Contents

Introduction

Prerequisites

Requirements

Components Used

Conventions

计时概念

整个网络的时钟同步

Cisco广域网交换机的网络时钟源

在BPX/IPX/IGX网络的时钟选择

在MGX网络的时钟选择

配置IGX时钟源

Network Diagram

执行的配置任务

步骤

配置BPX， MGX8220， MGX 8250/8850 (PXM 1)时钟源

执行的任务

步骤

配置MGX8850 (PXM45)时钟源

执行的任务

步骤

时钟配置和验证命令

BPX/IGX/IPX

MGX8220

MGX 8250， MGX8850 (PXM1)

MGX8850 (PXM45)

Troubleshoot

BPX/IGX/IPX

MGX8220

Related Information

Introduction

本文描述Cisco广域网交换机的整个网络的时钟同步概念。它着重一个特定节点的时钟源选择标准在Cisco广域网交换开关网络。本文不描述设计方面或相关实施细节。

本文的读者群落是需要简介对时钟同步在BPX、IPX/IGX和MGX网络的想要整个网络的时钟同步概述的用户或人。BPX、IPX、IGX和MGX功能基本的了解假设。关于对回答基本的广域网交换时钟问题，请参见广域网交换网络同步基本原理。

Prerequisites

Requirements

There are no specific requirements for this document.

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备创建的。All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration.如果您是在真实网络上操作，请确保您在使用任何命令前已经了解其潜在影响。

Components Used

使用在Cisco BPX 8600、IGX 8400、MGX8220和MGX8800系列设备的最新的通常可用的(GA)软件版本在本文提供的配置实施了并且测试了。

Conventions

有关文档规则的详细信息，请参阅 Cisco 技术提示规则。

计时概念

整个网络的时钟同步

整个网络的时钟同步的主要目标是做在网络的每个节点同步到可用最高，最接近的层时钟源。整个网络的时钟同步考虑到这些概念：

- 网络拓扑

- 拓扑更改

- 中继线故障

- Trunk修理

- 在Pass Sync选项上的变化在Trunk

- 时钟源故障

- 时钟源修理

最高的时钟源是指一个用户配置的层次结构级别与一个特定的时钟源有关，不考虑其层次级别。此用户配置的层次结构包括三个级别：

- 主要的

- 第二

- 第三

使用dspclksrcs命令，您能configure network时钟层次结构使用cnfclksrc命令和显示它。这些命令语法根据平台变化;详细资料在这些部分包括。

Cisco广域网交换机的网络时钟源

上述层次结构的独立报，您能分类用户配置的时钟源如被看到这里：

- 内部时钟源

- 外部时钟源

- 中继时钟源

- 电路线路时钟源

使用cnfclksrc命令，交换机软件允许您配置外部、Trunk和时钟源的电路线路行类型在任何层次结构级别。内部时钟源使用作为默认时钟源在没有用户配置的时钟源时。它，当用户配置的时钟源是被打乱或不可得到的时，也使用。

Cisco在特定层次结构水平推荐根据时钟源配置在其层次级别上。要验证时钟源的层次结构级别，请发出dspclksrcs命令。层次级别用于描述时钟的准确性和稳定性。本文参考范围自1的层次级别(最准确)到4 (最不准确)。层次级别4时钟不是一样稳定的作为层次级别1时钟。

一般，外部时钟源是最高的层次级别，并且，在一个特定层次结构级别，一个外部时钟源将被配置优先于某个其他种时钟源。当使用时， Cisco推荐Y连接外部时钟源冗余处理器。

BPX 8600和MGX8850 (PXM45)的内部时钟源符合准确性和稳定性的层次级别3要求。

不支持这些时钟源配置：

- 在MGX8220平台的电路线路。

- 在BPX、IGX和MGX平台的这些端口接口：

- V.35

- X.21

- RS-232

- RS-449

- 帧中继

在BPX/IPX/IGX网络的时钟选择

在BPX/IPX/IGX网络的最高的编号的可及节点做选择每个节点的参考时钟源在网络。在10节点网络中，节点号10确定路径对每个节点的最接近，最高可用的层时钟源在网络。由于这些网络更改，最高的编号的可及节点执行此计算并且指示其他节点执行时钟源参考所有需要的交换：

- 一个新的时钟源的配置。

- 更改在Trunk的Pass Sync选项(请参见广域网交换网络同步基本原理)。

- 更改网络的拓扑addtrk或deltrk的添加发出命令。

- 中继线故障和修理。

- 时钟源故障和修理。

此动态时钟路由允许节点做一台自动化的和未看管的路径交换机到在网络的最理想的时钟源。在BPX/IPX/IGX网络中，动态时钟路由是由时钟控制器控制的，是进程在最高的编号的可及节点运行。如果时钟更改发生，时钟控制器对分配新的时钟路径负责对在网络的所有节点。这些步骤说明时钟控制器动作在列出的其中一个网络更改期间这里。

1. 发生和最高的编号的节点时钟控制器发现网络更改作为结构更新。

2. 最高的编号的节点时钟控制器通过构件时钟源结构树和做出最短的跳跃决策计算受影响的节点的新的时钟路径从时钟源到网络节点。

3. 最高的编号的节点时钟控制器发一个网络消息到包含他们应该使用的新的路径的所有节点。

4. 每个节点收到消息并且新的路径与现有路径比较。

5. 如果路径是不同的节点获取在消息接收的新的路径。

6. 如果路径是节点什么都不执行，并且的相同的转存消息。

动态时钟路由允许临时地未提供的时钟源为全网同步自动地被复原。每当原始时钟源修理，最高的编号的可及节点自动地恢复对使用它。

从一个网络节点的路径到其主用时钟源只包含取时钟同步的Trunk。发出dsptrkcnf命令验证Pass Sync选项设置对是。如果Pass Sync选项设置为是那么配置Trunk取时钟同步。要更改Pass Sync选项，请使用cnftrk命令。

如果同样层次结构级别多个时钟源是可用的，时钟源最接近节点被测量总数跳跃被选择供参考。如果多个等距离相等的时钟源是可用的，来源与或通过最小逻辑中继线编号、逻辑线路编号或者外部时钟输入(EXT1/EXT2)被选择。

在没有所有可接受的用户时，被配置的时钟源，最高的编号的节点的内部振荡器使用类似用户配置的时钟源作为参考所有网络节点。如果网络节点使用最高的编号的节点的内部振荡器，因为其时钟源和路径向时钟被打乱的归结于中继线故障或某个其他网络事件，则节点恢复到其自己的内部振荡器，当新的时钟路径由最高的编号的节点时计算。最高的编号的节点计算网络节点的时钟路径并且指示新的路径的网络节点使用。最高的编号的节点对节点同步负责通过在网络中继线或线路表达的定时如显示使用dspcurclk命令。在大型网络中，最高的编号的节点执行的计算另外的给激活处理器卡添负担。配置最高的编号的节点的Avoid作为Cisco广域网管理器(CWM)网关;参考第12章：Cisco WAN Manager操作网络。交换机软件版本8.4及以后通过只要求时钟路由为没有一个被配置的和可用的外部时钟源的网络节点被执行优化减少在最高的编号的节点的激活处理器卡的负担。

软件为全网同步选择这些首选时钟源：

- 用户配置的时钟源。

- 最高的被编号的BPX的内部振荡器。

BPX不使用以下时钟源。

- IGX或IPX的内部振荡器。

- 从IPX/IGX参考的用户配置的时钟。

- 有一条路径通过IPX/IGX节点的用户配置的时钟。

在混合网络中，而所有BPX交换机使用高度被编号的可及的BPX的内部振荡器，用BPX和IGX交换机，所有IGX交换机能使用IGX电路线路的用户配置的时钟源。关于BPX/IPX/IGX网络同步的更多信息，请参见。

回复工作情况BPX/IGX计时在下表提供。对于回复计时，如果配置BPX/IGX使用时钟输入作为其时钟源，并且该时钟源发生故障， BPX/IGX放弃时钟源并且查找备选时钟源。当时钟源修理， BPX/IGX自动地恢复对使用它。非可逆行为要求人工干预恢复BPX/IGX到原始时钟源。人工干预示例必须发出clrclkalm命令恢复时钟源。

时钟源

故障的原因

BPX*

IGX

Trunk或电路线路

物理故障例如信号损失(LOS)

回复

回复

时钟源或时钟路径在规格外面

非反作用

非反作用

外部时钟输入

物理故障例如LOS

回复

非反作用

时钟源在规格外面

回复

非反作用

*此工作情况适用于BPX BCC-3或BCC-4使用交换机软件版本8.4和更高。

在MGX网络的时钟选择

MGX8220和MGX 8250/8850 (PXM1)节点不通过在他们的Trunk或线路间的同步信息。每个MGX8220和MGX 8250/8850 (PXM1)节点终止时钟。

MGX8220用户配置的时钟源可以分类到以下：

- 内部时钟源

- 外部T1或E1时钟源

- 从BPX的中继时钟源

MGX 8250/8850 (PXM1)用户配置的时钟源可以分类到以下：

- 内部时钟源

- 外部T1或E1时钟源

- 从BPX的中继时钟源

- 电路线路时钟源

在没有所有可接受的用户配置的时钟源时，和MGX 8250/8850 (PXM1)使用MGX8220的内部振荡器。

MGX8850 (PXM45)交换机通过在AXSM Trunk间的同步信息。因为软件不委派时钟同步对一个节点正如在BPX/IPX/IGX交换网络，所有网络时钟源一定用户配置的。MGX8850 (PXM45)有层次级别3时钟电路在PXM-UI-S3背卡和在没有所有可接受的用户配置的时钟源时，此时钟使用。此内部振荡器为交换机提供默认同步信号。或者，您能配置以下外部时钟源：

- 在PXM45背卡的T1、E1或者建立集成定时供给(BITS)时钟源。

- 在AXSM的端口。

可以配置MGX8850 (PXM1和PXM45)外部时钟源回复，而PXM线路或AUSM/CESM线路时钟源非反作用。对于回复计时，如果配置MGX8800使用外部时钟输入，当其时钟源和外部时钟源发生故障由于一个物理故障，例如LOS或漂移出于容差的时钟频率， MGX8800放弃时钟源并且查找备选时钟源。每当外部时钟源修理， MGX8800自动地恢复对使用它。

以下图表显示MGX8850的(PXM45)可能的时钟源。

配置IGX时钟源

在本例中，在一台专用的交换分机(PBX)之间的T1线路和IGX 8400系列交换机被配置作为主网络时钟源。手工配置目标IGX， IGX2，有最高的节点号也提供要求的步骤。作为最高的编号的网络节点，在PBX T1线路故障的事件， IGX2内部振荡器接管作为网络时钟源，直到T1线路再是活跃的。

此配置示例为网络同步不提供设计指导，它是配置在Cisco IGX 8400系列交换机的计时的仅帮助。

Network Diagram

执行的配置任务

假设，所有Trunk和线路是启用的并且被添加。详细步骤在lead之下您通过以下配置任务：

- 配置在IGX1和IGX2之间的T3 Trunk通过时钟同步信息。

- 确认PBX2在PBX2和IGX2之间的T1线路提供一个时钟。

- 配置在PBX2和IGX2之间的T1线路作为网络时钟源。

步骤

完成下面这些步骤。

1. 登录到IGX2作为使用Telnet或维护端口的超级用户。

2. 验证使用dsptrkcnf命令， Trunk能通过时钟同步信息在IGX2和IGX1之间。

IGX2       TRM   SuperUser       IGX 8420  9.2.34    July 28 2001 07:29 GMT

TRK 10.1 Config       T3/636   [96000 cps]  UXM slot:10

Transmit Trunk Rate:  96000  cps          Payload Scramble:     No

Rcv Trunk Rate:       96000  cps          Connection Channels:  256

Pass sync:            Yes                 Gateway Channels:     200

Loop clock:           No                  Traffic:V,TS,NTS,FR,FST,CBR,N&RVBR,ABR

Statistical Reserve:  1000   cps          Deroute delay time:   0 seconds

Header Type:          NNI                 VC Shaping:           No

VPI Address:          1                   VPC Conns disabled:   No

Routing Cost:         10

Idle code:            7F hex

Restrict PCC traffic: No

Link type:            Terrestrial

Line framing:         PLCP

Line cable length:    0-225 ft.

HCS Masking:          Yes

Last Command: dsptrkcnf 10.1

验证参数线路构建帧和关口同步。如果关口同步是没有，请配置Trunk通过设置关口同步传递时钟同步信息给是使用cnftrk命令。线路组帧的选项在IGX 8400 UXM ATM T3 (DS3) Trunk是报头错误校验和(HEC)和有效载荷会聚协议(PLCP)。在本例中，使用PLCP线路组帧。

3. 发出drtop命令从任一台IGX 8400交换机验证节点号。请使用下面命令输出验证IGX1比IGX2有一个更高的网络节点号。

IGX2             TN    SuperUser       IGX 8420  9.2.34    July 29 2001 07:13 GMT

Node #   Node Name     Hops To  Via Trk  SAT Hops  No HP Hops  Open Space

31       D1.IGX2         0     0        0         0          0           0

32       D1.IGX1         1     0        6         0          0           3

Last Command: drtop

配置IGX2有最高的网络节点号。此配置指定IGX2内部振荡器成为网络时钟源万一主要的被配置的时钟源失败。要了解节点编号的意义请参见了解在BPX/IPX/IGX Networks部分的时钟选择。更改在BPX/IPX/IGX的节点号请交换使用service-level rnmnd命令是实现的。此命令有重大影响在大型网络，并且必须小心地使用。

IGX2   TN    Service  IGX 8420  9.2.34    July 29 2001 07:24 GMT

NodeName J/Num

IGX1        /32

IGX2        /33

Last Command: rnmnd 33

4. 使用dspcurclk命令，发出vt IGX1命令然后验证当前时钟源。

IGX1   VT    SuperUser  IGX 8420  9.2.34    July 29 2001 07:37 GMT

Current Clock Source

Source Node:     IGX2

Source Line:     Internal

Clock Type:

Clock Frequency: 1544011

Path to Source:

IGX1       10.1-- 10.1IGX2

Last Command: dspcurclk

5. 使用dspcurclk命令，发出bye命令返回到IGX2然后验证当前时钟源。

IGX2     TN    SuperUser  IGX 8420  9.2.34    July 29 2001 07:38 GMT

Current Clock Source

Source Node:     IGX2

Source Line:     Internal (SCC)

Clock Type:

Clock Frequency: 1543943

Node is currently receiving clock from its internal oscillator.

Last Command: dspcurclk

6. 确认PBX2在PBX2和IGX2之间的T1线路提供一个时钟。命令验证在PBX2的时钟变化基于做和PBX型号。要求在配置T1线路之前验证PBX2配置作为一个主网络时钟源。

7. 使用cnfclksrc命令，配置T1线路对在IGX2的PBX作为主网络时钟源。T1线路必须作为网络时钟源将被配置的启用和免于警报。

IGX2     TN    SuperUser  IGX 8420  9.2.34    July 29 2001 07:40 GMT

Network Clock Sources

Primary

IGX2       LINE   7.1

Secondary

None

Tertiary

None

Last Command: cnfclksrc c 7.1 p

Syntax: cnfclksrc <line type> <line number> <source type> [freq]

where :

<line type> - Circuit(c), Packet(p) or External(e)

<line number> - Circuit line number, Packet(trunk) number or External clock source number

<source type> - Primary(p), Secondary(s) or Tertiary(t)

[freq] - (optional parameter for line type 'c' and 'p')

Specifies the frequency of the clock source.

An entry is necessary only if the line type is an external line.

The supported frequencies are 1.544 MHz and 2.048 MHz.

Enter a "1" for 1.544 MHz or a "2" for 2.048 MHz.

8. 使用dspcurclk命令，验证在IGX1和IGX2的当前时钟源。

IGX2             TN    SuperUser         IGX 8420  9.2.34    July 29 2001 07:48 GMT

Current Clock Source

Source Node:     IGX2

Source Line:     LINE  7.1

Clock Type:      Primary

Clock Frequency: 1543945

Last Command: dspcurclk

IGX1             VT    SuperUser         IGX 8420  9.2.34    July 29 2001 07:50 GMT

Current Clock Source

Source Node:     IGX2

Source Line:     LINE  7.1

Clock Type:      Primary

Clock Frequency: 1544012

Path to Source:

IGX1       10.1-- 10.1IGX2

Last Command: dspcurclk

9. 要使在网络的计时差误减到最小，应该配置PBX被连接到IGX1从T1线路派生时钟同步。如果不可能配置PBX使用来自IGX1 T1线路的时钟，使用cnfln命令，请配置在IGX1的T1线路循环时钟。如果设置对不，请再按乒乓键参数环路时钟对是。

Note: 如果之一以下是真的，帧衰减在IGX1线路可能被记录：

- 线路时钟循环如上所述。

- 线路时钟没有循环，并且没有配置PBX采取从IGX1 T1线路的时钟。

要查看帧衰减，请使用dsplnerrs <line->命令。关于相关的信息对时钟错误，请参见广域网交换网络同步基本原理。

关于时钟同步和时钟同步命令的更多信息，请参见同步网络时钟。

配置BPX， MGX8220， MGX 8250/8850 (PXM 1)时钟源

在本例中， Cisco BPX 8600系列交换机的内部振荡器是主网络时钟源。如果交换机出故障或，如果其中任一个设备找不到路径到BPX，设备运行自动节点时钟选择算法选择下佳可用的时钟源。MGX8220和MGX8850 (PXM1)设备被连接作为馈线架到BPX1和BPX2，分别。可以配置MGX1接受主要的和辅助时钟源。在MGX1和MGX2馈线架的时钟配置对本地架子被限制和没有被传播对在网络的其他节点。

此配置示例为网络同步不提供设计指导，它是配置在Cisco广域网交换机的计时的仅帮助。

执行的任务

假设，所有Trunk和线路是启用的并且被添加。

1. 配置在BPX1的所有Trunk通过计时信息。

2. 配置其中一个在BPX2和IGX1之间的T3 Trunk通过计时信息。

3. 验证BPX1内部振荡器是主网络时钟源。

4. 配置MGX1和MGX2从他们的各自馈送中继线派生时钟同步。

步骤

完成下面这些步骤。

1. 登录到BPX1、BPX2和IGX1作为使用Telnet或维护端口的超级用户。

2. 验证使用dsptrkcnf命令，在BPX1的所有Trunk能通过时钟同步信息。检查在所有Trunk的参数关口同步。如果关口同步是没有，请配置Trunk通过设置关口同步传递时钟同步信息给是使用cnftrk命令。线路组帧的选项在IGX 8400 UXM ATM T3 (DS3) Trunk是报头错误校验和(HEC)和有效载荷会聚协议(PLCP)。在本例中，使用PLCP线路组帧。

3. 验证使用dsptrkcnf命令，在BPX2和IGX1之间的T3 Trunk能通过时钟同步信息。保证参数关口同步设置对是。

4. 使用drtop命令，验证在BPX和IGX交换机的节点号。

BPX1             TRM   SuperUser         BPX 8620  9.2.34    July 29 2001 12:34 GMT

Node #   Node Name     Hops  IPX Hops  Via Trk  SAT Hops  No HP Hops  Open Space

33       D1.IGX1         2     0          3.2      0         0           3

53       D1.BPX2         1     0          3.2      0         0           96

59       D1.BPX1         0     0            0      0         0           0

Last Command: drtop

因为没有在网络的用户配置定义的时钟源， BPX1内部振荡器成为主网络时钟源。要了解节点编号的意义请参见了解在BPX/IPX/IGX Networks部分的时钟选择。

5. 使用dspcurclk命令，验证在BPX1、BPX2和IGX1的当前时钟源。

BPX1  TRM   SuperUser BPX 8620  9.2.34    July 30 2001 01:54 GMT

Current Clock Source

Source Node:     BPX1

Source Line:     Internal (CC)

Clock Type:

Clock Frequency: 1544000

Node is currently receiving clock from its internal oscillator.

Last Command: dspcurclk

6. 使用dspcurclk命令，发出VT BPX2命令然后验证当前时钟源。

BPX2             VT    SuperUser         BPX 8620  9.2.34    July 30 2001 01:55 GMT

Current Clock Source

Source Node:     BPX1

Source Line:     Internal (CC)

Clock Type:

Clock Frequency: 1544000

Path to Source:

BPX2      11.2--BPX1

Last Command: dspcurclk

7. 发出bye命令返回到BPX1。使用dspcurclk命令，发出VT IGX1命令然后验证当前时钟源。

IGX1   TRM   SuperUser  IGX 8420  9.2.34    July 30 2001 02:13 GMT

Current Clock Source

Source Node:     BPX1

Source Line:     Internal

Clock Type:

Clock Frequency: 1543977

Path to Source:

IGX1       6-- 4.3BPX2      11.2-- 3.2BPX1

Last Command: dspcurclk

8. 配置MGX2采取从其馈送中继线的定时。

mgx2.1.7.PXM.a > dspclksrc

Table empty: mibparDspClkSrc

mgx2.1.7.PXM.a > cnfclksrc 7.1 P

Trunk passing Sync cannot be clock source

Set failed due to illegal option value(s)

<slot.port> -- (?)

<clktyp> Primary(P)/Secondary(S)/Tertiary(T)/Null(N) -- (?)

Syntax: cnftrk "-slot.port ... -stres <Stats Reserve> -ccrstr <CC Restrict> -lntyp <Line Type>

-passsync <yes/no> -drtdly <Deroute Delay(ms)> -fst <yes/no> -fr <yes/no> -nts <yes/no> -ts

<yes/no> -voice <yes/no> -cbr <yes/no> -vbr <yes/no> -abr <yes/no> -rtcost <RoutingCost>

-vpcconid <Max VpcConids>" to configure various trunk parameters

-slot.port ...

-stres <Stats Reserve>

-ccrstr <CC Restrict>

-lntyp <Line Type>

-passsync <yes/no>

-drtdly <Deroute Delay(ms)>

-fst <yes/no>

Fr <yes/no>

-nts <yes/no>

Ts <yes/no>

-voice <yes/no>

-cbr <yes/no>

-vbr <yes/no>

-abr <yes/no>

-rtcost <RoutingCost>

-vpcconid <Max VpcConids>

mgx2.1.7.PXM.a > cnftrk -slot.port 7.1 -passsync no

mgx2.1.7.PXM.a > cnfclksrc 7.1 P

mgx2.1.7.PXM.a > dspclksrc

Interface    Clock Type     Clock Source

---------    ----------     ------------

7.1          PRI           INTERFACE

mgx2.1.7.PXM.a > dspcurclk

Current Clock Source

----------------------

Source Node: mgx2

Source Line: 7.1

Clock Level: PRI

Clock Type : TRK INTERFACE

9. 配置MGX1接受从BPX馈送中继线的定时作为主时钟和使用其内部振荡器作为辅助时钟。对于此示例，必须重新配置主要的和辅助时钟源，并且必须处理MGX1使用主要的时钟源作为其当前时钟。

mgx1.1.4.ASC.a > dspclksrc

PrimaryClockSource:   External T1/E1 from C.O.

SecondaryClockSource: Inband from BNM

CurrentClockSource:   Secondary

ClockSwitchState:     SrcChanged

ExtClkPresent:        Not Present

ExtClkSrcImpedance:   100 ohms

ExtClkConnectorType:  DB-15

mgx1.1.4.ASC.a > cnfclksrc

cnfclksrc "-pri <PrimaryClkSrc> -sec <SecondaryClkSrc>  -cur <CurrentClkSrc>

-imp <ExternalClkSrcImpedance>"

-pri  where PrimaryClockSource = 1 - 3

1: Internal 2: BNM Inband 3: External

-sec  where SecondaryClockSource = 1 - 3

1: Internal 2: BNM Inband 3: External

-cur  where CurrentClockSource = 1 - 3,

1: Primary  2: Secondary  3: Internal

-imp  where ExternalClkSrcImpedance = 1(BNM-155 only,

1: 75 ohms 2: 100 ohms   3: 120 ohms

mgx1.1.4.ASC.a > cnfclksrc -pri 2

mgx1.1.4.ASC.a > dspclksrc

PrimaryClockSource:   Inband from BNM

SecondaryClockSource: Inband from BNM

CurrentClockSource:   Secondary

ClockSwitchState:     NoChange

ExtClkPresent:        Not Present

ExtClkSrcImpedance:   100 ohms

ExtClkConnectorType:  DB-15

mgx1.1.4.ASC.a > cnfclksrc -cur 1

PrimaryClockSource:   Inband from BNM

SecondaryClockSource: Inband from BNM

CurrentClockSource:   Primary

ClockSwitchState:     NoChange

ExtClkPresent:        Not Present

ExtClkSrcImpedance:   100 ohms

ExtClkConnectorType:  DB-15

mgx1.1.4.ASC.a > cnfclksrc -sec 1

mgx1.1.4.ASC.a > dspclksrc

PrimaryClockSource:   Inband from BNM

SecondaryClockSource: Internal Oscillator

CurrentClockSource:   Primary

ClockSwitchState:     NoChange

ExtClkPresent:        Not Present

ExtClkSrcImpedance:   100 ohms

ExtClkConnectorType:  DB-15

配置MGX8850 (PXM45)时钟源

此示例显示MGX8850网络用三交换机，其中之一被配置了作为网络的重要的时钟源。在网络的剩余交换机从一条流入AXSM线路接受他们的主时钟。交换机2直接地从交换机1接受时钟，并且Switch3同步到交换机传递2.的主时钟。

此配置示例为网络同步不提供设计指导，它是配置在Cisco MGX 8850系列交换机的计时的仅帮助。

执行的任务

假设，所有资源分区、Trunk、线路和端口是启用的和适当地被配置。

1. 配置Switch1作为重要的时钟源。

2. 配置交换机2和3接受在AXSM线路的时钟源。

步骤

完成下面这些步骤。

1. 使用Telnet或维护端口，登录到交换机有GROUP1权限。

2. 使用dspclksrcs命令，验证在Switch1的当前时钟源。

此命令输出不显示一个显示用主要的和辅助时钟配置。这是交换机的默认配置，使用内部时钟作为时钟源。每当主用时钟列出作为零位，交换机使用内部时钟。

switch1.7.PXM.a > dspclksrcs

Primary clock type:     null

Primary clock source:   0.0

Primary clock status:   not configured

Primary clock reason:   okay

Secondary clock type:   null

Secondary clock source: 0.0

Secondary clock status: not configured

Secondary clock reason: okay

Active clock:           internal clock

source switchover mode: non-revertive

switch1.7.PXM.a >

3. 配置Switch2从Switch1接受其时钟源通过在他们之间的AXSM线路。检查AXSM线路的状况，并且在配置它前的端口是作为时钟源。

switch2.7.PXM.a > cc 9

(session redirected)

switch2.9.AXSM.a > dspln -ds3 2.8

Line Number         : 2.8

Admin Status        : Up                Alarm Status        : Clear

Line Type           : ds3cbitplcp       Number of ports     : 1

Line Coding         : ds3B3ZS           Number of partitions: 1

Line Length(meters) : 0                 Number of SPVC      : 0

OOFCriteria         : 3Of8Bits          Number of SPVP      : 0

AIS c-Bits Check    : Check             Number of SVC       : 3

Loopback            : NoLoop

Xmt. Clock source   : localTiming

Rcv FEAC Validation : 4 out of 5 FEAC codes

switch2.9.AXSM.a > dspports

ifNum Line Admin Oper. Guaranteed Maximum     Port SCT Id     ifType  VPI

State State Rate       Rate                               (VNNI only)

----- ---- ----- ----- ---------- --------- ----------------- ------ ----------

11  1.1    Up    Up      96000     96000   2                   UNI    0

28  2.8    Up    Up      96000     96000 106                   NNI    0

switch2.9.AXSM.a > dspport 28

Interface Number               : 28

Line Number                    : 2.8

Admin State                    : Up        Operational State   : Up

Guaranteed bandwidth(cells/sec): 96000     Number of partitions: 1

Maximum bandwidth(cells/sec)   : 96000     Number of SPVC      : 0

ifType                         : NNI       Number of SPVP      : 0

Port SCT Id                    : 106

VPI number(VNNI only)         : 0         Number of SVC       : 3

4. 在保证以后线路和逻辑端口是可操作和清楚的警报使用cnfclksrc命令，请配置线路作为在激活的PXM的时钟源。

switch2.9.AXSM.a > cc 7

(session redirected)

switch2.7.PXM.a > dspclksrcs

Primary clock type:     null

Primary clock source:   0.0

Primary clock status:   not configured

Primary clock reason:   okay

Secondary clock type:   null

Secondary clock source: 0.0

Secondary clock status: not configured

Secondary clock reason: okay

Active clock:           internal clock

source switchover mode: non-revertive

switch2.7.PXM.a > cnfclksrc

Syntax: cnfclksrc

[ -bits { e1|t1 } ]

[ -revertive { enable|disable } ]

priority -- primary|secondary (default=primary)

shelf.slot:subslot.port:subport -- [shelf.]slot[:subslot].port[:subport0

bits -- bits {e1|t1 (default=null)}

revertive -- revertive{enable|disable (default=disable)}

possible errors are:

switch2.7.PXM.a > cnfclksrc primary 9:2.8:28

Clock Manager has been sucessfully updated.

switch2.7.PXM.a > dspclksrcs

Primary clock type:     generic

Primary clock source:   9:2.8:28

Primary clock status:   ok

Primary clock reason:   locked

Secondary clock type:   null

Secondary clock source: 0.0

Secondary clock status: not configured

Secondary clock reason: okay

Active clock:           primary

source switchover mode: non-revertive

switch2.7.PXM.a >

5. 配置Switch3从Switch1接受时钟源通过在Switch2和Switch3之间的AXSM线路。检查AXSM线路的状况，并且在配置它前的端口是作为时钟源。

switch3.7.PXM.a > cc 1

(session redirected)

switch3.1.AXSM.a > dspln -sonet 2.8

Line Number            : 2.8

Admin Status           : Up                Alarm Status        : Clear

Loopback               : NoLoop            APS enabled         : Disable

Frame Scrambling       : Enable            Number of ports     : 1

Xmt Clock source       : localTiming       Number of partitions: 1

Line Type              : sonetSts3c        Number of SPVC      : 0

Medium Type(SONET/SDH) : SONET             Number of SPVP      : 0

Medium Time Elapsed    : 498381            Number of SVC       : 2

Medium Valid Intervals : 96

Medium Line Type       : MMF

switch3.1.AXSM.a > dspports

ifNum Line Admin Oper. Guaranteed Maximum     Port SCT Id     ifType  VPI

State State Rate       Rate                               (VNNI only)

----- ---- ----- ----- ---------- --------- ----------------- ------ ----------

27  2.7    Up  Down     353207    353207   3                   NNI    0

28  2.8    Up    Up     353207    353207   3                   NNI    0

switch3.1.AXSM.a > dspport 28

Interface Number               : 28

Line Number                    : 2.8

Admin State                    : Up        Operational State   : Up

Guaranteed bandwidth(cells/sec): 353207    Number of partitions: 1

Maximum bandwidth(cells/sec)   : 353207    Number of SPVC      : 0

ifType                         : NNI       Number of SPVP      : 0

Port SCT Id                    : 3

VPI number(VNNI only)          : 0         Number of SVC       : 2

switch3.1.AXSM.a >

6. 现在请配置线路作为在激活的PXM的时钟源。

switch3.1.AXSM.a > cc 7

(session redirected)

switch3.7.PXM.a > cnfclksrc primary 1:2.8:28

Clock Manager has been sucessfully updated.

switch3.7.PXM.a > dspclksrcs

Primary clock type:     generic

Primary clock source:   1:2.8:28

Primary clock status:   OK

Primary clock reason:   locked

Secondary clock type:   null

Secondary clock source: 0.0

Secondary clock status: not configured

Secondary clock reason: okay

Active clock:           primary

source switchover mode: non-revertive

switch3.7.PXM.a >

关于时钟配置和相关命令的更多信息MGX8850的(PXM45)请参见机架管理命令和部分管理网络时钟源在交换机操作步骤。

时钟配置和验证命令

BPX/IGX/IPX

- cnfclksrc —此命令配置主要的，附属或者第三时钟全网时钟源。发出此命令添加，删除或者更改时钟源。如果Trunk指定作为时钟源，则必须配置Trunk不通过时钟使用cnftrk命令和设置Pass Sync选项对不。

BPX外部时钟输入要求：

- DB15连接器的一个T1信号交替反转码(AMI)双极频率信号;

- BNC连接器的E1高密度双极型3-zero (HDB3)信号。

IGX外部时钟输入要求一个1544 kHz或2048 kHz RS-422矩形波，是正所有的脉冲或DB15连接器的单极信号。这意味着一张标准的T1或E1输入不是可接受的作为IGX的外部时钟输入。一个层时钟源例如提供一1544 kHz的惠普GP接受器或2048 kHz单极矩形波参考频率是可接受的作为IGX的外部时钟输入。

- dspclksrcs —此命令显示在网络的所有被配置的时钟源。

- dspcurclk —此命令显示发出和路径向该时钟源的节点的当前参考时钟源。

- dspstbyclk —此BPX专用命令显示在暂挂BCC背卡的外部时钟输入。如果两个BCC背卡不是Y连接的对同一外部时钟输入，命令输出可能有异常结果。

- dspsecclkcnf —此BPX专用命令显示附属外部时钟输入线路。它与在活动BCC背卡的参考时钟比较输入线路。当配置时，此命令允许您验证辅助外部时钟输入两外部时钟输入。

MGX8220

- cnfclksrc —此命令配置架子的主要的，附属或者内部时钟源。必须从激活ASC发出cnfclksrc命令。时钟的所有组合是可配置和按任何顺序。此命令在IMATM服务模块(SM)可能也用于配置主要的，附属或者当前时钟源。对于IMATM配置，可以使用以下时钟源：

- DS1或E1线路

- DS3或E3线路

- 内部时钟

- cnfsrmclksrc —发出此on命令激活ASC配置SRM的时钟源。时钟源可以是从BNM或SRM T3线路。

- dspclksrc —发出此on命令激活ASC显示架子的所有时钟源。此命令在IMATM服务模块可能也用于显示SM的所有时钟源。

- dspsrmclksrc —发出此on命令激活ASC显示所有T3或E3线路的SRM时钟源。

MGX 8250， MGX8850 (PXM1)

MGX 8250和MGX8850 (PXM1)允许多个主要的，第二和第三时钟源表，然而默认时钟源设置为内部振荡器。命令配置时钟源是：

- cnfclksrc —此命令配置架子的主要的，附属或者内部时钟源。必须从激活的PXM发出cnfclksrc命令。推荐每次配置一个时钟源。时钟的所有组合是可配置和按任何顺序。此命令在IMATM服务模块可能也用于配置主要的，附属或者当前时钟源。对于IMATM配置，可以使用以下时钟源

- DS1或E1线路

- DS3或E3线路

- 内部时钟

在使用cnfclksrc命令前，必须配置PXM1宽带接口和线路。第一发出addln命令，然后addport命令。

- cnfextclk —发出此on命令激活的PXM配置外部时钟源线路和阻抗。命令在E1或T1接口允许您指定欧姆级别。

- cnfclklevel —发出此on命令激活的PXM运行1.1.31的或高配置时钟源的层次级别。

- cnfsrmclksrc —发出此on命令激活的PXM配置SRM的时钟源。时钟源可以是从内部时钟源或SRM T3线路。

- dspclkinfo —发出此on命令PXM显示关于所有被配置的时钟源的详细信息在节点。

- dspclksrc —发出此on命令PXM显示在架子的被配置的时钟源。此命令在IMATM服务模块可能也用于显示服务模块的所有时钟源。

- dspcurclk —发出此on命令PXM显示架子的当前时钟源。

- dspsrmclksrc —发出此on命令PXM显示T3线路的SRM时钟源。

MGX8850 (PXM45)

- cnfclksrc -发出此on命令激活的PXM配置主要的，附属或者位时钟或者反向选项位时钟的。

- cnfclkparms -发出此on命令激活的PXM配置信号类型和电缆类型E1位时钟的。默认值是2 -信号类型是同步和1 -电缆类型是双绞线。如果或者信号类型是数据或电缆类型是同轴的，则流入时钟信号不会适当地被终止，并且软件不能发现在外部时钟端口的活动。cnfclkparms命令用于输入正确信号和电缆类型到系统。

信号类型可以是同步或数据。同步和数据是指示的两种不同的信号格式线路接口单元(LIU)如何应该从输入提取时钟。数据信号类型要求LIU了解输入信号和解压缩同步信息的提示(热)和环(回归)位置从该输入。同步信号类型是LIU不必须从输入脉冲提取同步信息的独立时钟信号。

- dspclksrcs -发出此on命令PXM显示时钟源的配置和状况。

- delclksrc -发出在激活的PXM的此超级用户命令删除或更改一个用户指定的主要的或辅助时钟源的优先级。

Troubleshoot

BPX/IGX/IPX

- clkdb - service level命令在同步消息显示关于时钟的信息如被分配。clkdb命令用于查看在时钟数据库的当前条目。要得到时钟的一张最近视图数据库问题clkdb clear命令然后补发clkdb命令。时钟数据库是长期是10个条目的一个圆的存储器区域。

周期地，节点执行网络时钟频率被测量并且与节点的内部振荡器比较的一种算法。内部振荡器是振动以频率IPX、IGX和BPX的8.192兆赫的水晶。此频率与什么比较从线路、Trunk或者外部时钟源被接受，是全部8 kHz参考。如果比较比指定的数量减少更多，时钟错误被记录。节点然后设法识别时钟错误位于的地方。

故障隔离惯例采样系统时钟信号并且在其中一数据库条目中存储信息。在下面的屏幕显示，时钟看起来好。没有在slot的故障或线路和那里是没有坏示例。坏Ref ：字段有一个破折号，意味着时钟参考不是坏的。是重要的其他两个字段是：

- 最后10秒。指示在内部和参考时钟源之间的区别的freq.s。在以下显示没有是好的区别。

- 落后，当它的节点识别显示前30个事件被记录的一个故障并且尝试更正。在以下显示指示一个清楚的路径时钟警报的事件14被记录。

b1             TN    Service         BPX 8620  9.2.33    Aug. 15 2001 14:47 GMT

CLOCK INFO

Average Clock:       1544000           Receiver:      Clock Fault Isolation

Cur index:           1                 Failing Slot:  No current failure

Total Good:          2706571           Failing Line:  No current failure

Total Bad:           0                 Errors:        0 out of 10

Total Samples:       2706571           Last Pass:     No Failure

Zero DAC count:      0                 BusSigCnt,Alm:  0, -

Bad Ref: -                             BusSigCnt Tot: 0

Max, Min DAC:        0, 0              Sec Trial,Good:0, 0

last 10 frequencies:        0,        0,        0,        0,        0,

0,        0,        0,        0,        0,

last 10 sec. freq.s:        0,        0,        0,        0,        0,

0,        0,        0,        0,        0,

Trail: 14, 14,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,

0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,  0,

Last Command: clkdb

- clrclkalm -此命令清除一个坏时钟源或坏时钟路径警报。坏时钟源和坏时钟路径警报锁上，并且，在节点能使用原始时钟源前，必须发出clrclkalm命令。

- cnfln -此命令配置一条线路，并且可以使用再按乒乓键在IGX和PBX之间的Loop Clock设置。再按乒乓键环路时钟也许临时地终止在线路和清楚的PBX错误的帧衰减，但是这不是更正线路的计时体系结构的一个替代品排除所有帧衰减。

- dclk - service level命令显示源时钟频率和系统时钟频率的一个运行的示例。是十分有用的在观看在频率的短期偏差。

b1  TRM   Service     BPX 8620  9.2.34    Aug. 1 2001  03:42 GMT

Sample T-1     UP frq. DAC     Dev ppm  Sample T-1     UP frq. DAC     Dev PPM

1 -    1544000 0       -1134   0.00

2 -    1544000 0       -1134   0.00

3 -    1544000 0       -1134   0.00

4 -    1544000 0       -1134   0.00

5 -    1544000 0       -1134   0.00

6 -    1544000 0       -1134   0.00

7 -    1544000 0       -1134   0.00

8 -    1544000 0       -1134   0.00

9 -    1544000 0       -1134   0.00

10 -   1544000 0       -1134   0.00

11 -   1544000 0       -1134   0.00

12 -   1544000 0       -1134   0.00

This Command: dclk

Hit DEL key to quit

在上面命令输出中：

- DAC是输入对提供更正的电压的数模转换器(DAC)给相位锁定循环(PLL)振荡器。

- frq。是要求的BPX应用处理器频率更改给正确频率带来振荡器。

输出的dclk命令提供时钟示例的稳定性的一次有用的测量。如果仅一个示例显示，或者示例轻率地变化，可能需要switchcc。另外的故障排除和问题隔离在发出switchcc命令由于之前需要潜在的负面影响到网络交换机。

在每个节点是完全不同的dclk命令输出是正常的。dclk命令显示本地节点频率的测量如测量由在激活处理器的一台振荡器。因为每个节点使用一台不同的本地处理机振荡器， dclk命令输出显示相同频率的不同的评定。

MGX8220

dspclksrc - A命令显示关于当前和被配置的时钟源的信息。注意BNM-155可能显示非可逆行为。如果BNM-155被配置作为主要的时钟源并且体验随后校正的故障，可能要求人工干预恢复MGX8220 CurrentClockSource到同带信号传输从BNM。发出cnfclksrc命令并且重新配置BNM-155作为主要的时钟源。

Related Information

- 下载-广域网交换软件

- Technical Support - Cisco Systems