目标

无线接入点(WAP)连接到路由器，并充当无线局域网(WLAN)的节点。 集群是指多个WAP加入同一网络。此技术是一种高级智能，允许他们动态协作并简化无线网络。您将能够将群集无线网络配置和管理为单个实体，而无需单独配置和重新配置每个接入点中的设置。在无线网络中最多可以集群10个WAP。

网络上安装的每个附加WAP都会增强信号弱或无信号区域的无线信号。WAP充当WLAN无线信号的发送器和接收器，提供更大的无线范围以及支持网络上更多客户端的能力。

本文旨在向您展示如何通过单点设置在WAP上配置集群。

配置指南 单点设置：

1.只能在两个或多个WAP的同一型号中创建集群，每个WAP启用了单点设置并引用了相同的单点设置名称。

注意：集群支持多达16个已配置的仅WAP581设备组。

2.集群名称不会发送到属于集群的其他WAP。您必须在作为集群成员的每台设备上配置相同的名称。

3.在网络上配置的每个单点设置的集群名称必须唯一。

4.单点设置仅适用于使用相同类型IP编址的WAP。如果IP版本不相似，设备将不集群。

5.如果启用了无线分发系统(WDS)，则无法启用单点设置。

适用设备

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4

配置单点设置

步骤1.登录到一个基于Web的接入点实用程序，然后选择Single Point Setup > Access Points。

步骤2.选中Enable Single Point Setup复选框以启用单点设置。

注意：默认情况下，WAP上禁用单点设置。

步骤3.在AP Location字段中，输入WAP的物理位置说明。范围为1到64个字符。

注意：在本例中，使用Dimension C-137。

步骤4.在AP Priority字段中输入用于主要WAP（集群控制器）选举的集群优先级。您设置的数量越多，此WAP成为主流WAP的机会就越大。如果连接，最低的介质访问控制(MAC)地址将成为主导。

注意：在本例中，使用2。

步骤5.在要加入的集群名称字段中，输入要加入的WAP的集群名称。

注意：在本例中，使用C-1998M。

步骤6.在Cluster IP Protocol区域中，选择集群中的WAP用于与其他成员通信的IP版本。

注意：在本例中，选择IPv4。这是默认的集群IP版本。

步骤7.（可选）要使用单个IP地址管理和访问集群，可以在Cluster Management Address字段中输入静态分配的IP地址。

注意：在本例中，192.168.100.52是集群管理地址。

WAP将开始搜索子网中配置了相同集群名称和IP版本的其他WAP。

步骤8.单击“保存”。

您现在应该已成功在WAP581上配置单点设置。