目录

简介

IVR配置

IVRv1配置步骤： (贬抑)

IVRv2配置步骤：(更喜欢)

配置方案的示例2 ：

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR方案1

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR方案2

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR方案3

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR方案4

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR方案5

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR方案6

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR方案7

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR版本1

IVR VSAN拓扑数据库：

IVR版本2

IVR VSAN拓扑数据库：

交迭的VSAN

IVR VSAN拓扑数据库：

相关的思科支持社区讨论

简介

本文描述与另外虚拟存储区域网络(VSAN)和多层数据交换(MD)拓扑的几个相互VSAN路由(IVR)配置情形。

IVR配置

IVRv1配置步骤： (贬抑)

IVR 1 (非NAT)从连结操作系统的(NX-OS)版本5.2(1)贬抑及以后

IVR不支持非NAT模式在Cisco NX-OS版本5.2(x)。

如果安排IVR非NAT模式配置，请参阅“升级指南特定对NX-OS版本5.2(1)”

部分关于关于如何的说明移植到IVR NAT模式

1. 确保光纤信道(FC)域ID是唯一

2. 启用IVR

3. 打开思科矩阵服务(CFS) IVR的

4. 创建IVR VSAN拓扑

5. 激活IVR VSAN拓扑

6. 创建IVR区域

7. 条板箱IVR区域集

8. 激活IVR区域集

9. 提交IVR配置

IVRv2配置步骤：(更喜欢)

1. Enable (event) IVR

2. Enable (event) IVR NAT

3. 打开IVR的CFS

4. 创建IVR VSAN拓扑

5. 激活IVR VSAN拓扑

6. 创建IVR区域

7. 创建IVR区域集

8. 激活IVR区域集

9. 提交IVR配置

思科推荐以用户配置拓扑使用IVR2

配置方案的示例2 ：

Host1 wwpn ：21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10

存储设备1 wwpn ：21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20

MD 1交换机wwpn ： 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 vsan 10， 500

MD 2交换机wwpn ： 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 vsan 20， 500

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10,500

AFID1 ：MDS2 – VSAN 20,500

MDS1(config)# ivr enable (event)

nat的MDS1(config)# ivr

MDS1(config)# ivr分配

MDS2(config)# ivr enable (event)

nat的MDS2(config)# ivr

MDS2(config)# ivr分配

MDS1(config)# ivr vsan拓扑数据库

MDS1(config-ivr-topology-db)#自治结构id交换机wwn 20:00:00:0d:ec:01:ca:40 vsan范围10,500

MDS1(config-ivr-topology-db)#自治结构id交换机wwn 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0 vsan范围20,500

MDS1(config)# ivr vsan拓扑激活

MDS1(config)# ivr进行

MDS1(config)# ivr区域名称ivr_zone1

MDS1(config-ivr-zone)#成员pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10

MDS1(config-ivr-zone)#成员pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20

MDS1(config)# ivr区域集名称IVR_ZONESET1

MDS1(config-ivr-zoneset)#成员ivr_zone1

MDS1(config)# ivr区域集激活命名IVR_ZONESET1

MDS1(config)# ivr进行

MDS1#显示ivr vsan拓扑激活

AFID交换机WWN激活cfs。     VSAN交换机名称

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 20:00:00:0d:ec:01:ca:40*是10,500

1 20:00:00:0d:ec:07:ae:c0是20,500

MDs1#显示ivr区域集激活

区域集命名IVR_ZONESET1

区域名称ivr_zone1

*pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9 vsan 10自治结构id 1

*pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13 vsan 20自治结构id 1

MDS1# show zoneset活动vsan 10

区域集命名nozoneset vsan 10

区域名称IVRZ_ivr_zone1 vsan 10

*fcid 0x0b0000 [pwwn 21:00:00:e0:8b:1f:fe:d9]

*fcid 0x1600ab [pwwn 21:00:00:04:cf:8c:53:13]

IVR方案1

VSAN 10和VSAN 20在MDS1。主机在VSAN 10希望使用存储设备在VSAN 20。MD 1是边界交换机。

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 MDS1 VSAN 10,20

IVR方案2

主机在VSAN 10希望使用存储设备在VSAN 20。

传输VSAN 500使用在MD交换机之间。

MD 1和MD 2是边界交换机

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10,500

AFID1 ：MDS2 – VSAN 20,500

IVR方案3

Host1和Host2在VSAN 10在VSAN 20希望使用存储设备1

两VSAN在两交换机配置

MDS1不运行IVR

MDS1是边界交换机

MDS2是边界交换机

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS2 - VSAN 10,20

IVR方案4

Host1和Host2在VSAN 10在VSAN 20希望使用存储设备1

Host1将使用VSAN 10交换机间链路(ISL)交叉到MD 2然后使用传输VSAN 500去从VSAN 10到VSAN 20

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10,500

AFID1 ：MDS2 - VSAN 10， 20， 500

IVR方案5

在VSAN 10的Host1在VSAN 20希望使用存储设备1。

两传输VSAN 500和600在路径

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10,500

AFID1 ：MDS2 - VSAN 500， 600

AFID1 ：MDS3 - VSAN 20， 600

IVR方案6

在VSAN 10的Host1将想要到在VSAN 20的用户存储设备1。

用两个并行路径使用传输VSAN 500

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10,500

AFID1 ：MDS2 - VSAN 500， 600

IVR方案7

在VSAN 10的Host1将想要到在VSAN 20的用户存储设备1。

两并行传输VSAN 500和VSAN 600。结构最短路径主要(FSPF)成本是相同的

仅可以使用一传输VSAN，没有负载均衡。

IVR1 ： 不管其FSPF开销，第一可用的传输VSAN选择。如果选定的传输VSAN ISL发生故障， IVR自动故障切换对另一传输VSAN。在传输VSAN之间的没有负载均衡。

IVR2 ：第一传输VSAN 500永久选择。如果VSAN 500 ISL发生故障， IVR路径将发生故障。IVR不会尝试使用或故障切换到另一传输VSAN 600。在传输VSAN之间的没有负载均衡。

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10， 500， 600

AFID1 ：MDS2 - VSAN 20， 500， 600

IVR版本1

- 在所有VSAN间的所有FC域一定是唯一。

- FC帧的源和目的FCISs交换在Host1之间，并且存储设备1不可更改。

- 仅VSAN在EISL帧头重写。

- 指令：ivr内部vsan重写列表vsan XX

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10， 500

AFID1 ：MDS2 - VSAN 20， 500

IVR版本2

- 必须明确地启用IVR NAT与“ivr nat” on命令每IVR启用的交换机

- IVR NAT允许交迭的域ID

- IVR NAT允许交迭的VSAN ID

- FC NAT总是重写S_ID和D_ID在FC帧

- 从一远程VSAN的域在与一虚拟FCID的一本地VSAN代表

- 指令：ivr内部vsan重写列表vsan XX

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10， 500

AFID1 ：MDS2 - VSAN 20， 500

交迭的VSAN

- 在AFID可以在SAN-OS 2.1(1a)以后使用的更多

- 多个AFID允许重叠VSAN ID

- AFID可以在1 – 64之间

- 每唯一VSAN由AFID/VSAN对定义

- 下面的示例， VSAN 10没有建立中继在MD 1和MD 2之间

IVR VSAN拓扑数据库：

AFID1 ：MDS1 - VSAN 10

AFID2 ：MDS1 - VSAN 500

AFID2 ：MDS2 - VSAN 500

AFID3 ：MDS2 - VSAN 10