目录

简介

拓扑

背景信息

NX-OS版本5.2(1)

NX-OS版本5.2(2d)

NX-OS版本5.2(6a)

NX-OS版本5.2(8)

测试 1：慢速端口仿真 — R_RDY延迟10000us（10毫秒）

步骤1-9概述

第3步后的MDS值和计数器：rtp-san-23-02-9513 fc13/13 — 连接到发送方的端口

接口计数器 — fc13/13

管理引擎级硬件检测到的错误

管理引擎数据包流已丢弃

线路卡OBFL错误统计信息

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

线路卡OBFL流量控制请求超时

信用

线路卡统计信息

线路卡积分信息

线路卡排队数据包

步骤5后的MDS值和计数器：rtp-san-23-02-9513 port-channel 237 — 发送方 — fc13/1

接口计数器

管理引擎级硬件检测到的错误

管理引擎数据包流已丢弃

线路卡OBFL错误统计信息

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

线路卡OBFL流量控制请求超时

信用

线路卡统计信息

线路卡积分信息

线路卡排队数据包

步骤6后的MDS值和计数器：rtp-san-23-01-9513 port-channel 237 — 慢漏极侧 — fc4/9

接口计数器 — fc4/9

管理引擎级硬件检测到的错误

管理引擎数据包流已丢弃

线路卡OBFL错误统计信息

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

线路卡OBFL流量控制请求超时

信用

线路卡统计信息

线路卡积分信息

线路卡排队数据包

第8步后的MDS值和计数器：rtp-san-23-01-9513 fc4/13 — 连接到慢速设备的端口

接口计数器 — fc4/13

管理引擎级硬件检测到的错误

管理引擎数据包流已丢弃

线路卡OBFL错误统计信息

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

线路卡OBFL流量控制请求超时

信用

线路卡统计信息

线路卡积分信息

线路卡排队数据包

测试 2：慢速端口仿真 — R_RDY延迟1500000us（1.5秒）

步骤1-10概述

第4步后的MDS值和计数器：rtp-san-23-02-9513 fc13/13 — 连接到发送方的端口

接口计数器 — fc13/13

管理引擎级硬件检测到的错误

管理引擎数据包流已丢弃

线路卡OBFL错误统计信息

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

线路卡OBFL流量控制请求超时

信用

线路卡统计信息

线路卡积分信息

线路卡排队数据包

端口链路事件

步骤6后的MDS值和计数器：rtp-san-23-02-9513 port-channel 237 — 发送方 — fc13/1

接口计数器

管理引擎级硬件检测到的错误

管理引擎数据包流已丢弃

线路卡OBFL错误统计信息

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

线路卡OBFL流量控制请求超时

信用

线路卡统计信息

线路卡积分信息

线路卡排队数据包

端口链路事件

步骤7后的MDS值和计数器：rtp-san-23-01-9513 port-channel 237 — 慢漏极侧 — fc4/9

接口计数器 — fc4/9

管理引擎级硬件检测到的错误

管理引擎数据包流已丢弃

线路卡OBFL错误统计信息

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

线路卡OBFL流量控制请求超时

信用

线路卡统计信息

线路卡积分信息

线路卡排队数据包

端口链路事件

步骤9后的MDS值和计数器：rtp-san-23-01-9513 fc4/13 — 连接到慢速设备的端口

接口计数器 — fc4/13

管理引擎级硬件检测到的错误

管理引擎数据包流已丢弃

线路卡OBFL错误统计信息

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

线路卡OBFL流量控制请求超时

信用

线路卡统计信息

线路卡积分信息

线路卡排队数据包

端口链路事件

测试 3：端口监控 — 慢速端口仿真 — R_RDY延迟1500000us（1.5秒）

创建端口监控策略

重新运行测试

查看阈值管理器日志

对象标识符(OID)

Appendix

计数器定义

向每台交换机发出命令

简介

本文档介绍当设备为Thunderbird ASIC时，在Cisco MDS 9500系列多层导向器第4代（第4代）线卡上增加的命令和计数器，型号为DS-X9232-256K9和DS-X9248-256K9充当慢排水设备。如果您了解哪些计数器增加以及增加的位置，可以正确识别并解决这些类型的问题。

存储区域网络(SAN)交换矩阵中终端设备之间的所有数据流量都由光纤通道第3类传输，在某些情况下，还由使用链路级、基于每跳和缓冲区到缓冲区流量控制的第2类服务传输。这些服务类别不支持端到端流量控制。当连接到交换矩阵的设备速度较慢时，终端设备不会以配置或协商的速率接受帧。慢速设备（称为慢耗设备）导致发往这些设备的流量中出现交换机间链路协议(ISL)信用不足，并导致链路拥塞。信用短缺会影响交换矩阵中使用同一ISL链路的不相关流，即使目的设备没有遇到瓶颈。

运行了三个测试：

1. 慢速端口仿真 — R_RDY延迟10000us（10毫秒）

2. 慢速端口仿真 — R_RDY延迟1500000us（1.5秒）

3. 端口监控 — 慢速端口仿真 — R_RDY延迟1500000us（1.5秒）

拓扑

所有端口均为4 Gbps。

172.18.121.64     fc13/1         fc4/9 172.18.121.16

Agilent 103/3--fc13/13 rtp-san-23-02-9513 =======PC 237======= rtp-san-23-01-9513 fc4/13--Agilent 103/2

NX-OS 5.2(2d)                           NX-OS 5.2(8) rtp-san-23-02-9513 9513 sup-2a/fab3 NX-OS 5.2(2d)

rtp-san-23-02-9513# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    8      IP Storage Services Module          DS-X9308-SMIP      powered-dn

2    8      10 Gbps FCoE Module                 DS-X9708-K9        powered-dn

3    8      10 Gbps FCoE Module                 DS-X9708-K9        powered-dn

4    22     4x1GE IPS, 18x1/2/4Gbps FC Module   DS-X9304-18K9      ok

5    24     1/2/4/8 Gbps FC Module              DS-X9224-96K9      ok

6    8      10 Gbps FCoE Module                 DS-X9708-K9        powered-dn

7    0      Supervisor/Fabric-2a                DS-X9530-SF2AK9    active *

8    0      Supervisor/Fabric-2a                DS-X9530-SF2AK9    ha-standby

9    8      IP Storage Services Module          DS-X9308-SMIP      powered-dn

10   22     4x1GE IPS, 18x1/2/4Gbps FC Module   DS-X9304-18K9      ok

11   22     4x1GE IPS, 18x1/2/4Gbps FC Module   DS-X9304-18K9      ok

12   24     1/2/4/8 Gbps FC Module              DS-X9224-96K9      ok

13   48     1/2/4/8/10 Gbps Advanced FC Module  DS-X9248-256K9     ok

rtp-san-23-01-9513 9513 sup-2a/fab3 NX-OS 5.2(8)

rtp-san-23-01-9513# show mod

Mod  Ports  Module-Type                         Model              Status

---  -----  ----------------------------------- ------------------ ----------

1    4      10 Gbps FC Module                   DS-X9704           ok

2    48     1/2/4/8/10 Gbps Advanced FC Module  DS-X9248-256K9     ok

3    16     16x1GE, Storage Services Node       DS-X9316-SSNK9     ok

4    32     1/2/4/8/10 Gbps Advanced FC Module  DS-X9232-256K9     ok

7    0      Supervisor/Fabric-2a                DS-X9530-SF2AK9    ha-standby

8    0      Supervisor/Fabric-2a                DS-X9530-SF2AK9    active *

背景信息

本节介绍在Cisco NX-OS网络操作系统中命令应用于第4代线卡时对命令的限制。

注意：使用命令查找工具（仅限注册用户）可获取有关本部分所使用命令的详细信息。

NX-OS版本5.2(1)

show interface counters和show interface aggregate-counters命令返回“receive B2B credit remaining”和“transmit B2B credit remaining”，并交换TBBZ和RBBZ值。

fcmac计数器正确。

请参阅Cisco Bug ID CSCts28865，“B2B credit 0 transitions incorrect for generation 4 linecard”。

NX-OS版本5.2(2d)

这些命令不起作用：

- show logging onboard flow-control timeout-drops module 13 — 语法错误。

- show logging onboard flow-control request-timeout module 13 — 语法错误。

- show hardware internal packet-flow dropped — 指向show hardware internal statistics module 13 pktflow dropped命令。

- show hardware internal packet-dropped-reason module 2 — 不支持。

- show hardware internal up-xbar 0 queued-packet-info — 无效命令。

NX-OS版本5.2(6a)

这些命令不起作用：

- show hardware internal packet-dropped-reason module 2 — 不支持。

- show hardware internal up-xbar 0 queued-packet-info — 无效命令。

NX-OS版本5.2(8)

不支持show hardware internal packet-dropped-reason module 2命令。

有新的线卡命令show hardware internal que inst 0-3 memory iqm-statusmem0 & 1可用。此命令取代第1-3代线卡中的show hardware internal up-xbar 0 queued-packet-info命令。

接口上的丢弃不增加。请参阅Cisco Bug ID CSCud77292 ，“Gen 4 linecards do not increment output discards on interface statistics.”

fcIfOutDiscards似乎不会发送出去。

所有计数器的名称与第1代–3代计数器不同。

fcmac计数器不包含这五个软件计数器；它们仅出现在板载故障记录(OBFL)错误统计信息中：

- FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

- FCP_SW_CNTR_FORCE_TIMEOUT_ON

- FCP_SW_CNTR_FORCE_TIMEOUT_OFF

- FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS

请参阅Cisco Bug ID CSCud93629，“Gen 4 fcmac counters do not contain software counters.”。

测试 1：慢速端口仿真 — R_RDY延迟10000us（10毫秒）

步骤1-9概述

这是R-RDY延迟为1000us（10毫秒）的慢速端口仿真测试过程的概述。

fc4/13是连接到慢速设备的端口，fc13/13是连接到发送方的端口。

1. 开始Agilent流量103/3 > 103/2。

2. 让它运行30秒左右。

3. 在rtp-san-23-02-9513上发出命令集。

4. 等待\30 \秒。

5. 在rtp-san-23-02-9513上发出命令集。

6. 在rtp-san-23-01-9513上发出命令集。

7. 等待\30 \秒。

8. 在rtp-san-23-01-9513上发出命令集。

9. 停止测试。

第3步后的MDS值和计数器：rtp-san-23-02-9513 fc13/13 — 连接到发送方的端口

接口计数器 — fc13/13

以下是步骤3后MDS计数器上的更改（如果有）：

input discards — 与以前的值没有变化。

input OLS — 与以前的值无变化。

输入LRR — 与以前的值无变化。

输入NOS — 与以前的值无变化。

输出丢弃 — 与以前的值无变化。

输出OLS — 与以前的值无变化。

输出LRR — 与以前的值无变化。

输出NOS — 与以前的值无变化。

接收B2B信用从零过渡 — 未捕获。

传输B2B信用从零过渡 — 未捕获。

接收B2B信用剩余65530 - 65530 — 与以前的值无变化。

传输B2B信用剩余128 - 128 — 与以前的值无变化。

管理引擎级硬件检测到的错误

发出此命令：

show hardware internal errors module 13

没有更改适用于端口fc13/13的计数器。

管理引擎数据包流已丢弃

有新的命令行界面(CLI)命令show hardware internal statistics module 13 pktflow dropped可用。

没有更改适用于端口fc13/13的计数器。

线路卡OBFL错误统计信息

发出此命令：

show logging onboard module 13 error-stats

没有更改适用于端口fc13/13的计数器。

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

发出此命令：

show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

解析show logging onboard timeout-drops时出现语法错误。

线路卡OBFL流量控制请求超时

发出此命令：

show logging onboard flow-control request-timeout module 13

解析show logging onboard request-timeout时出现语法错误。

信用

发出此命令：

show process creditmon credit-loss-events module 13

没有更改适用于端口fc13/13的计数器。

线路卡统计信息

此命令提供以下输出示例：

slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

60   THB_RCM_RCP3_RBBZ_CH0                    0000000001209670   13 -   0000000001243266  +33596

1044 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES 0000000072446822   13 -   0000000072485256  +38434

线路卡积分信息

发出此命令：

slot 13 show hardware internal credit-info port 13

与以前的值没有变化。以下是输出示例：

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0x20 |    0x26 | Shared |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0x80 |     0x0 | Shared |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

线路卡排队数据包

发出以下命令：

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

输出不可用。

步骤5后的MDS值和计数器：rtp-san-23-02-9513 port-channel 237 — 发送方 — fc13/1

接口计数器

以下是步骤5后MDS计数器上的更改（如果有）：

input discards — 与以前的值没有变化。

input OLS — 与以前的值无变化。

输入LRR — 与以前的值无变化。

输入NOS — 与以前的值无变化。

输出丢弃 — 与以前的值无变化。

输出OLS — 与以前的值无变化。

输出LRR — 与以前的值无变化。

输出NOS — 与以前的值无变化。

接收B2B信用从零过渡 — 未捕获。

传输B2B信用从零过渡 — 未捕获。

接收B2B信用剩余 — 250，但与以前的值没有变化。

传输B2B信用剩余 — 0，但与以前的值没有变化。

管理引擎级硬件检测到的错误

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal errors module 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

119  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000011975   1-6 -  0000000000015552   +3577

1023 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000011991   1 -    0000000000015568   +3577

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000011991   1 -    0000000000015568   +3577

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

493  THB_EPR3_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000103   1-12 - 0000000000000127     +24

497  THB_EPR3_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000103   1-12 - 0000000000000127     +24

509  THB_EPR3_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000103   1-12 - 0000000000000127     +24

管理引擎数据包流已丢弃

有新的CLI命令show hardware internal statistics module 13 pktflow dropped，可用。

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

493  THB_EPR3_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000107   1-12 - 0000000000000128     +21

497  THB_EPR3_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000107   1-12 - 0000000000000128     +21

509  THB_EPR3_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000107   1-12 - 0000000000000128     +21

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

119  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000012560   1-6 -  0000000000016021   +3461

1023 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000012576   1 -    0000000000016037   +3461

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000012576   1 -    0000000000016037   +3461

线路卡OBFL错误统计信息

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard module 13 error-stats

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |14924    |12/13/12 16:23:03

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |12576    |12/13/12 16:22:43

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |10182    |12/13/12 16:22:23

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

发出此命令：

show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

解析show logging onboard timeout-drops时出现语法错误。

线路卡OBFL流量控制请求超时

发出此命令：

show logging onboard flow-control request-timeout module 13

解析show logging onboard request-timeout时出现语法错误。

信用

发出此命令：

show process creditmon credit-loss-events module 13

没有更改适用于端口fc13/1的计数器。

线路卡统计信息

此命令提供以下输出示例：

slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 20:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

119  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000012678   1-6 -  0000000000016138   +3460v

1000 THB_RPB_IN_PKT_CNT                       0000000000505935   1 -    0000000000505967     +32

1001 THB_RPB_OUT_PKT_CNT                      0000000000505935   1 -    0000000000505967     +32

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000253790   1 -    0000000000253796      +6

1003 THB_RPB_LP_FRM_CNT                       0000000000253790   1 -    0000000000253796      +6

1016 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0                    0000000000021060   1 -    0000000000024433   +3373

1021 THB_TMM_PORT_NP_CNT                      0000000000482819   1 -    0000000000517817  +34998

1022 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT           0000000000253790   1 -    0000000000253796      +6

1048 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES 0000000000230751   1 -    0000000000265723  +34972

1111 THB_TMM_TO_CNT_CLASS_3                   0000000000012694   1 -    0000000000016154   +3460

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000012694   1 -    0000000000016154   +3460

线路卡积分信息

发出此命令：

slot 13 show hardware internal credit-info port 13

与以前的值没有变化。以下是输出示例：

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   1  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0xfa |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   1  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |      0x1f4 |   0x1f4 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

线路卡排队数据包

发出以下命令：

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

输出不可用。

步骤6后的MDS值和计数器：rtp-san-23-01-9513 port-channel 237 — 慢漏极侧 — fc4/9

接口计数器 — fc4/9

以下是步骤6后MDS计数器上的更改（如果有）：

input discards — 与以前的值没有变化。

input OLS — 与以前的值无变化。

输入LRR — 与以前的值无变化。

输入NOS — 与以前的值无变化。

输出丢弃 — 与以前的值无变化。

输出OLS — 与以前的值无变化。

输出LRR — 与以前的值无变化。

输出NOS — 与以前的值无变化。

接收B2B信用过渡，从零到31413 — 结束（无增量）。 如果使用THB_RCM_RCP5_RBBZ_CH0，则它为29541-26055=3486。

传输B2B信用从0到5到结束（无增量）。 如果使用THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0，则它为5-5=0。

接收B2B信用剩余 — 0 — 与以前的值无变化。

传输B2B信用剩余 — 250 — 与以前的值无变化。

管理引擎级硬件检测到的错误

发出此命令：

show hardware internal errors module 4

没有更改适用于端口fc4/9的计数器。

管理引擎数据包流已丢弃

发出此命令：

show hardware internal packet-flow dropped module 4

没有更改适用于端口fc4/9的计数器。

线路卡OBFL错误统计信息

发出此命令：

show logging onboard module 4 error-stats

没有更改适用于端口fc4/9的计数器。

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

发出此命令：

show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

没有更改适用于端口fc4/9的计数器。

线路卡OBFL流量控制请求超时

发出此命令：

show logging onboard flow-control request-timeout module 4

没有更改适用于端口fc4/9的计数器。

信用

发出此命令：

show process creditmon credit-loss-events module 4

Module: 04      Credit Loss Events: NO

线路卡统计信息

此命令提供以下输出示例：

slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 9

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

68   THB_RCM_RCP5_RBBZ_CH0                    0000000000026055   9 -    0000000000029541   +3486

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000499012   9 -    0000000000499018      +6

1003 THB_RPB_LP_FRM_CNT                       0000000000499012   9 -    0000000000499018      +6

1022 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT           0000000000499012   9 -    0000000000499018      +6

1044 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES 0000000000282573   9 -    0000000000318142  +35569

1097 THB_RXF_TO_LB_CNT                        0000000000499012   9 -    0000000000499018      +6

线路卡积分信息

发出此命令：

slot 4 show hard internal credit-info port 9

与以前的值没有变化。以下是输出示例：

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   9  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |      0x1f4 |   0x1fa |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   9  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0xfa |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

线路卡排队数据包

以下命令提供以下输出示例：

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

rtp-san-23-01-9513#slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

+-------------------------------------------------------------------------------

| IQM: PG0 Status Memory for Tbird Que Driver

| Inst 1; port(s) 9-16

|

仅显示非零条目。每个非零位表示该InfiniBand(IB)的虚拟输出队列(VOQ)中的待处理帧。

+----------+--------+--------+--------+--------+

| GI (Hex) | Prio 0 | Prio 1 | Prio 2 | Prio 3 |

+----------+--------+--------+--------+--------+

|        c | 000000 | 000000 | 000000 | 000001 |

+----------+--------+--------+--------+--------+

^                                   ^

|                                   |

egress port (slow)                       ingress port

这表示一个或多个数据包已排队到目的索引xC，在本测试中，该索引为端口fc4/13:

rtp-san-23-01-9513# show port internal info interface fc4/13

fc4/13 - if_index: 0x0118C000, phy_port_index: 0xc

local_index: 0xc

000001表示Thunderbird ASIC实例1中的第一个端口。对于型号DS-X9232-256K9，实例1表示端口9-16，因此表示fc4/9是数据包进入fc4/13的位置。

对于型号DS-X9248-256K9，每个Thunderbird实例处理12个端口，因此实例1将以端口13开头。仅显示非零条目。

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

+-------------------------------------------------------------------------------

| IQM: PG1 Status Memory for Tbird Que Driver

| Inst 1; port(s) 9-16

|

第8步后的MDS值和计数器：rtp-san-23-01-9513 fc4/13 — 连接到慢速设备的端口

接口计数器 — fc4/13

以下是步骤8后MDS计数器上的更改（如果有）：

input discards — 与以前的值没有变化。

input OLS — 与以前的值无变化。

输入LRR — 与以前的值无变化。

输入NOS — 与以前的值无变化。

输出丢弃 — 与以前的值无变化。

输出OLS — 与以前的值无变化。

输出LRR — 与以前的值无变化。

输出NOS — 与以前的值无变化。

接收B2B信用从零过渡 — 未捕获。如果使用THB_RCM_RCP5_RBBZ_CH0，则它为11-11=0。

传输B2B信用从零过渡 — 未捕获。如果使用THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0，则它为43034-39908=3126。

接收B2B信用剩余32 — 与以前的值无变化。

传输B2B信用剩余0 — 与以前的值无变化。

管理引擎级硬件检测到的错误

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal errors module 4

-------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000407690   13-16 -0000000000440678  +32988

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000407706   13 -   0000000000440694  +32988

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000407706   13 -   0000000000440694  +32988

管理引擎数据包流已丢弃

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal packet-flow dropped module 4

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000411953   13-16 -0000000000444935  +32982

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000411969   13 -   0000000000444951  +32982

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000411969   13 -   0000000000444951  +32982

show hardware internal statistics module 4 pktflow dropped

这是第5步“Supervisor Packet-Flow Dropped”后的MDS值和计数器中提到的新CLI命令。

线路卡OBFL错误统计信息

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard module 4 error-stats

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |445487   |12/13/12 22:23:25

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |424732   |12/13/12 22:23:05

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |403982   |12/13/12 22:22:45

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |445487   |12/13/12 22:23:25

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |424732   |12/13/12 22:23:05

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |403982   |12/13/12 22:22:45

线路卡OBFL流量控制请求超时

发出此命令：

show logging onboard flow-control request-timeout module 4

没有输出。

信用

发出此命令：

show process creditmon credit-loss-events module 4

Module: 04      Credit Loss Events: NO

线路卡统计信息

此命令提供以下输出示例：

slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000415139   13-16 -0000000000447595  +32456

1816 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0                    0000000000039908   13 -   0000000000043034  +3126

1828 THB_TMM_PORT_TWAIT_CNT                   0000042231489340   13 -   0000045541420902 +3309931562

1918 THB_TMM_TOLB_TO_CNT                      0000000000415155   13 -   0000000000447611  +32456

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000415155   13 -   0000000000447611  +32456

线路卡积分信息

发出此命令：

slot 4 show hard internal credit-info port 13

使用所有Tx积分。设备未及时返回R_RDY。以下是输出示例：

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  | 16/0 |     Tbird Mac Driver |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  | 16/0 |     Tbird Mac Driver |       0x80 |    0x80 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

线路卡排队数据包

发出以下命令：

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

输出不可用。

请参阅第6步“线路卡排队数据包”后的MDS值和计数器。

测试 2：慢速端口仿真 — R_RDY延迟1500000us（1.5秒）

步骤1-10概述

这是R-RDY延迟为1500000us（1.5秒）的慢速端口仿真测试过程的概述。

fc4/13是连接到慢速设备的端口，fc13/13是连接到发送方的端口。

1. 启动Agilent流量103/3 -> 103/2。

2. 让它运行30秒左右。

3. 在rtp-san-23-02-9513上发出命令集。

4. 等待\30 \秒。

5. 在rtp-san-23-02-9513上发出命令集。

6. 在rtp-san-23-01-9513上发出命令集。

7. 等待\30 \秒。

8. 在rtp-san-23-01-9513上发出命令集。

9. 停止测试。

第4步后的MDS值和计数器：rtp-san-23-02-9513 fc13/13 — 连接到发送方的端口

接口计数器 — fc13/13

发出此命令：

show interface fc13/13 counters

以下是步骤4后MDS计数器上的更改（如果有）：

input discards — 与以前的值没有变化。

input OLS — 与以前的值无变化。

输入LRR — 与以前的值无变化。

输入NOS — 与以前的值无变化。

输出丢弃 — 与以前的值无变化。

输出OLS — 与以前的值无变化。

输出LRR — 与以前的值无变化。

输出NOS — 与以前的值无变化。

传输B2B信用从0 - 0转换 — 与以前的值无变化。

接收B2B信用从0到+24483的转换。

接收B2B信用剩余 — 65530 — 与以前的值无变化。

传输B2B信用剩余 — 128 — 与以前的值无变化。

管理引擎级硬件检测到的错误

发出此命令：

show hardware internal errors module 13

没有更改适用于端口fc13/13的计数器。

管理引擎数据包流已丢弃

发出此命令：

show hardware internal packet-flow dropped module 13

没有更改适用于端口fc13/13的计数器。

线路卡OBFL错误统计信息

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard module 13 error-stats

rtp-san-23-02-9513# show logging onboard module 13 error-stats

----------------------------

Module: 13

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |776      |12/17/12 08:28:38

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |777      |12/17/12 08:28:38

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |695      |12/17/12 08:28:18

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |697      |12/17/12 08:28:18

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |628      |12/17/12 08:27:58

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |27139    |12/17/12 08:27:58

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |630      |12/17/12 08:27:58

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |541      |12/17/12 08:27:38

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |543      |12/17/12 08:27:38

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

发出此命令：

show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

解析show logging onboard timeout-drops时出现语法错误。

线路卡OBFL流量控制请求超时

发出此命令：

show logging onboard flow-control request-timeout module 13

解析show logging onboard request-timeout时出现语法错误。

信用

发出此命令：

show process creditmon credit-loss-events module 13

没有更改适用于模块13的计数器。

线路卡统计信息

此命令提供以下输出示例：

slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 15:36:11 2012

------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

60   THB_RCM_RCP3_RBBZ_CH0                    0000000001448221   13 -   0000000001471293  +23072

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000320356   13 -   0000000000320362      +6

1022 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT           0000000000320356   13 -   0000000000320362      +6

1090 THB_RHP_FRM_CNT                          0000000072752061   13 -   0000000072785537      +6

1096 THB_RXF_NP_CNT                           0000000072752061   13 -   0000000072785537      +6

线路卡积分信息

发出此命令：

slot 13 show hardware internal credit-info port 13

与以前的值没有变化。以下是输出示例：

rtp-san-23-02-9513# slot 13 show hardware internal credit-info port 13

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0x20 |    0x26 | Shared |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0x80 |     0x0 | Shared |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

线路卡排队数据包

发出以下命令：

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

没有可用的输出。

端口链路事件

发出此命令：

slot 13 show port-config internal link-events

与以前的值没有变化。

步骤6后的MDS值和计数器：rtp-san-23-02-9513 port-channel 237 — 发送方 — fc13/1

接口计数器

发出此命令：

show interface fc13/1 counters

以下是步骤6后MDS计数器上的更改（如果有）：

input discards — 与以前的值没有变化。

input OLS — 与以前的值无变化。

输入LRR — 与以前的值无变化。

输入NOS — 与以前的值无变化。

输出丢弃 — 与以前的值无变化。

输出OLS — 与以前的值无变化。

输出LRR — 与以前的值没有变化。

输出NOS — 与以前的值无变化。

传输B2B信用从0到+3531的转换。

接收B2B信用从零过渡 — 与以前的值无变化。

接收B2B信用剩余 — 250 — 与以前的值无变化。

传输B2B信用剩余 — 0 — 与以前的值无变化。

管理引擎级硬件检测到的错误

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal errors module 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 15:36:11 2012| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

493  THB_EPR3_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

497  THB_EPR3_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

509  THB_EPR3_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

管理引擎数据包流已丢弃

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal packet-flow dropped module 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 15:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

493  THB_EPR3_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

497  THB_EPR3_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

509  THB_EPR3_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000537   1-12 - 0000000000000591     +54

线路卡OBFL错误统计信息

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard module 13 error-stats

rtp-san-23-02-9513# show logging onboard module 13 error-stats

----------------------------

Module: 13

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |776      |12/17/12 08:28:38

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |777      |12/17/12 08:28:38

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |695      |12/17/12 08:28:18

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |697      |12/17/12 08:28:18

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |628      |12/17/12 08:27:58

fc13/1             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |27139    |12/17/12 08:27:58

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |630      |12/17/12 08:27:58

fc13/13            |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |541      |12/17/12 08:27:38

fc13/1             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |543      |12/17/12 08:27:38

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

发出此命令：

show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

解析show logging onboard timeout-drops时出现语法错误。

线路卡OBFL流量控制请求超时

发出此命令：

show logging onboard flow-control request-timeout module 13

解析show logging onboard request-timeout时出现语法错误。

信用

发出此命令：

show process creditmon credit-loss-events module 13

与以前的值没有变化。

线路卡统计信息

此命令提供以下输出示例：

slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

rtp-san-23-02-9513# slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 1

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod:13    |

| Last cleared @ Wed Nov 28 15:36:11 2012

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:0

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

119  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000027128   1-6 -  0000000000027230    +102

1001 THB_RPB_OUT_PKT_CNT                      0000000000897031   1 -    0000000000897076     +45

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000320352   1 -    0000000000320358     +6

1003 THB_RPB_LP_FRM_CNT                       0000000000320352   1 -    0000000000320358     +6

1016 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0                    0000000000050587   1 -    0000000000053961  +3374

1028 THB_TMM_PORT_TWAIT_CNT                   0000032055488369   1 -    0000034152485776  +2096997407

1033 THB_TMM_PORT_TX_FRAME_CNT                0000000001098361   1 -    0000000001131514  +33153

1048 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES 0000000000521794   1 -    0000000000554912  +33118

1097 THB_RXF_TO_LB_CNT                        0000000000320357   1 -    0000000000320363     +6

1117 THB_TMM_TOLB_LB_CNT                      0000000000320352   1 -    0000000000320358     +6

1118 THB_TMM_TOLB_TO_CNT                      0000000000027144   1 -    0000000000027246   +102

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000027139   1 -    0000000000027241   +102

线路卡积分信息

此命令提供以下输出示例：

slot 13 show hard internal credit-info port 1

rtp-san-23-02-9513# slot 13 show hard internal credit-info port 1

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   1  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0xfa |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   1  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |      0x1f4 |   0x1f4 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

线路卡排队数据包

发出以下命令：

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

没有可用的输出。

端口链路事件

发出此命令：

slot 13 show port-config internal link-events

与以前的值没有变化。

步骤7后的MDS值和计数器：rtp-san-23-01-9513 port-channel 237 — 慢漏极侧 — fc4/9

接口计数器 — fc4/9

发出此命令：

show interface fc4/9 counters

以下是步骤7后MDS计数器上的更改（如果有）：

input discards — 与以前的值没有变化。

input OLS — 与以前的值无变化。

输入LRR — 与以前的值无变化。

输入NOS — 与以前的值无变化。

输出丢弃 — 与以前的值无变化。

输出OLS — 与以前的值无变化。

输出LRR — 与以前的值无变化。

输出NOS — 与以前的值无变化。

传输B2B信用从0 - 0转换 — 与以前的值无变化。

接收从零到+57467的B2B信用过渡。

接收B2B信用剩余 — 0 — 与以前的值无变化。

传输B2B信用剩余 — 250 — 与以前的值无变化。

管理引擎级硬件检测到的错误

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal errors module 4

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

423  THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +93

427  THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +93

439  THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +93

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Xbar Driver        Role:FABRIC                  Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                          Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                          -----              -----  ----------------- ------

161  EFI-1: Dropped packets                        0000000000000615   9-12 - 0000000000000708     +93

2142 EFI1_INT: Super-frame EOF before EOP errors   0000000000000170   9-12 - 0000000000000197     +27

2143 EFI1_INT: Vegas-2 super-frame too short error 0000000000000170   9-12 - 0000000000000197     +27

管理引擎数据包流已丢弃

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal packet-flow dropped module 4

rtp-san-23-01-9513# show hardware internal packet-flow dropped module 4

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Xbar Driver        Role:FABRIC                  Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

161  EFI-1: Dropped packets                   0000000000000626   9-12 - 0000000000000719     +93

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Que Driver         Role:QUE                     Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

423  THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

427  THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

439  THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

线路卡OBFL错误统计信息

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard module 4 error-stats

rtp-san-23-01-9513# show logging onboard module 4 error-stats

----------------------------

Module:  4

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |688408   |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1885     |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |188      |12/17/12 09:28:40

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |886      |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |667625   |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1711     |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |171      |12/17/12 09:28:20

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |791      |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |647760   |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1538     |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |153      |12/17/12 09:28:00

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |716      |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |627337   |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1365     |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |136      |12/17/12 09:27:40

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |636      |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |606474   |12/17/12 09:27:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1192     |12/17/12 09:27:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |119      |12/17/12 09:27:20

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |574      |12/17/12 09:27:20

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

rtp-san-23-01-9513# show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

----------------------------

Module:  4

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |688408   |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |667625   |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |647760   |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |627337   |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |606474   |12/17/12 09:27:20

线路卡OBFL流量控制请求超时

发出此命令：

show logging onboard flow-control request-timeout module 4

与以前的值没有变化。

信用

发出此命令：

show process creditmon credit-loss-events module 4

fc4/9没有事件。

线路卡统计信息

此命令提供以下输出示例：

slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 9

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 9

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

68   THB_RCM_RCP5_RBBZ_CH0                    0000000000054989   9 -    0000000000058489   +3500

1002 THB_RPB_NC_FRM_CNT                       0000000000565760   9 -    0000000000565766      +6

1044 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES 0000000000571568   9 -    0000000000607292  +35724

1045 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASSF_FRAMES 0000000000329947   9 -    0000000000329966     +19

1048 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES 0000000000000032   9 -    0000000000000032      +0

1049 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASSF_FRAMES 0000000000329973   9 -    0000000000329998     +25

1097 THB_RXF_TO_LB_CNT                        0000000000565760   9 -    0000000000565766      +6

1117 THB_TMM_TOLB_LB_CNT                      0000000000565760   9 -    0000000000565766      +6

线路卡积分信息

发出此命令：

slot 4 show hard internal credit-info port 9

与以前的值没有更改，但使用了所有RX信用，并且使用了六个附加信用。以下是输出示例：

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hard internal credit-info port 9

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   9  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |      0x1f4 |   0x1fa |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|   9  |  0/0 |     Tbird Mac Driver |       0xfa |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

线路卡排队数据包

发出以下命令：

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

这表示一个或多个数据包已排队到目的索引xC，在本测试中，该索引为端口fc4/13:

rtp-san-23-01-9513# show port internal info interface fc4/13

fc4/13 - if_index: 0x0118C000, phy_port_index: 0xc

local_index: 0xc

000001表示Thunderbird ASIC实例1中的第一个端口。对于型号DS-X9232-256K9，实例1表示端口9-16，因此表示fc4/9是数据包进入fc4/13的位置。

对于型号DS-X9248-256K9，每个Thunderbird实例处理12个端口，因此实例1将以端口13开头。

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

+-------------------------------------------------------------------------------

| IQM: PG0 Status Memory for Tbird Que Driver

| Inst 1; port(s) 9-16

|

仅显示非零条目。每个非零位表示该IB的VOQ中的待处理帧。

+----------+--------+--------+--------+--------+

| GI (Hex) | Prio 0 | Prio 1 | Prio 2 | Prio 3 |

+----------+--------+--------+--------+--------+

|        c | 000000 | 000000 | 000000 | 000001 |

+----------+--------+--------+--------+--------+

^                                   ^

|                                   |

egress port (slow)                       ingress port

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

+-------------------------------------------------------------------------------

| IQM: PG1 Status Memory for Tbird Que Driver

| Inst 1; port(s) 9-16

|

仅显示非零条目。

端口链路事件

发出此命令：

slot 4 show port-config internal link-events

与以前的值没有变化。

步骤9后的MDS值和计数器：rtp-san-23-01-9513 fc4/13 — 连接到慢速设备的端口

接口计数器 — fc4/13

发出此命令：

show interface fc4/13 counters

以下是步骤9后MDS计数器上的更改（如果有）：

input discards — 与以前的值没有变化。

input OLS — 与以前的值无变化。

输入LRR - +18。

输入NOS — 与以前的值无变化。

输出丢弃 — 与以前的值无变化。

输出OLS — 与以前的值无变化。

输出LRR — 与以前的值无变化。

输出NOS — 与以前的值无变化。

传输B2B信用从0 +27转换。

接收从0 +27开始的B2B信用转换。

接收B2B信用剩余 — 32 — 与以前的值无变化。

传输B2B信用剩余 — 0 — 与以前的值无变化。

管理引擎级硬件检测到的错误

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal errors module 4

rtp-san-23-01-9513# show hardware internal errors module 4

----------------------------------------

Hardware errors as reported in module 4

----------------------------------------

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000668774   13-16 - 0000000000701235 +32461

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000668790   13 -    0000000000701251 +32461

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000668790   13 -    0000000000701251 +32461

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

423  THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +97

427  THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +97

439  THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000615   9-16 - 0000000000000708     +97

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Xbar Driver        Role:FABRIC                  Mod: 4    |

| Device Statistics Category :: ERROR

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                          Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                          -----              -----  ----------------- ------

161  EFI-1: Dropped packets                        0000000000000615   9-12 - 0000000000000708     +97

2142 EFI1_INT: Super-frame EOF before EOP errors   0000000000000170   9-12 - 0000000000000197     +27

2143 EFI1_INT: Vegas-2 super-frame too short error 0000000000000170   9-12 - 0000000000000197     +27

管理引擎数据包流已丢弃

此命令提供以下输出示例：

show hardware internal packet-flow dropped module 4

rtp-san-23-01-9513# show hardware internal packet-flow dropped module 4

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Xbar Driver        Role:FABRIC                  Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

161  EFI-1: Dropped packets                   0000000000000626   9-12 - 0000000000000719     +93

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Fwd Driver         Role:L2                      Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

423  THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP                0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

427  THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP               0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

439  THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP                  0000000000000626   9-16 - 0000000000000719     +93

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000673431   13-16 -0000000000705719  +32288

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000673447   13 -   0000000000705735  +32288

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000673447   13 -   0000000000705735  +32288

线路卡OBFL错误统计信息

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard module 4 error-stats

rtp-san-23-01-9513# show logging onboard module 4 error-stats

----------------------------

Module:  4

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |688408   |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1885     |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |188      |12/17/12 09:28:40

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |886      |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |667625   |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1711     |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |171      |12/17/12 09:28:20

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |791      |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |647760   |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1538     |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |153      |12/17/12 09:28:00

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |716      |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |627337   |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1365     |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |136      |12/17/12 09:27:40

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |636      |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |606474   |12/17/12 09:27:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO  |1192     |12/17/12 09:27:20

fc4/13             |FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS         |119      |12/17/12 09:27:20

fc4/9              |FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO  |574      |12/17/12 09:27:20

线路卡OBFL流量控制超时丢弃

此命令提供以下输出示例：

show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

rtp-san-23-01-9513# show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

----------------------------

Module:  4

----------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

ERROR STATISTICS INFORMATION FOR DEVICE DEVICE: FCMAC

--------------------------------------------------------------------------------

Interface      |                                |         |    Time Stamp

Range        |    Error Stat Counter Name     |  Count  |MM/DD/YY HH:MM:SS

|                                |         |

--------------------------------------------------------------------------------

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |688408   |12/17/12 09:28:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |667625   |12/17/12 09:28:20

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |647760   |12/17/12 09:28:00

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |627337   |12/17/12 09:27:40

fc4/13             |THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT   |606474   |12/17/12 09:27:20

线路卡OBFL流量控制请求超时

发出此命令：

show logging onboard flow-control request-timeout module 4

与以前的值没有变化。

信用

此命令提供以下输出示例：

show process creditmon credit-loss-events module 4

rtp-san-23-01-9513# show process creditmon credit-loss-events module 4

Module: 04      Credit Loss Events: YES

----------------------------------------------------

| Interface |  Total |          Timestamp          |

|           | Events |                             |

----------------------------------------------------

| fc4/13    |    205 | 1. Mon Dec 17 09:28:59 2012 |

|           |        | 2. Mon Dec 17 09:28:58 2012 |

|           |        | 3. Mon Dec 17 09:28:57 2012 |

|           |        | 4. Mon Dec 17 09:28:56 2012 |

|           |        | 5. Mon Dec 17 09:28:55 2012 |

|           |        | 6. Mon Dec 17 09:28:54 2012 |

|           |        | 7. Mon Dec 17 09:28:52 2012 |

|           |        | 8. Mon Dec 17 09:28:51 2012 |

|           |        | 9. Mon Dec 17 09:28:50 2012 |

|           |        |10. Mon Dec 17 09:28:49 2012 |

----------------------------------------------------

线路卡统计信息

此命令提供以下输出示例：

slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

rtp-san-23-01-9513# slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Tbird Mac Driver         Role:FCMAC                   Mod: 4    |

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID   Name                                     Value              Ports  Next value(30sec) Delta

--   ----                                     -----              -----  ----------------- ------

201  THB_RCM_RCP0_RBBZ_CH0                    0000000000000189   13 -   0000000000000216     +27

272  THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP               0000000000675772   13-16 -0000000000708489  +32717

1816 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0                    0000000000045018   13 -   0000000000045045     +27

1821 THB_TMM_PORT_NP_CNT                      0000000000068432   13 -   0000000000071888   +3456

1822 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT           0000000000565760   13 -   0000000000565766      +6

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT                0000000000675788   13 -   0000000000708505  +32717

1828 THB_TMM_PORT_TWAIT_CNT                   0000069165935092   13 -   0000072511847155 +3345912063

1833 THB_TMM_PORT_TX_FRAME_CNT                0000000000068432   13 -   0000000000071888   +3456

1844 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES 0000000000000237   13 -   0000000000000264     +27

1848 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES 0000000000068427   13 -   0000000000071883   +3456

1896 THB_RXF_NP_CNT                           0000000000000261   13 -   0000000000000288     +27

1897 THB_RXF_TO_LB_CNT                        0000000000565760   13 -   0000000000565766      +6

1900 THB_RXF_SPARE_CNT                        0000000000566021   13 -   0000000000566054     +33

1901 THB_TMM_CH_CNT_CH0                       0000000000068432   13 -   0000000000071888   +3456

1911 THB_TMM_TO_CNT_CLASS_3                   0000000000675788   13 -   0000000000708505  +32717

1917 THB_TMM_TOLB_LB_CNT                      0000000000565760   13 -   0000000000565766      +6

1918 THB_TMM_TOLB_TO_CNT                      0000000000675788   13 -   0000000000708505  +32717

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT            0000000000675788   13 -   0000000000708505  +32717

线路卡积分信息

发出此命令：

slot 4 show hard internal credit-info port 13

与以前的值没有更改，但使用所有TX积分。以下是输出示例：

rtp-san-23-01-9513

======== Device Credit Information - RX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  | 16/0 |     Tbird Mac Driver |       0x20 |     0x0 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

======== Device Credit Information - TX ========

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

| PORT | SI/  |     DEVICE NAME      |  CREDITS   | CREDITS |   BW   |

|  NO  | PRIO |                      | CONFIGURED |  USED   |  MODE  |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

|  13  | 16/0 |     Tbird Mac Driver |       0x80 |    0x80 |   Full |

+------+------+----------------------+------------+---------+--------+

线路卡排队数据包

发出以下命令：

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

输出不可用。

请参阅第7步“线路卡排队数据包”之后的MDS值和计数器。

端口链路事件

发出此命令：

slot 4 show port-config internal link-events

与以前的值没有变化。

测试 3：端口监控 — 慢速端口仿真 — R_RDY延迟1500000us（1.5秒）

此端口监控、慢速端口仿真测试的R-RDY延迟为1500000us（1.5秒），基于思科数据中心网络管理器(DCNM)版本6.1(1a)。

创建端口监控策略

以下命令提供以下输出示例：

rtp-san-23-01-9513(config)# port-monitor name edmgen4slowdrain

rtp-san-23-01-9513(config-port-monitor)#

rtp-san-23-01-9513(config)# port-monitor activate edmgen4slowdrain

rtp-san-23-01-9513(config)# show port-monitor active

Policy Name  : edmgen4slowdrain

Admin status : Active

Oper status  : Active

Port type    : All Ports

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Counter                  Threshold  Interval Rising Threshold event Falling Threshold  event PMON Portguard

-------                  ---------  -------- ---------------- ----- ------------------ ----- --------------

Link Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Sync Loss                Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Signal Loss              Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Invalid Words            Delta      60       1                4     0                  4     Not enabled

Invalid CRC's            Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

TX Discards              Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

LR RX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

LR TX                    Delta      60       5                4     1                  4     Not enabled

Timeout Discards         Delta      60       200              4     10                 4     Not enabled

Credit Loss Reco         Delta      1        1                4     0                  4     Not enabled

TX Credit Not Available  Delta      1        10               4     0                  4     Not enabled

RX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

TX Datarate              Delta      60       80%              4     20%                4     Not enabled

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

rtp-san-23-01-9513(config)#

重新运行测试

重新运行测试2，使用R_RDY延迟1500000us（1.5秒）约60秒。

查看阈值管理器日志

导航至Device Manager > Logs > Switch Resident > Threshold Manager，以查看Threshold Manager Log。

注意：此图像是在不同时间拍摄的，不反映此示例测试。

在文本格式中，测试3的阈值管理器日志为：

EventId, Id    Time     Description

4, 1    2012/12/10-14:51:14    fcIfTxWtAvgBBCreditTransitionToZero.18399232=20 >= 10:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 2    2012/12/10-14:51:15    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 3    2012/12/10-14:51:19    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 4    2012/12/10-14:51:20    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 5    2012/12/10-14:51:29    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 6    2012/12/10-14:51:30    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 7    2012/12/10-14:51:40    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 8    2012/12/10-14:51:41    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 9    2012/12/10-14:51:43    fcIfLinkResetOuts.18399232=25 >= 5:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 10    2012/12/10-14:51:43    fcIfTimeOutDiscards.18399232=30387 >= 200:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 11    2012/12/10-14:51:51    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 12    2012/12/10-14:51:52    fcIfCreditLoss.18399232=1 >= 1:65500, 4 WARNING(4)Rising

4, 13    2012/12/10-14:51:53    fcIfCreditLoss.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

4, 14    2012/12/10-14:51:53    fcIfTxWtAvgBBCreditTransitionToZero.18399232=0 <= 0:65500, 4 WARNING(4)Falling

注意：18399232是ifindex，即0x0118C000，与fc4/13对应。

rtp-san-23-01-9513# show port internal info interface-id 0x0118C000

fc4/13 - if_index: 0x0118C000, phy_port_index: 0xc

local_index: 0xc

对象标识符(OID)

fcIfTxWtAvgBBCreditTransitionToZero 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.38

注意：在Rx方向上似乎没有OID。

fcIfCreditLoss 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.37

fcIfLinkResetOuts - 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.10

fcIfTimeOutDiscards - 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.35

fcIfOutDiscards - 1.3.6.1.4.1.9.9.289.1.2.1.1.36 - not seen above - from notes

Appendix

计数器定义

以下是计数器及其定义：

计数器

定义

201 THB_RCM_RCP0_RBBZ_CH0

ch0上Rx B2B信用转换到零的总计数；这通常表示交换机由于感到拥塞而向连接的设备施加背压。这种感知到的拥塞可能是由于在此设备通信的接口上没有返回Tx B2B信用。

272 THB_TMM_TIMEOUT_STATS_DROP

由于统计信息FIFO已满，超时统计信息已丢弃。

423 THB_EPR1_CNT_GOOD_SF_DROP

丢弃的超帧访问控制列表(ACL)数。

427 THB_EPR1_CNT_GOOD_PKT_DROP

丢弃的数据包ACL数。

439 THB_EPR1_CNT_OTHER_DROP

丢弃的组播数据包(MCST)数。

1122 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT

出口超时丢弃。

1816 THB_TMM_PORT_TBBZ_CH0

ch0上Tx B2B信用转换到零的总计数；这通常是由于连接设备因该设备拥塞而从交换机中截留R_RDY。

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT

tolb_path或np路径中丢弃的帧数。

1821 THB_TMM_PORT_NP_CNT

正常路径中的帧数，包括错误帧。

1822 THB_TMM_PORT_TOLB_FRM_SENT_CNT

tolb_path中发送的帧数。

1823 THB_TMM_PORT_FRM_DROP_CNT

tolb_path或np路径中丢弃的帧数；表示所有类型的数据包丢弃，如超时、离线和出口中止丢弃。

1828 THB_TMM_PORT_TWAIT_CNT

数据包可以发送，但无信用可用；每个周期递增。

1833 THB_TMM_PORT_TX_FRAME_CNT

未列出说明。

1844 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_RX_CLASS3_FRAMES

收到的3类帧数。

1848 IP_FCMAC_CNT_STATS_DATA_TX_CLASS3_FRAMES

传输的3类帧数。

1896年THB_RXF_NP_CNT

服务的正常帧计数。

1897 THB_RXF_TO_LB_CNT

LB帧服务；服务的超时/LB帧计数。

1900 THB_RXF_SPARE_CNT

备用cnt。

1901年THB_TMM_CH_CNT_CH0

找不到。

1911年THB_TMM_TO_CNT_CLASS_3

1917年THB_TMM_TOLB_LB_CNT

找不到。

1918年THB_TMM_TOLB_TO_CNT

找不到。

1922 THB_TMM_TOLB_TIMEOUT_DROP_CNT

未列出。

FCP_SW_CNTR_RX_WT_AVG_B2B_ZERO

接口在100毫秒内处于0 Rx B2B信用的次数计数；这通常表示交换机由于与其通信的设备的路径拥塞而将R_RDY预留给该接口上连接的设备。

FCP_SW_CNTR_TX_WT_AVG_B2B_ZERO

接口在100毫秒内达到0 Tx B2B信用的次数计数；这通常表示该接口上连接的设备出现拥塞。

FCP_SW_CNTR_FORCE_TIMEOUT_ON

此端口达到“系统超时无信用丢弃”阈值的次数；当端口在指定时间内为0 Tx B2B信用时，端口开始以线速丢弃数据包。

FCP_SW_CNTR_FORCE_TIMEOUT_OFF

端口从“系统超时无信用丢弃”条件恢复的次数；这通常意味着已返回R_RDY或可能已发生LR/LRR。

FCP_SW_CNTR_CREDIT_LOSS

港口经历信用损失恢复的次数；当F端口为0 Tx B2B信用满足一秒或当E端口为0 Tx B2B信用满足1.5秒时，会发生这种情况；交换机启动链路重置(LR)以恢复丢失的信用。

向每台交换机发出命令

以下是对交换机rtp-san-23-02-9513发出的命令：

- show clock

- show interface fc13/1

- show interface fc13/13

- show interface fc13/1 counters

- show interface fc13/13 counters

- show hardware internal errors module 13

- show hardware internal packet-flow dropped module 13

- show hardware internal statistics module 13 pktflow dropped

- show logging onboard module 13 error-stats

- show logging onboard flow-control timeout-drops module 13

- show logging onboard flow-control request-timeout module 13

- show process creditmon credit-loss-events module 13

- slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 1

- slot 13 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

- slot 13 show hard internal credit-info port 1

- slot 13 show hardware internal credit-info port 13

- slot 13 show hardware internal que inst 0 memory iqm-statusmem0

- slot 13 show hardware internal que inst 0 memory iqm-statusmem1

- slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

- slot 13 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

- slot 13 show port-config internal link-events

- **结束

以下是对交换机rtp-san-23-01-9513发出的命令：

- show clock

- show interface fc4/9

- show interface fc4/13

- show interface fc4/9 counters

- show interface fc4/13 counters

- show hardware internal errors module 4

- show hardware internal packet-flow dropped module 4

- show hardware internal statistics module 4 pktflow dropped

- show logging onboard module 4 error-stats

- show logging onboard flow-control timeout-drops module 4

- show logging onboard flow-control request-timeout module 4

- show process creditmon credit-loss-events module 4

- slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 9

- slot 4 show hardware internal statistics device fcmac all port 13

- slot 4 show hard internal credit-info port 9

- slot 4 show hard internal credit-info port 13

- slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem0

- slot 4 show hardware internal que inst 1 memory iqm-statusmem1

- slot 4 show port-config internal link-events

- **结束