目标

无线连接用户的最佳环境是保持生产和业务平稳运行的方式。WAP125上的访客页面用于监控、维护和优化通过强制网络门户和无线接入点进行身份验证的访客之间的无线连接。它提供无线网络上流量统计信息的实时更新。借助图表和图形等可视化统计数据，更轻松、更轻松地描绘和查明需要优化或故障排除的网络区域。

管理员还可以选择在设备上导出客户端数据。

本文档的目的是向您展示如何在WAP125和WAP581的访客页面上查看和监控通过强制网络门户进行身份验证的客户端。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4

监控访客

查看已验证的客户端

步骤1.登录基于Web的实用程序并选择“监控”>“访客”。

注意：菜单选项可能因设备型号而异。本文中的图像取自WAP125。

“已验证的客户端”(Authenticated clients)表描述以下内容：

- MAC — 关联客户端的介质访问控制地址。

- IP地址 — 关联客户端的IP地址。这可以通过动态主机配置协议(DHCP)静态分配或获取。

- 用户名 — 用于向网络进行身份验证的强制网络门户用户名。

- 协议 — 用于建立强制网络门户连接的协议。这可以是超文本传输协议(HTTP)或超文本传输协议安全(HTTPS)。

- 验证 — 通过强制网络门户对用户进行身份验证的方法。可能的方法包括：

- 访客 — 访客不通过WAP或网络上的数据库进行身份验证。

- 本地 — WAP用作身份验证的数据库。例如，在WAP上配置的一组配置的用户名和密码。

- RADIUS — 通过远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)服务器进行身份验证。要了解如何在WAP上配置RADIUS服务器设置，请单击此处。

- VAP/无线电ID — 关联客户端的虚拟接入点/无线电ID。

- 强制网络门户ID — 这是关联客户端的强制网络门户实例。此列说明仅在WAP581上可用。

- 超时 — 强制网络门户会话保持活动状态的剩余时间（以秒为单位）。当时间用完时，客户端将取消身份验证。如果客户端处于活动状态，则值保持为零。

- 离开时间 — 用户条目可保持有效以连接到强制网络门户的时间。从强制网络门户取消关联后，计时器开始。如果客户端处于活动状态，则值保持为零。

- Up/Down(MB) — 网络上传输的数据量。

注意：在本例中，只有一个经过身份验证的客户端。

查看失败的客户端

- MAC — 关联客户端的介质访问控制地址。

- IP地址 — 关联客户端的IP地址。这可以通过动态主机配置协议(DHCP)静态分配或获取。

- 用户名 — 用于向网络进行身份验证的强制网络门户用户名。

- 验证 — 通过强制网络门户对用户进行身份验证的方法。可能的方法包括：

- 访客 — 访客不通过WAP或网络上的数据库进行身份验证。

- 本地 — WAP用作身份验证的数据库。例如配置的一组用户名和密码。

- RADIUS — 通过远程身份验证拨入用户服务(RADIUS)服务器进行身份验证。

- VAP/无线电ID — 关联客户端的虚拟接入点/无线电ID。

- 强制网络门户ID — 这是关联客户端的强制网络门户实例。此列说明仅在WAP581上可用。

- 失败时间 — 用户尝试连接到强制网络门户但由于凭证不正确而失败的时间。显示时间戳

注意：在本例中，用户名rick是唯一无法进行身份验证的客户端。

导出数据

步骤1.单击“导出”按钮。

下载将显示在浏览器中。文件格式应为.txt。

注意：导出按钮旁将显示一条消息，显示上次导出客户端数据的时间。

您现在应该已成功查看并导出访客页面。