目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

配置

网络图

配置

相关信息

简介

本文档介绍如何在以应用为中心的基础设施(ACI)多Pod环境中配置传输路由。

先决条件

要求

Cisco 建议您了解以下主题：

1. ACI多面板

2. L3Out

3. 合同

4. 路由协议

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

1. 2台N5K-C5548UP交换机，均在NXOS版本7.3(8)上（用作外部路由器）

2. 1台N9K-C9332PQ枝叶交换机和1台N9K-C93108TC-EX枝叶交换机，均位于ACI版本14.2(7f)上

3. 2台N9K-C9336PQ主干交换机，均位于ACI版本14.2(7f)上

4. 1台N9K-C9232C交换机（用作IPN设备），位于NXOS版本10.3(3)上

本文档中的信息是在特定实验环境中使用上述设备创建的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

在传输路由中，思科ACI交换矩阵将从一个第3层输出(L3Out)连接获知的路由通告到另一个L3Out连接。外部第3层域与边界枝叶交换机上的交换矩阵对等。交换矩阵是对等体之间的中转多协议边界网关协议(MP-BGP)域。

配置

网络图

网络图

配置

逻辑节点配置文件用于标识连接到外部网络的枝叶交换机，并且可以向其部署路由协议或静态路由。要查看L3Out中的逻辑节点配置文件，请导航到 Tenant > Networking > L3Outs > L3Out > Logical Node Profiles > Logical Node Profile  如图所示.

LEAF102的逻辑节点配置文件

LEAF202的逻辑节点配置文件

逻辑接口配置文件用于标识连接到外部设备的L3Out接口。您会看到为虚拟路由和转发(VRF)定义的几个功能元素：地址解析协议(ARP)、边界网关协议(BGP)、邻居发现和开放最短路径优先(OSPF)，这是两个配置文件的结果。 要查看L3Out中的逻辑接口配置文件，请导航到 Tenant > Networking > L3Outs > L3Out > Logical Node Profiles > Logical Node Profile > Logical Interface Profiles > Logical Interface Profile.在这些示例中，在逻辑接口配置文件中配置了SVI。

LEAF102、eth1/1的逻辑接口配置文件

LEAF202的逻辑接口配置文件，eth1/2

外部EPG实例配置文件（外部EPG、L3Out EPG）表示具有相同安全行为的一组外部子网。其他子网也可以与其他作用域关联，这些作用域定义该子网的路由行为。 要查看L3Out中的外部EPG，请导航至 Tenant > Networking > L3Outs > L3Out > External EPGs > External EPG  如图所示.

MR-BGP L3Out的外部EPG实例配置文件

MR-OSPF L3Out的外部EPG实例配置文件

在这些示例中，  MR-PERMIT-ICMP合同同时用作外部EPG中提供的和使用的合同。

MR-PERMIT-ICMP合同适用于MR-BGP-EXT-EPG

MR-PERMIT-ICMP合同适用于MR-OSPF-EXT-EPG

开启 LEAF102,BGP与邻居建立 50.50.50.50 接收外部网络 49.49.49.49/32.

LEAF102上的BGP对等条目

LEAF102上VRF MR:MR-VRF的BGP摘要

LEAF102上VRF MR:MR-VRF的BGP路由

开启 LEAF202,OSPF与邻居建立 1.1.1.222 接收外部网络 101.101.101.101/32.

LEAF202上的OSPF邻居条目

LEAF202上VRF MR:MR-VRF的OSPF邻居

LEAF202上VRF MR:MR-VRF的OSPF路由

两者 LEAF102 和 LEAF202,VRF的MP-BGP表显示外部BGP网络， 49.49.49.49/32，但它显示为外部的 LEAF102 和内部 LEAF202.OSPF外部网络， 101.101.101.101/32也出现在两个枝叶交换机上的BGP表中；打开 LEAF202 它显示为从OSPF和on LEAF102 显示为internal。

LEAF102上VRF MR:MR-VRF的MP-BGP表

LEAF202上VRF MR:MR-VRF的MP-BGP表

BGP IPv4表包含等效信息。

LEAF102上VRF MR:MR-VRF的BGP IPv4表

LEAF202上VRF MR:MR-VRF的BGP IPv4表

但是，OSPF外部网络、 101.101.101.101/32不在的路由表中 N5K1.

RIB，用于N5K1上的VRF MR-BGP

同样，BGP外部网络、 49.49.49.49/32，不在  N5K2 的肋骨。

RIB，用于N5K2上的VRF MR-OSPF

在BGP L3Out中，导航至 External EPGs > External EPG > Subnets 并选择 + 图标的右上角。输入从OSPF L3Out接收的外部子网的IP地址。 101.101.101.101/32. 选择 Export Route Control Subnet 如果 Route Control 并清除 External Subnets for the External EPG 分类。点击 Submit.此 Export Route Control Subnet 选项允许将网络导出（通告）到外部对等体。

创建新子网

为新子网配置正确的选项

开启 N5K1,OSPF外部网络， 101.101.101.101/32现在通过BGP接收。

RIB，用于N5K1上的VRF MR-BGP

在OSPF L3Out中，导航至 External EPGs > External EPG > Subnets 并选择 + 图标的右上角。输入从BGP L3Out接收的外部子网的IP地址。 49.49.49.49/32. 选择 Export Route Control Subnet 如果 Route Control 部分并清除 External Subnets for the External EPG 分类。点击  Submit.

创建新子网

为新子网配置正确的选项

现在开始 N5K2,BGP外部网络， 49.49.49.49/32通过OSPF接收。

RIB，用于N5K2上的VRF MR-OSPF

Ping在两个网络之间运行，因为  MR-PERMIT-ICMP  之前应用于两个外部EPG的合同。

N5K1上的通信验证

N5K2上的通信验证

相关信息

- 思科APIC第3层网络配置指南，版本6.0(x)

- 思科以应用为中心的基础设施基础知识，版本4.2(x)

- 思科APIC第3层网络配置指南，版本3.x及更低版本

- 思科技术支持和下载