目录

简介

背景信息

Intersight Connected ACI交换矩阵

ACI故障F0467场景

无效的VLAN配置：invalid-vlan

场景

潜在原因：关联的VLAN池不包含所需的VLAN

潜在原因：具有未与域关联的所需VLAN的VLAN池

路径配置无效：路径无效

场景

快速入门隔离

潜在原因：缺少域与AAEP的关联

潜在原因：缺少AAEP到IPG的关联

潜在原因：缺少IPG与接口选择器的关联

潜在原因：缺少接口选择器与接口配置文件关联

潜在原因：缺少接口配置文件与交换机配置文件关联

Encap Already Used in Another EPG（已在另一个EPG中使用）：encap-already-in-use

场景

快速入门隔离

补救选项

其他详细信息

成功配置参考

EPG与静态路径关联

EPG与AAEP关联

EPG到域的关联

域与AAEP和vlan池的关联

要封装块和域关联的VLAN池

AAEP到域的关联

IPG与AAEP关联

枝叶配置文件与接口选择器关联

接口选择器与接口策略组关联

Vlan部署验证

场景

通过APIC检查ACI交换矩阵VLAN部署

通过交换机CLI检查VLAN部署

通过交换机CLI检查平台无关的VLAN部署

检查SVI VLAN部署

参考图

静态路径绑定的高级编程序列

访问策略关系框图

映射到访问策略的独立NXOS命令

VLAN验证命令工作表

相关信息

简介

本文档介绍补救ACI故障F3274的后续步骤；invalid-vlan、invalid-path或encap-already-in-use。

背景信息

ACI故障F0467会在不同的场景中标记，但将为每个场景显示不同的“原因”。

ACI故障F0467最常见的“原因”值包括：

- invalid-vlan

- 无效路径

- encap-already-in-use

ACI故障F3274的所有原因都可能影响交换机节点接口上的vlan部署。

Intersight Connected ACI交换矩阵

主动式ACI服务会主动监控此故障。

如果您有与Intersight连接的ACI交换矩阵，则会代表您生成服务请求，以指明在Intersight连接的ACI交换矩阵中找到了此故障的实例。

ACI故障F0467场景

无效的VLAN配置：invalid-vlan

场景

- 使用封装VLAN 421配置的新EPG

- 分配给EPG的物理域

- EPG上VLAN 421的静态端口绑定

- 故障F0467 — 使用指向EPG的指针针对交换机节点进行标记

- 故障调试消息包含：invalid-vlan:vlan-x :EpG未与域关联，或者域未分配此vlan

故障说明明确表明“EpG未与域关联，或者域未分配此vlan”。

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0467"' | grep lc_EPG

descr : Configuration failed for uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG node 103 eth1/13 due to Invalid VLAN Configuration, debug message: invalid-vlan: vlan-421 :Either the EpG is not associated with a domain or the domain does not have this vlan assigned to it;

dn : topology/pod-1/node-103/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/fv-[uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG]/node-103/stpathatt-[eth1/13]/nwissues/fault-F0467

潜在原因：关联的VLAN池不包含所需的VLAN

枝叶节点上未部署访问封装VLAN 421。

Node-103# show vlan encap-id 421 extended

<<< Empty >>>

未创建EPG关联的静态路径。

APIC# moquery -c l2RtDomIfConn | grep lc_EPG | grep dn

<<< Empty >>>

域lc_phys_dom将其与lc_EPG EPG关联。

APIC# moquery -c fvRsDomAtt | grep -A 25 lc_EPG | grep rn

rn : rsdomAtt-[uni/phys-lc_phys_dom]

存在域到VLAN池的关联。

APIC# moquery -c infraRsVlanNs | grep -A 15 lc_phys_dom | grep tDn

tDn : uni/infra/vlanns-[lc_vlan_pool]-static

Vlan池lc_vlan_pool的范围仅包括VLAN 420。

APIC# moquery -c fvnsEncapBlk | grep lc_vlan_pool

dn : uni/infra/vlanns-[lc_vlan_pool]-static/from-[vlan-420]-to-[vlan-420]

vlan 421不在上述池中，因此出现错误“invalid-vlan: vlan-421 : Epg未与域关联或域未分配此vlan”

在前面引用的方框图中，此特定VLAN池引用突出显示

将缺少的vlan 421添加到特定vlan范围

Vlan池与封装和域关联(Fabric > Access Policies > Pool > VLAN > lc_vlan_pool)

添加VLAN 421后的VLAN池范围验证

APIC# moquery -c fvnsEncapBlk | grep lc_vlan_pool

dn : uni/infra/vlanns-[lc_vlan_pool]-static/from-[vlan-420]-to-[vlan-420]

dn : uni/infra/vlanns-[lc_vlan_pool]-static/from-[vlan-421]-to-[vlan-421]

潜在原因：具有未与域关联的所需VLAN的VLAN池

Fabric > Access Policies > Physical and External Domains> Physical Domains > lc_phys_dom

[+]域与Vlan池的关联

APIC# moquery -c infraRsVlanNs | grep -A 15 lc_phys_dom | grep tDn

<< EMPTY >>

修复：包括丢失的VLAN关联

Fabric > Access Policies > Physical and External Domains> Physical Domains > lc_phys_dom

路径配置无效：路径无效

场景

- 已配置EPG

- 分配给EPG的域

- 在EPG上为VLAN 420创建静态端口绑定，节点103 eth 1/13

- 故障F0467 — 使用指向EPG的指针针对交换机节点进行标记

- 故障调试消息包含： invalid-path:EpG/L3Out未与域关联，或者域未向其分配此接口

当在没有相应的访问策略允许正确应用该配置的情况下进行交换机/端口/VLAN声明时，会引发此故障。

根据对此故障的描述，访问策略关系的另一个元素可能丢失。

EPG - lc_EPG到租户的故障关联> lc_TN > lc_AP > lc_EPG >故障>故障

受影响的EPG、交换机节点ID和端口号在故障描述和DN中：

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0467"' | grep lc_EPG

descr            : Configuration failed for uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG node 103 eth1/13 due to Invalid Path Configuration, debug message: invalid-path: Either the EpG/L3Out is not associated with a domain or the domain does not have this interface assigned to it;

dn               : topology/pod-1/node-103/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/fv-[uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG]/node-103/stpathatt-[eth1/13]/nwissues/fault-F0467

快速入门隔离

确认是否已部署vlan。如果不是，可以运行这些命令来隔离配置错误。

在下面的cmds中，lc_EPG是用于输出过滤的EPG名称。

枝叶节点上未部署Encap-vlan

Node-103# show vlan encap-id 420 extended

<<< Empty >>>

[1] EPG关联策略的静态路径为空。

APIC# moquery -c l2RtDomIfConn | grep lc_EPG | grep dn

<<< Empty >>>

[2]域与EPG的关联

APIC# moquery -c fvRsDomAtt | grep -A 25 lc_EPG | grep rn

rn : rsdomAtt-[uni/phys-lc_phys_dom]

[3]域与Vlan池的关联

APIC# moquery -c infraRsVlanNs | grep -A 15 lc_phys_dom | grep tDn

tDn : uni/infra/vlanns-[lc_vlan_pool]-static

[4] Vlan池范围验证

APIC# moquery -c fvnsEncapBlk | grep lc_vlan_pool

dn : uni/infra/vlanns-[lc_vlan_pool]-static/from-[vlan-420]-to-[vlan-420]

[5]域与AAEP的关联

APIC# moquery -c infraRtDomP | grep lc_phys_dom

dn : uni/phys-lc_phys_dom/rtdomP-[uni/infra/attentp-lc_AAEP]

[6] AAEP到接口策略组关联(IPG)

rtp-aci08-apic1# moquery -c infraRtAttEntP | grep lc_AAEP

dn           : uni/infra/attentp-lc_AAEP/rtattEntP-[uni/infra/funcprof/accportgrp-lc_IPG]

[7] IPG与接口选择器关联

APIC# moquery -c infraRsAccBaseGrp | grep -B 15 lc_IPG | grep dn

dn : uni/infra/accportprof-lead103_IP/hports-lc_Interface_Selector-typ-range/rsaccBaseGrp

[8]接口配置文件与交换机配置文件关联

APIC# moquery -c infraRsAccPortP | grep leaf103_IP | grep dn

dn : uni/infra/nprof-leaf103_SP/rsaccPortP-[uni/infra/accportprof-leaf103_IP]

如果给定静态路径配置，缺少任何关联的所需访问策略，则会出现无效路径原因。浏览潜在原因，逐跳验证访问策略。

1. 缺少域与AAEP的关联

2. 缺少AAEP到IPG的关联

3. 缺少IPG与接口选择器的关联

4. 缺少接口选择器与接口配置文件关联

5. 缺少接口配置文件与交换机配置文件关联

潜在原因：缺少域与AAEP的关联

交换矩阵>访问策略>策略>全局> AAEP > lc_AAEP

[+] EPG关联策略的静态路径为空

APIC# moquery -c l2RtDomIfConn | grep lc_EPG | grep dn

<< EMPTY >>

[+]域与AAEP关联

APIC# moquery -c infraRtDomP | grep lc_phys_dom

<< EMPTY >>

修复：包括缺少的域关联

Fabric > Access Policies > Physical and External Domains> Physical Domains > lc_phys_dom

潜在原因：缺少AAEP到IPG的关联

IPG与AAEP关联

Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Policy Groups > Leaf Access Port > lc_IPG

[+] EPG关联策略的静态路径为空

APIC# moquery -c l2RtDomIfConn | grep lc_EPG | grep dn

<< EMPTY >>

[+] IPG到AAEP的关联为空

APIC# moquery -c infraRsAttEntP | grep -A 15 lc_IPG | grep tDn

<< EMPTY >>

修复：缺少AAEP到IPG的关联

Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Policy Groups > Leaf Access Port > lc_IPG

[+] IPG与AAEP关联

APIC# moquery -c infraRsAttEntP | grep -A 15 lc_IPG | grep tDn

tDn : uni/infra/attentp-lc_AAEP

潜在原因：缺少IPG与接口选择器的关联

接口选择器与接口策略组关联

交换矩阵>访问策略>接口>枝叶接口>配置文件>枝叶103_IP > lc_Interface_Selector

[+] IPG与接口选择器关联

APIC# moquery -c infraRsAccBaseGrp | grep -B 15 lc_IPG | grep dn

<< EMPTY >>

修复：接口选择器与接口策略组关联

[+] IPG与接口选择器关联

APIC# moquery -c infraRsAccBaseGrp | grep -B 15 lc_IPG | grep dn

dn : uni/infra/accportprof-lead103_IP/hports-lc_Interface_Selector-typ-range/rsaccBaseGrp

潜在原因：缺少接口选择器与接口配置文件关联

接口配置文件与接口选择器关联

Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Profiles > leaf103_IP

故障排除：

APIC# moquery -c infraHPortS | grep leaf103_IP

<< EMPTY >>

将接口配置文件与接口选择器关联

APIC# moquery -c infraHPortS | grep leaf103_IP

dn : uni/infra/accportprof-leaf103_IP/hports-lc_Interface_Selector-typ-range

潜在原因：缺少接口配置文件与交换机配置文件关联

接口配置文件与交换机配置文件关联

交换矩阵>访问策略>交换机>枝叶交换机>配置文件>枝叶103_SP

APIC# moquery -c infraRsAccPortP | grep leaf103_IP | grep dn

<< EMPTY >>

将枝叶配置文件修复到接口选择器配置文件关联

[+]接口配置文件与交换机配置文件关联

APIC# moquery -c infraRsAccPortP | grep leaf103_IP | grep dn

dn : uni/infra/nprof-leaf103_SP/rsaccPortP-[uni/infra/accportprof-leaf103_IP]

Encap Already Used in Another EPG（已在另一个EPG中使用）：encap-already-in-use

场景

默认情况下，VLAN具有全局范围。给定的VLAN ID只能用于给定枝叶交换机上的单个EPG。

任何在给定枝叶交换机内的多个EPG上重复使用同一VLAN的尝试都会导致encap-already-in-use F467故障。

EPG到租户的故障关联> lc_TN > lc_AP > lc_EPG >故障>故障

APIC# moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0467"' | grep lc_EPG

changeSet : configQual:encap-already-in-use, configSt:failed-to-apply, debugMessage:encap-already-in-use: Encap (vlan-420) is already in use by lc_TN_Dup:lc_APP:lc_EPG;, temporaryError:no

descr : Configuration failed for uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG node 103 eth1/13 due to Encap Already Used in Another EPG, debug message: encap-already-in-use: Encap (vlan-420) is already in use by lc_TN_Dup:lc_APP:lc_EPG;

dn : topology/pod-1/node-103/local/svc-policyelem-id-0/uni/epp/fv-[uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG]/node-103/stpathatt-[eth1/13]/nwissues/fault-F0467

快速入门隔离

[+]您可以确认已在其他租户lc_TN_Dup上使用的封装

Node-103# show vlan extended | egrep "Encap|----|vlan-420"

VLAN Name                             Encap            Ports

---- -------------------------------- ---------------- ------------------------

3    lc_TN_Dup:lc_APP:lc_EPG          vlan-420         Eth1/13

补救选项

选项 1：

在枝叶或VPC对上使用不同的VLAN编号。

选项 2：

在没有尝试部署Vlan的不同枝叶或VPC对上使用相同的VLAN。

选项 3：

删除重复的EPG上的静态端口关联，这将允许新部署。

选项 4：

在v1.1版本之前的ACI版本中，给定VLAN封装只映射到枝叶交换机上的单个EPG。如果同一枝叶交换机上有第二个EPG具有相同的VLAN封装，则ACI会引发此故障。

从v1.1版本开始，您可以在Per Port VLAN配置中，在给定的枝叶交换机（或FEX）上部署多个EPG和相同的VLAN封装

每端口VLAN配置指南

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/2-x/L2_config/b_Cisco_APIC_Layer_2_Configuration_Guide/b_Cisco_APIC_Layer_2_Configuration_Guide_chapter_011.html#concept_BC396E1CBB7D4687A9CBBECDDD43DE11

其他详细信息

成功配置参考

本部分可用作功能设置完整配置的参考指南。

EPG与静态路径关联

租户> lc_TN > lc_AP > lc_EPG >静态端口

[+]静态端口到EPG关联策略

APIC# moquery -c l2RtDomIfConn | grep lc_EPG | grep dn

dn : topology/pod-1/node-103/sys/ctx-[vxlan-2195458]/bd-[vxlan-16416666]/vlan-[vlan-420]/rtfvDomIfConn-[uni/epp/fv-[uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG]/node-103/stpathatt-[eth1/13]/conndef/conn-[vlan-420]-[0.0.0.0]]

EPG与AAEP关联

交换矩阵>访问策略>策略>全局> AAEP > lc_AAEP

APIC# moquery -c fvIfConn -f 'fv.IfConn.encap=="vlan-420"' | grep dn

dn : uni/epp/fv-[uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG]/node-103/attEntitypathatt-[lc_AAEP]/conndef/conn-[vlan-420]-[0.0.0.0]

EPG到域的关联

租户> lc_TN > lc_AP > lc_EPG >域

[+]域lc_phys_dom已将其关联到EPG。

APIC# moquery -c fvRsDomAtt | grep -A 25 lc_EPG | grep rn

rn : rsdomAtt-[uni/phys-lc_phys_dom]

域与AAEP和vlan池的关联

Fabric > Access Policies > Physical and External Domains> Physical Domains > lc_phys_dom

[+]域与AAEP关联

APIC# moquery -c infraRtDomP | grep lc_phys_dom

dn : uni/phys-lc_phys_dom/rtdomP-[uni/infra/attentp-lc_AAEP]

[+]域与Vlan池的关联

APIC# moquery -c infraRsVlanNs | grep -A 15 lc_phys_dom | grep tDn

tDn : uni/infra/vlanns-[lc_vlan_pool]-static

要封装块和域关联的VLAN池

Fabric > Access Policies > Pool > VLAN > lc_vlan_pool

[+] Vlan池范围验证

APIC# moquery -c fvnsEncapBlk | grep lc_vlan_pool

dn : uni/infra/vlanns-[lc_vlan_pool]-static/from-[vlan-420]-to-[vlan-420]

[+]已使用lc_vlan_pool的域

APIC# moquery -c fvnsRtVlanNs | grep lc_vlan_pool

dn           : uni/infra/vlanns-[lc_pool]-dynamic/rtinfraVlanNs-[uni/phys-lc_phys_dom]

AAEP到域的关联

交换矩阵>访问策略>策略>全局> AAEP > lc_AAEP

APIC# moquery -c infraRsDomP | grep lc_AAEP

dn : uni/infra/attentp-lc_AAEP/rsdomP-[uni/phys-lc_phys_dom]

IPG与AAEP关联

Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Policy Groups > Leaf Access Port > lc_IPG

[+] IPG与AAEP关联

APIC# moquery -c infraRsAttEntP | grep -A 15 lc_IPG | grep tDn

tDn : uni/infra/attentp-lc_AAEP

枝叶配置文件与接口选择器关联

Fabric > Access Policies > Interfaces > Leaf Interfaces > Profiles > leaf103_IP

APIC# moquery -c infraHPortS | grep leaf103_IP

dn : uni/infra/accportprof-leaf103_IP/hports-lc_Interface_Selector-typ-range

接口选择器与接口策略组关联

交换矩阵>访问策略>接口>枝叶接口>配置文件>枝叶103_IP > lc_Interface_Selector

[+] IPG与接口选择器关联

APIC# moquery -c infraRsAccBaseGrp | grep -B 15 lc_IPG | grep dn

dn : uni/infra/accportprof-lead103_IP/hports-lc_Interface_Selector-typ-range/rsaccBaseGrp

<h4">枝叶接口配置文件与接口选择器和枝叶交换机配置文件关联

交换矩阵>访问策略>交换机>枝叶交换机>配置文件>枝叶103_SP

[+]枝叶接口配置文件与交换机配置文件关联

APIC# moquery -c infraRsAccPortP | grep leaf103_IP | grep dn

dn : uni/infra/nprof-leaf103_SP/rsaccPortP-[uni/infra/accportprof-leaf103_IP]

[+]交换机配置文件与交换机端口组关联

APIC# moquery -c infraRsAccNodePGrp | grep -A 8 leaf103_SP | grep tDn

tDn : uni/infra/funcprof/accnodepgrp-leaf103_SPG

Vlan部署验证

场景

- 接入封装VLAN 420部署在节点103 - E1/13上

- 部署所有相关访问策略和EPG配置

通过APIC检查ACI交换矩阵VLAN部署

可以根据相关的VLAN封装过滤对fvIcConn类的查询，以显示已部署VLAN的每个EPG/交换机/接口组合。

APIC# moquery -c fvIfConn -f 'fv.IfConn.encap=="vlan-420"' | grep dn

dn               : uni/epp/fv-[uni/tn-lc_TN/ap-lc_APP/epg-lc_EPG]/node-103/stpathatt-[eth1/13]/conndef/conn-[vlan-420]-[0.0.0.0]

通过交换机CLI检查VLAN部署

可以在任何交换机上运行“show vlan extended”，以检查交换机上当前部署了哪些VLAN，以及VLAN所绑定的EPG和接口。

“encap-id xx”过滤器在ACI版本4.2及更高版本上可用。

Node-103# show vlan encap-id 420 extended

VLAN Name                             Encap            Ports

---- -------------------------------- ---------------- ------------------------

2    lc_TN:lc_APP:lc_EPG              vlan-420         Eth1/13

通过交换机CLI检查平台无关的VLAN部署

ACI交换机节点中的每个VLAN都映射到某个独立于平台(PI)的VLAN，该VLAN是每个交换机节点的本地值。

接入封装映射到称为“FD VLAN”的PI VLAN，而网桥域映射到称为“BD VLAN”的PI Vlan。

可以在交换机上运行“show system internal epm vlan all”以显示枝叶上部署的vlan列表。

Node-103# show vlan extended | egrep "Encap|----|1/13"

VLAN Name                             Encap            Ports

---- -------------------------------- ---------------- ------------------------

2    lc_TN:lc_APP:lc_EPG              vlan-420         Eth1/13                   --> FD vlan 2

18   lc_TN:lc_BD                      vxlan-16416666   Eth1/13                   --> BD vlan 18

可以使用“show interface”命令验证FD vlan和BD vlan到接口的规划。

Node-103# show interface eth 1/13 trunk | grep -A 2 Allowed

Port           Vlans Allowed on Trunk

-----------------------------------------------------------------------------------

Eth1/13        2,18

检查SVI VLAN部署

如果使用BD SVI验证第3层VLAN，则使用moquery class fvSubnet获取子网的IP地址。

APIC# moquery -c fvSubnet | grep lc_BD

dn : uni/tn-lc_TN/BD-lc_BD/subnet-[201.201.201.254/24]

然后对照检查“show ip interface brief”并检查匹配的IP地址以验证VLAN和预期的VRF。

在本示例中，验证来自上一个CLI输出示例的BD VLan 18。

Node-103# show ip interface brief

...

IP Interface Status for VRF "lc_TN:lc_VRF"(16)

Interface            Address              Interface Status

vlan18               201.201.201.254/24   protocol-up/link-up/admin-up

参考图

静态路径绑定的高级编程序列

此高级序列汇总了从VLAN静态路径API调用到交换机节点VLAN部署所涉及的步骤。

访问策略关系框图

此方框图显示访问策略之间的关系，以确保成功部署交换机节点VLAN。

映射到访问策略的独立NXOS命令

实际上，每个网络工程师都采用了访问策略的思想；只有访问策略通过独立设备的CLI界面在文件中定义为文本。

当发现故障F0467时，必须首先了解访问策略并确保其配置正确。

VLAN验证命令工作表

每个命令输出都将提供一个变量，该变量将用于列表中的下一个命令。

本文档中引用了这些命令来排除不同场景故障。

节点

命令

目的

APIC

moquery -c faultInst -f 'fault.Inst.code=="F0467"'

列出交换矩阵中当前处于活动状态的所有F0467故障

moquery -c l2RtDomIfConn | grep <epg_name> | grep dn

显示与特定epg关联的静态/动态路径。

moquery -c fvRsDomAtt | grep -A 25<epg_name> | grep rn

显示与EPG关联的域

moquery -c infraRsVlanNs | grep -A 15 <dom_name> | grep tDn

显示与域关联的vlan池名称。域名是从上一个命令中提取的

moquery -c fvnsEncapBlk | grep <vlan_pool_name>

显示与特定vlan池关联的vlan编号

moquery -c infraRtDomP | grep <dom_name>

显示与域关联的AEP

moquery -c infraRtAttEntP | grep <AEP_name>

显示与域关联的接口配置文件组(IPG)

moquery -c infraRsAccBaseGrp | grep -B 15 <IPG_name> | grep dn

显示接口配置文件组(IPG)与接口选择器的关联

moquery -c infraRsAccPortP | grep <Interface_Sector> | grep dn

显示接口配置文件与交换机配置文件的关联

moquery -c fvIfConn -f 'fv.IfConn.encap=="<encap_vlan>"' | grep dn

显示在交换矩阵上部署特定封装vlan的所有接口

moquery -c fvnsRtVlanNs | grep <vlan_pool_name> |  | grep dn

显示与vlan池关联的域

moquery -c fvSubnet | grep <BD_name>

显示与域关联的svi IP

交换机

show vlan encap-id <encap_vlan> extended

显示PI vlan和租户、应用配置文件和EPG名称的详细信息

show vlan extended | egrep "Encap|----|<port:example 1/13>"

显示特定端口上vlan的详细信息。

show int eth <port> trunk | grep -A 2允许

显示在特定端口上转发的vlan。请注意，vlan编号是内部vlan编号。

show ip int bri vrf <vrf>

显示为特定vrf部署的第3层接口

show vpc brief

显示此交换机是VPC对的一部分时的vpc相关信息。

相关信息

- https://www.ciscolive.com/on-demand/on-demand-library.html?&currentTab=session&search=BRKDCN-3900

- https://www.ciscolive.com/on-demand/on-demand-library.html?&currentTab=session&search=BRKACI-2770

- https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/switches/datacenter/aci/apic/sw/4-x/troubleshooting/Cisco_TroubleshootingApplicationCentricInfrastructureSecondEdition.pdf