目标

带PoE的WAP125 Wireless-AC/N双频桌面接入点是思科无线接入点名录中最新的新增接入点。WAP125使用并发双频无线电来改善覆盖范围和用户容量。带以太网供电(PoE)的千兆以太网LAN接口可促进灵活安装，并降低布线和布线成本。

为了为访客和其他用户提供高度安全的访客访问，WAP125支持具有多个身份验证选项的强制网络门户，并能够配置权限、角色和带宽。配置WAP集群以在园区内实现无缝漫游，并通过单个IP地址管理这些WAP。

本文介绍了WAP125 Wireless-AC/N双频桌面接入点（带PoE）的产品规格。

注意：要了解有关支持PoE的WAP125 Wireless-AC/N双频桌面接入点的更多信息，请单击此处。

产品规格

规格

描述

电缆类型

5e类或更高类别

天线

内置天线，经过优化，可安装在墙上

操作系统

Linux

物理接口

规格

描述

端口

1 - 10/100/1000以太网，支持802.3at。PoE

按钮

重置按钮

LED

一个多功能LED

安装和物理安全

多个安装选项

随附安装支架，便于天花板或壁装

物理规格

物理尺寸

（宽x深x高）

4.2 x 4.2 x 1.2英寸

权重

1.06磅或480克

网络功能

规格

描述

支持VLAN

Yes

VLAN 数量

1个管理VLAN加16个SSID VLAN（每个无线电）

802.1X请求方

Yes

SSID到VLAN的映射

Yes

自动频道选择

Yes

生成树

Yes

负载平衡

Yes

IPv6

Yes

IPv6主机支持

IPv6 RADIUS、系统日志、网络时间协议(NTP)

第 2 层

基于802.1Q的VLAN、32个活动VLAN和一个管理VLAN

安全

规格

描述

WPA、WPA2

是，包括企业身份验证

访问控制

是，管理访问控制列表(ACL)加MAC ACL

安全管理

HTTPS

欺诈接入点检测

Yes

性能

规格

描述

无线吞吐量

高达1.2 Gbps的数据速率（实际吞吐量会有所不同）

推荐的用户支持

最多128个连接用户，每个无线电有32个活动用户

多接入点管理

单点设置

无

每个集群的接入点数量

8

每个群集的活动客户端

240

管理

管理协议

Web浏览器、简单网络管理协议(SNMP)v3、Bonjour

远程管理

Yes

事件日志

本地、远程系统日志、电子邮件警报

网络诊断

记录和数据包捕获

Web固件升级

可通过Web浏览器、导入和导出的配置文件升级固件

动态主机配置协议 (DHCP)

Dhcp 客户机

IPv6主机

Yes

HTTP 重定向

Yes

无线

频率

双并发无线电（2.4 GHz和5 GHz）

无线电和调制类型

双射频正交频分复用(OFDM)IEEE 802.11 a/n:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256AM)

IEEE 802.11ac:OFDM(BPSK/QPSK/16QAM/64QAM/256QAM)

WLAN

802.11n/ac

3x3 MIMO，在5 GHz下支持2个空间流

3x3 MIMO，2.4 GHz空间流

802.11ac的20、40和80 Mhz信道

802.11n的20和40 Mhz

PHY数据速率高达1.2 Gbps

802.11动态频率选择(DFS)

支持的数据速率

802.11a/b/g:

54、48、36、24、18、12、9、6、11、5.5、2和1 Mbps

802.11n:6.5 到 300 Mbps:

20 MHz带宽：MCS 0-15，支持数据速率

40 MHz带宽：MCS 0-15，支持数据速率

802.11ac:6.5 到 867 Mbps:

20 MHz带宽：MCS 0-9，支持数据速率

40 MHz带宽：MCS 0-9，支持数据速率

80 MHz带宽：MCS 0-9，支持数据速率

发射器输出功率

2.4 GHz、5 GHz

系统内存

256 MB RAM

128 MB闪存