目录

简介

背景信息

连接优势

快速入门视频

通过Nexus Insights云连接器的APIC

通过Nexus Dashboard Insights深入了解

先决条件

APIC

Nexus控制面板

Intersight

设置设备连接器

APIC — 通过NICC应用

Nexus控制面板 — 通过Nexus控制面板见解(NDI)

在intersight.com中声明设备

禁用设备连接器

APIC — 通过UI

Nexus控制面板 — 通过UI

Additional Information

Cisco Intersight

设备连接器

Nexus Insights云连接器应用

互联 TAC

简介

本文档介绍启用设备连接器以实现ACI交换矩阵的Intersight连接所需的步骤。

背景信息

通过设备连接器建立视间连接。ACI交换矩阵具有2个设备连接器选项，用于Intersight连接：

设备连接器位置

它是如何安装的？

备注

APIC

Nexus Insights云连接器(NICC)应用

在ACI 5. x之前，此应用命名为Nexus Insights - Base

Nexus控制面板

Nexus控制面板见解(NDI)

之前命名的Nexus Insights

连接优势

Intersight连接具有以下功能和优点：

- 通过快速问题解决(RPR)在SR上打开自动技术支持收集

- 通过TAC协助将技术支持预上传到Intersight

- 通过主动式ACI服务基于故障遥测创建主动式ACI SR

快速入门视频

通过Nexus Insights云连接器的APIC

通过Nexus Dashboard Insights深入了解

先决条件

APIC

建议的最低APIC版本：4.2(3j)。

1. APIC设备连接器必须能够正确解析svc.intersight.com。

- 通过APIC cli进行验证：nslookup svc.intersight.com

2. 必须允许APIC设备连接器在HTTPs端口443上进行出站通信。

- 通过APIC CLI验证：卷发https://svc.intersight.com

3. 如果需要代理，则必须在APIC系统设置中进行配置。

- 导航到System > System Settings > Proxy Policy并验证它。

注意：ACI版本6.0(2)+将新的Cisco Intersight代理服务直接添加到交换机节点上。此新的代理服务需要在管理VRF中完成DNS服务策略配置，以将DNS编程到所有交换机节点上，并使代理能够解析Cisco Intersight并共享资产设备注册（已连接设备子目标）遥测。

Nexus控制面板

建议的最低ND版本：2.1.2 的多播地址发送一次邻居消息。

1. 设备连接器必须能够正确解析svc.intersight.com。

- 通过ND CLI作为救援用户进行验证：nslookup svc.intersight.com

2. 必须允许设备连接器在HTTPS端口443上进行出站通信。

- 通过ND CLI作为救援用户进行验证：卷发https://svc.intersight.com

3. 如果需要代理，则必须在集群代理配置中对其进行配置。

- 验证位置：Nexus Dashboard > Admin Console > Infrastructure > Cluster Configuration和edit Proxy Configuration。

4. ND必须添加一个ACI站点。

- 导航到Nexus Dashboard > Admin Console > Sites并验证它。

Intersight

1. 要求使用Intersight.com帐户来申请设备。

注意：Cisco Intersight APIC设备声明功能也适用于EMEA地区。这些步骤适用于两个区域。

设置设备连接器

APIC — 通过NICC应用

1. 从Cisco DC App Center下载Nexus Insights云连接器应用的最新版本1。

2. 升级Nexus Insights云连接器应用。

- 导航到应用>已安装的应用

- 单击NICC App面板中的Upgrade按钮。

- 上传最新版本。

3. 验证NICC数据收集设置。

- 打开NICC应用。

- 单击Gear Icon重新运行应用设置。

- 编辑数据收集设置的配置。

- 勾选所有要收集的Pod，然后提交。

4. 验证设备连接器设置。

- 导航到System > System Settings > Intersight。

- 单击Settings（设置）齿轮以确保设备连接器已启用。

- 可以修改访问模式和自动更新，但通常不建议这样做。

- 关闭Settings以返回到Device Connector页面。

- 请注意设备ID和申请代码。

5. 在Intersight.com中声明设备

- Intersight需要步骤4中记录的设备ID和声明代码。

1 NICC版本2.2.8.6及更高版本包括log4j修复。

Nexus控制面板 — 通过Nexus控制面板见解(NDI)

1. 从思科DC应用中心启用/安装最新版本Nexus控制面板见解

2. 验证是否在Nexus控制面板见解中正确可见/发现所有交换矩阵节点。

- 导航到Nexus仪表板>管理控制台>服务。打开Nexus仪表板见解并导航到节点。

- 滚动右窗格以验证是否发现所有预期节点。

- 此视图中未显示的节点不可用于与浏览相关的活动和功能。

3. 验证设备连接器设置。

- 导航到Nexus Dashboard > Admin Console > Infrastructure > Intersight

- 单击Settings（设置）齿轮以确保设备连接器已启用。

- 可以修改访问模式和自动更新，但通常不建议这样做。

- 记下设备ID和申请代码。

4. 在intersight.com中声明设备

- Intersight需要步骤3中记录的设备ID和声明代码。

2 NDI版本6.0.2及更高版本包括log4j修复。

在intersight.com中声明设备

要申领新目标，请执行以下操作：

1. 使用帐户管理员、设备管理员或设备技术人员权限登录Intersight。

2. 从Service Selectorrop下拉列表中，选择System。

3. 导航到ADMIN > Targets > Claim a New Target。

4. 选择可用于申请，并选择要申请的目标类型。点击Start。

5. 输入所需的详细信息，然后单击Claiming完成申请流程。

禁用设备连接器

APIC — 通过UI

要禁用设备连接器，可以将“设备连接器”旋钮切换到“关闭”位置。

导航到System Settings > Nexus Cloud and Intersight Connectivity > Settings，找到可以切换到OFF位置的“Device Connector”按钮。

注意：根据您的APIC版本，Intersight Connectivity选项卡已命名为Intersight、Nexus Cloud或Nexus Cloud and Intersight Connectivity。不管怎样，此选项卡上的设置齿轮是找到“设备连接器”旋钮的位置。

Intersight连接设置

Nexus控制面板 — 通过UI

要禁用设备连接器，可以将“设备连接器”旋钮切换到“关闭”位置。

导航到Admin Console > Admin > INtersight，找到可以切换到OFF位置的“Device Connector”按钮。

ND Intersight设置

Additional Information

Cisco Intersight

Cisco Intersight 是以服务的形式提供的管理平台，嵌入了适用于思科和第三方 IT 基础设施的分析功能。 此平台可提供智能级管理，相较于前几代工具，可助力 IT 组织采用更高级的方法对其环境进行分析、简化并实现自动化。有关更多信息和常见问题，请访问https://intersight.com/help/home。

设备连接器

APIC上嵌入的设备连接器用于将ACI交换矩阵连接到Intersight。设备连接器为所连接的设备提供从Cisco Intersight门户发送信息和接收控制指令的安全方式。在APIC重新启动时，设备连接器默认启动，并尝试连接到Intersight。

Nexus Insights云连接器应用

在思科APIC上，NICC应用用于提供TAC协助功能。TAC Assist为用户提供了一种跨多个设备生成技术支持，然后将其上传到Intersight云的方法。然后，TAC工程师可以通过服务请求获取这些技术支持进行分析。此外，它还使TAC工程师能够针对ACI节点触发按需技术支持。请阅读Cisco Nexus Insights云连接器用户指南。

互联 TAC

将APIC连接并申请到Intersight（直接或通过Nexus控制面板），可实现已连接TAC功能。这包括（但不限于）TAC将技术支持直接纳入开放服务请求的能力，以及基于ACI故障遥感勘测的主动式ACI活动。