目录

简介

背景信息

解决故障的快速入门

解决故障的详细步骤

识别目录

检验容量

清理文件

故障发生于/

简介

本文档介绍ACI故障代码F1527、F1528、F1529和补救步骤。

背景信息

当控制器的存储容量利用率超过其阈值时，会发生这三个故障。

F1527是警告故障，在使用率大于75%时发生。

F1528是当使用率介于85%和90%之间时发生的主要故障。

F1529是当使用率大于90%时发生的严重故障。

代码：F1529

原因：设备已满

descr：节点1上的存储单元/techsupport（其主机名为rtp-aci08-apic1，安装在/techsupport上）已满100%

dn ：拓扑/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

规则：eqpt-storage-full-critical

严重性：严重

解决故障的快速入门

1. 确定容量最大的目录

2. 检验容量是否已达到

3. 清除目录中的文件

解决故障的详细步骤

识别目录

故障描述中将标识引发故障的目录。

在下面的两个示例中，您可以看到针对/firmware目录引发了F1527故障，并且F1529故障与/techsupport关联。

我们还可以在描述中看到，故障出现在节点1上。

代码：F1527

descr：安装在/firmware的节点1上的存储单元/固件已满76%

dn：拓扑/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/firmware]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-firmware]/fault-F1527

代码：F1529

descr：在node 1上，在/techsupport中挂载主机名rtp-aci08-apic1的存储单元/techsupport已满100%

dn ：拓扑/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/techsupport]-f-[/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport]/fault-F1529

检验容量

一旦您知道哪个目录上发生了故障，就可以使用CLI来验证我们使用了这么多驱动器空间。

使用命令df -h可以查看每个装载的可用磁盘空间。

在下表中我们可以看到/firmware占其可用空间的76%，而/data/techsupport占其可用空间的100%

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   13G   25G  35% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   38G     0 100% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  721M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.0G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  9.0G   23G  29% /var/run/utmp

清理文件

验证存在故障条件后，我们可以清除目录中的文件。

为此，您将导航到该目录；然后您可以按大小列出文件(ls -lahS)，并删除不再需要的所有大型文件(rm <fileName>)。

然后，您可以使用df -h命令再次验证空间已清除。

rtp-aci08-apic1# cd /data/techsupport

rtp-aci08-apic1# ls -lahS

total 38G

-rw-r--r--  1 admin   admin    10G Aug 10 18:12 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   9.4G Aug 10 18:13 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.9G Jul 24 02:05 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   3.7G Jul 24 01:55 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.5G May 15 19:33 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   2.1G May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   1.1G Aug 10 18:04 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_logs_3of3.tgz

-rw-r--r--  1 admin   admin   1.1G Aug 10 18:11 1g.img

-r--r-----  1 ifc     admin   952M May  4 19:17 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-04T19-08UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   946M May  3 19:44 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_pod8-spine1_sysid-201_2023-05-03T19-35UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   894M May 15 19:27 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   892M May  4 19:12 dbgexp_tsod-failed_upgrade_repro_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-04T19-08UTC_1of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   253M Mar 31 20:33 dbgexp_tsod-12345_12345_sysid-105_2023-03-31T20-25UTC_logs_3of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   205M Jul 18 14:40 dbgexp_coreexp-default_pod8-spine3_sysid-203_2023-07-18T14-21UTC_1689690102_0x1b01_kernel_log.0.tar.gz

-r--r-----  1 ifc     admin   141M Aug 10 18:02 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-08-10T17-59UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   134M Jul 24 02:00 dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T01-49UTC_db_2of3.tgz

-r--r-----  1 ifc     admin   130M May 15 19:29 dbgexp_tsod-upgrde427sto524d_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-05-15T19-24UTC_db_2of3.tgz

rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-49UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# rm dbgexp_tsod-case-12345_rtp-aci08-apic1_sysid-1_2023-07-24T07-79UTC_logs_3of3.tgz rtp-aci08-apic1# df -h | grep techsupport /dev/mapper/vg_ifc0-techsupport 40G 18G 20G 49% /data/techsupport

故障发生于/

如果已满的目录是/目录，则在没有成为根目录的情况下，您可能无法清除受影响的文件。

代码：F1528

descr：节点1上的存储单元/在/处安装的主机名rtp-aci08-apic1已满89%

dn：拓扑/pod-1/node-1/sys/ch/p-[/]-f-[/dev/vg_ifc0/boot]/故障 — F1528

此处使用df -h命令时，不会看到任何装载在/上的内容。

我们确实使用/bin为100%已满。但是，查看这些文件时，我们只看到使用了606M，而不是40G。

rtp-aci08-apic1# df -h

Filesystem                       Size  Used Avail Use% Mounted on

/dev/vg_ifc0/boot                 40G   40G     0 100% /bin

/dev/mapper/vg_ifc0_ssd-data     176G  4.2G  162G   3% /var/log/dme

devtmpfs                          32G     0   32G   0% /dev

tmpfs                            4.0G  182M  3.9G   5% /dev/shm

/dev/mapper/vg_ifc0-firmware      40G   28G  9.3G  76% /firmware

/dev/mapper/vg_ifc0-scratch       40G   49M   38G   1% /home

tmpfs                             32G     0   32G   0% /sys/fs/cgroup

/dev/mapper/vg_ifc0-techsupport   40G   18G   20G  49% /data/techsupport

tmpfs                             16G  592K   16G   1% /tmp

/dev/sdc1                         55M  1.2M   49M   3% /tmp/bootflash

tmpfs                            2.0G  726M  1.3G  36% /var/log/dme/log

/dev/mapper/vg_ifc0-logs          40G  5.1G   33G  14% /var/log/dme/oldlog

/dev/mapper/vg_ifc0-data2        156G   11G  137G   8% /data2

/dev/mapper/vg_ifc0-dmecores      50G   53M   47G   1% /var/log/dme/core

tmpfs                             32G  7.1G   25G  23% /var/run/utmp

rtp-aci08-apic1# cd /bin

rtp-aci08-apic1# ls -lahS | head

total 606M

-rwxr-xr-x  1 root root  103M Jul 26 20:44 nomad

-rwxr-xr-x  1 root root   60M Mar  1  2021 podman

-rwxr-xr-x  1 root root   51M Sep  9  2020 containerd

-rwxr-xr-x  1 root root   47M Aug  4  2021 consul

-rwxr-xr-x  1 root root   32M Apr 27  2021 atomix

-rwxr-xr-x  1 root root   30M Apr 27  2021 atomix-downgrade-grub

-rwxr-xr-x  1 root root   26M Sep  9  2020 ctr

-rwxr-xr-x  1 root root   25M Feb 13  2019 etcd

-rwxr-xr-x  1 root root   21M Feb 13  2019 etcdctl

要查看实际文件占用/上的空间，我们需要使用根登录访问APIC CLI。

为此，您需要联系思科TAC寻求帮助。