目标

无线连接用户的最佳环境是保持生产和业务平稳运行的方式。上的控制面板页面用于监控、维护和优化客户端与无线接入点(WAP)之间的无线连接。 它提供无线网络上流量统计信息的实时更新。借助图表和图形等可视化统计数据，更轻松、更轻松地描绘和查明需要优化或故障排除的网络区域。它还包含一个包含快捷方式和快速链接的部分，管理员可以跳转到WAP上所需的配置区域。

本文档旨在向您展示如何使用控制面板监控WAP125和WAP581。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4

查看控制面板

连接的客户端

步骤1.登录到基于Web的实用程序并选择“监控”>“控制面板”。

在“已连接客户端”区域中，面板显示已连接客户端的数量。

注意：在本例中，仅连接了两个客户端。

步骤2.（可选）双击“已连接的客户端”，您将进入客户端页面。要了解有关“客户端”页面的详细信息，请单击此处。

Internet/LAN/无线

面板的右侧区域是一组圆形图标，显示Internet、LAN和无线连接。

- 互联网

— 红色 — WAP未连接到Internet。

— 绿色 — WAP已连接到Internet。

- LAN — 点击LAN图标查看WAP125和WAP581上的LAN状态和端口状态。

— 红色 — 如果图标为红色，则您没有到LAN的有线连接。

— 绿色 — 设备已成功连接到LAN。

- 无线 — 单击无线图标查看无线状态。

— 红色 — 两个无线电都被禁用。

— 绿色 — 启用一个或两个无线电。

LAN状态和端口状态

注意：显示的信息可能因设备型号而异。图像从WAP581中拍摄。

LAN Status区域显示以太网端口的状态和信息。

- MAC地址 — LAN端口的介质访问控制(MAC)地址。

- IP地址 — WAP的IPv4地址。

- 子网掩码 — 掩码取决于您选择的IP地址类或您为网络使用的子网数量。

- 默认网关 — 默认网关是计算机上的节点，当IP地址与路由表中的路由不匹配时使用。然后，它会相应地转发流量。此设备通常是路由器。

- 域名服务器–1 - WAP设备使用的域名服务器1的IP地址。

- 域名服务器–2 - WAP设备使用的域名服务器2的IP地址。

- 绿色以太网模式 — 以太网接口的绿色以太网模式。此信息仅在WAP125上显示。

- IPv6地址 — WAP的IPv6地址。

- IPv6自动配置全局地址 — IPv6自动配置的全局地址。

- IPv6本地链路地址 — WAP设备的IPv6本地链路地址。

- 默认IPv6网关 — WAP设备的默认IPv6网关。

- IPv6-DNS-1 - WAP使用的IPv6 DNS服务器1的IPv6地址。

- IPv6-DNS-2 - WAP使用的IPv6 DNS服务器2的IPv6地址。

- VLAN ID — VLAN的标识符。此信息仅在WAP125上显示。

步骤1.（可选）要查看最新更新，请单击刷新。

步骤2.（可选）要编辑无线电接口设置，请单击Edit。

注意：您将进入LAN主页。要了解如何配置LAN设置，请单击此处。

步骤3.（可选）要返回控制面板，请单击Back。

端口状态区域显示端口接口的状态和信息。

- 接口 — 以太网端口。WAP125只有一个以太网端口，而WAP581有两个。上图取自WAP581。

- 链路状态 — 显示端口链路的当前状态。

- 端口速度 — 在查看模式下，它列出当前端口速度。在编辑模式下，禁用自动协商时，选择端口速度，例如100 Mbps或10 Mbps。启用自动协商时，仅支持1000 Mbps速度。

- 双工模式 — 在查看模式下，它列出当前端口双工模式。当处于编辑模式且禁用了自动协商时，选择半双工或全双工模式。

- 自动协商 — 启用后，端口会与其链路伙伴协商以设置可用的最快链路速度和双工模式。禁用后，可手动配置端口速度和双工模式。

- 绿色以太网 — 绿色以太网模式支持自动断电模式和IEEE 802.3az节能以太网(EEE)模式。仅当端口上的自动协商启用时，绿色以太网模式才起作用。当来自链路伙伴的信号不存在时，自动断电模式降低芯片功率。WAP设备在线路上的能量丢失时自动进入低功耗模式，在检测到能量时恢复正常运行。EEE模式在链路利用率较低时支持QUIET时间，允许链路两端禁用PHY的每个操作电路的部分并节省功率。

无线状态

无线状态区域显示无线电接口的状态和信息。映像可能因设备型号而异。下图从WAP581拍摄。

- 无线电 — 显示无线电是启用还是禁用。

- MAC地址 — 无线电的介质访问控制(MAC)地址。

- 模式 — 显示无线电使用的IEEE 802.11模式。这些模式可以是a、b、g、n和ac。

- a — 表示802.11a模式

- b — 表示802.11b模式

- g — 表示802.11g模式

- n — 表示802.11n模式

- c — 表示802.11c模式

- 信道 — 无线电接口使用的信道。

- 工作带宽 — 无线电接口使用的工作带宽。

“接口状态”(Interface Status)表的“无线状态”(Wireless Status)子区域描述每个虚拟接入点(VAP)和无线分布系统(WDS)接口的信息。

- 网络接口 — 显示WAP中的接口。

- 名称(SSID) — 服务集标识符(SSID)或VAP的名称。

- 状态 — VAP的状态。这可以是Up或Down。

- MAC地址 — 无线电接口的介质访问控制(MAC)地址。

- VLAN ID — VAP的虚拟局域网标识符(VLAN ID)。

- 配置文件 — 关联的调度程序配置文件的名称。

- 状态 — VAP的当前状态。这可以是活动或非活动。

步骤1.（可选）要查看最新更新，请单击刷新。

步骤2.（可选）要编辑无线电接口设置，请单击Edit。您将进入Radio主页。

注意：您将进入Radio主页。要了解如何编辑或配置无线电设置，请点击此处查看WAP125或此处查看WAP581。

步骤3.（可选）要返回控制面板，请单击Back。

2.4G无线电吞吐量

此图表显示2.4 GHz无线电的吞吐量，并每30秒更新一次。

步骤1.（可选）将光标悬停在图形上的某个点上，查看网络中特定时间点的特定传输速率和比较传输速率。

步骤2.单击Upload或Download，查看2.4G无线电上的吞吐量的独立视图。

注意：在本例中，选择下载的孤立视图。

5G无线吞吐量

此图表显示5 GHz无线电的吞吐量，并每30秒更新一次。

排名靠前的客户端

水平条形图显示网络上交换流量最多的前五个客户端。

注意：在本例中，只有两个客户端连接到网络。

SSID利用率

服务集标识符(SSID)利用率显示每个SSID的使用方式。根据WAP上配置的SSID数量，最多可显示五个SSID。

注意：在本例中，仅配置了两个SSID。这些SSID是Rick和Morty。

网络使用

线形图每30秒显示一次WAP的以太网吞吐量。

步骤1.（可选）将光标悬停在图形上的某个点上，查看网络中特定时间点的特定传输速率和比较传输速率。

注意：在本例中，查看14:47:06点。

步骤2.单击Upload或Download以获得Network Usage的独立视图。

注意：在本例中，将选择Download的孤立视图。

快速访问(Q)

通过此区域，您可以轻松导航到WAP上的特定配置区域。单击任意链接可跳至其相应的配置页面。

注意：仅WAP581上提供了配置单点设置的链接。

现在，您应该已成功学习如何使用控制面板监控WAP125和WAP581。