23 10:21:37.346472811 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 133 msb 3

2026/01/23 10:21:37.768619161 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 3

2026/01/23 10:21:37.768630637 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 122 msb 3

2026/01/23 10:21:38.191683097 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:38.191693992 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 117 msb 3

2026/01/23 10:21:38.613463963 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 19 msb 3

2026/01/23 10:21:38.613475052 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 110 msb 3

2026/01/23 10:21:38.691932861 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 0

2026/01/23 10:21:38.691946846 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309]: (note): poe_get_pwr_sense[POE_GET_POWER_SENSE]:sub_addr 14

2026/01/23 10:21:38.691962981 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x200 police_map 0x0 start_ppn 1

2026/01/23 10:21:38.691973713 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 port 10 power 5648 sig_power 2684 sp_power 2963 min 3187 max 5983 over_draw 0 pwr->v 55924 pwr->i 101

2026/01/23 10:21:38.691986858 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): POWER_SENSE_CALLBACK #0 port_mapx 0x0 police_map 0x0 start_ppn 13

2026/01/23 10:21:39.035856533 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:39.035864387 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 114 msb 3

2026/01/23 10:21:39.458248509 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:39.458258319 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 112 msb 3

2026/01/23 10:21:39.879564500 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 7 msb 3

2026/01/23 10:21:39.879575263 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 114 msb 3

2026/01/23 10:21:40.301699226 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 3

2026/01/23 10:21:40.301709087 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 111 msb 3

2026/01/23 10:21:40.723429466 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 14 msb 3

2026/01/23 10:21:40.723440122 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 120 msb 3

2026/01/23 10:21:41.146696541 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 16 msb 3

2026/01/23 10:21:41.146706414 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 121 msb 3

2026/01/23 10:21:41.568999331 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 13 msb 3

2026/01/23 10:21:41.569010211 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 118 msb 3

2026/01/23 10:21:41.992197422 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 11 msb 3

2026/01/23 10:21:41.992207934 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 115 msb 3

2026/01/23 10:21:42.415301238 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 12 msb 3

2026/01/23 10:21:42.415311985 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 117 msb 3

2026/01/23 10:21:42.851943363 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 3

2026/01/23 10:21:42.851952518 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 121 msb 3

2026/01/23 10:21:43.275363936 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 15 msb 3

2026/01/23 10:21:43.275375189 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 119 msb 3

2026/01/23 10:21:43.697580998 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 18 msb 3

2026/01/23 10:21:43.697597957 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 126 msb 3

2026/01/23 10:21:44.119639101 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(18) lsb 25 msb 3

2026/01/23 10:21:44.119648499 {cmand_R0-0}{1}: [re_poe] [5309:22209]: (note): poe-logger Port: 10 SENSE_DATA inst 4 port 10(19) lsb 130 msb 3

===========================================================

======= Unified Trace Decoder Information/Statistics ======

===========================================================

----------------- Decoder Input Information ---------------

===========================================================

Num of Unique Streams .. 1

Total UTF To Process ... 1

Total UTM To Process ... 120224

UTM Process Filter ..... cmand

MRST Filter Rules ...... 1

===========================================================

----------------- Decoder Output Information --------------

===========================================================

First UTM TimeStamp ............... 2026/01/23 09:09:55.879706826

Last UTM TimeStamp ................ 2026/01/23 10:22:31.358035957

UTM [Skipped / Rendered / Total] .. 119782 / 442 / 120224

UTM [ENCODED] ..................... 442

UTM [PLAIN TEXT] .................. 0

UTM [DYN LIB] ..................... 0

UTM [MODULE ID] ................... 0

UTM [TDL TAN] ..................... 16

UTM [APP CONTEXT] ................. 0

UTM [MARKER] ...................... 0

UTM [PCAP] ........................ 0

UTM [LUID NOT FOUND] .............. 0

UTM Level [EMERGENCY / ALERT / CRITICAL / ERROR] .. 0 / 0 / 0 / 0

UTM Level [WARNING / NOTICE / INFO / DEBUG] ....... 0 / 442 / 0 / 0

UTM Level [VERBOSE / NOISE / INVALID] ............. 0 / 0 / 0

===========================================================

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#sh cdp neigh g1/0/10 det

-------------------------

Device ID: SEPD42C447E4A9F

Entry address(es):

IP address: 192.168.1.115

Platform: Cisco IP Phone 9951,  Capabilities: Host Phone Two-port Mac Relay

Interface: GigabitEthernet1/0/10,  Port ID (outgoing port): Port 1

Holdtime : 141 sec

Second Port Status: Down

Version :

sip9951.9-4-2SR2-2

advertisement version: 2

Peer Source MAC: d42c.447e.4a9f

Duplex: full

Power drawn: 10.802 Watts

Power request id: 40779, Power management id: 4

Power request levels are:10802 0 0 0 0                           <------ CDP requested power

Spare Pair PoE: Yes, Spare Pair Detection Required: No

Spare Pair PD Config: Enable, Spare Pair PSE Operational: Yes

Total cdp entries displayed : 1

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#sh power inlin g1/0/10

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/10  auto   on         10.8    IP Phone 9951       4     60.0

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#

C9350-24U_SWITCH#sh power inlin g1/0/10 det

Interface: Gi1/0/10

Inline Power Mode: auto

Operational status (Alt-A,B): on,on

Device Detected: yes

Device Type: Cisco IP Phone 9951

Connection Check: SS

IEEE Class (Alt-A,B): 4

Physical Assigned Class (Alt-A,B): 4

Discovery mechanism used/configured: Ieee and Cisco

Police: off

Power Allocated

Admin Value: 60.0

Power drawn from the source: 10.8

Power available to the device: 10.8

Allocated Power (Alt-A,B): 10.8

Actual consumption

Measured at the port(watts) (Alt-A,B): 5.8

Maximum Power drawn by the device since powered on: 6.0

Absent Counter: 0

Over Current Counter: 0

Short Current Counter: 0

Invalid Signature Counter: 0

Power Denied Counter: 0

Power Negotiation Used: CDP

LLDP Power Negotiation       --Sent to PD--      --Rcvd from PD--

Power Type:                  -                    -

Power Source:                -                    -

Power Priority:              -                    -

Requested Power(W):          -                    -

Allocated Power(W):          -                    -

Four-Pair PoE Supported: Yes

Spare Pair Power Enabled: Yes

Four-Pair PD Architecture: Shared

Perpetual POE Enabled: FALSE

Fast POE Enabled: FALSE

Meter Start Time: 2026-01-22 06:27:41 UTC

Metered Energy Value(WattSec):533367.6

C9350-24U_SWITCH#

MCU日志记录

- 此功能可帮助收集与MCU有关的日志

- 日志输出也存储在chassis-manager btrace日志文件(cmand)中

- 日志记录基础设施可能过多，请确保在调试日志收集完成后，禁用该功能。否则可能会导致在故障排除完成后用该特定端口的PoE日志填充命令跟踪。

- 要启动/停止MCU日志记录，请执行以下操作：

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging mcu <start|stop>

<< sample MCU btrace log (collected during load-shed) PoE device kept disconnecting and connecting in an endless loop >>

2025/06/03 22:22:22.803175096 (cmand RO-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA): mcu log:

2025/06/03 22:22:22.883510836 (cmand R0-0) (1): (cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA): mcu log: SOC timer expired (ready state)

2025/06/03 22:22:23.030997074 (cmand R0-0)(1): (cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA): mcu log: POE IPC_MSG_TIMER_TICK_LOADSHED

2025/06/03 22:22:23.350286890 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] (6971): UUID: 0, ra: 0 (note): (SYS FPGA_ZAPPA] mcu log: Disconnect Sent

2025/06/03 22:22:23.55599641 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): [SYS_FPGA_ZAPPA): mcu log: POE IPC_MSG_TIMER_TICK - LOADSHED

2025/06/03 22:22:31.755618688 (cmand R0-0)(1): [cpa_sb] [6971]: UUID: 0, ra: 0 (note): (SYS_FPGA_ZAPPA): mou log: Disconnect Sent

摘要

要为Cisco C9350系列智能交换机PoE分类收集的日志：

1. PoE show tech-support

Switch#show tech-support poe

2.端口特定日志

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> level <basic|detail>

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging <port number> action <start|stop>

3. MCU日志

Switch#set platform software ilpower switch <switch number> r0 logging mcu <start|stop>