目录

简介

问题

解决方案

NCS2K 400G线卡建议配置

MDS-9710建议配置

简介

本文档介绍思科NCS2K平台中的400G-XP线卡与MDS-9710交换机之间的16G光纤通道(FC)互操作性(interop)的建议配置设置和相关详细信息。

问题

本文档中介绍的思科光纤平台和Cisco MDS交换机是16G FC互操作性的参考资料：

- Cisco ONS平台：NCS2006或NCS2015，带400G-XP线卡

- MDS-9710交换机

对于NCS2K和MDS平台上的思科互操作合格状态和推荐配置设置以确保平稳的互操作性，请观察提供的解决方案。

解决方案

NCS2K 400G线卡建议配置

从版本10.6.2开始，NCS2K-400G-XP卡在其客户端端口上支持16G光纤通道(16G-FC)负载。

为了支持16G-FC负载，引入了新的切片操作模式OPM_6x16G_FC。

OPM_6X16G_FC允许在端口1、2、3、4、5和6上使用16FC。这里详细介绍400G线卡模式和扇区配置步骤。

对于400G-LC，建议客户端和中继端口使用以下设置：

ONS卡类型

SAN设备

OPMODE

有效载荷

Client_SQUELCH

Trunk_SQUELCH

400G-XP

MDS 9710

MXP-200G

16GFC

本地故障

AIS

MDS-9710建议配置

MDS设置：

8/10/16 GFC MDS设置

速度管理= 16GFC

速率模式=专用

中继=开/关

缓冲区信用数~ = 500

负载分担=开启