目标

无线连接用户的最佳环境是保持生产和业务平稳运行的方式。WAP125上的Dashboard页面用于监控、维护和优化客户端与无线接入点之间的无线连接。它提供无线网络上流量统计信息的实时更新。借助图表和图形等可视化统计数据，更轻松、更轻松地描绘和查明需要优化或故障排除的网络区域。它还有一个节，其中包含

本文档旨在向您展示如何在WAP125和WAP581的Client页面查看和监控客户端。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4

监控客户端

客户端摘要

步骤1.登录基于Web的实用程序，然后选择“监控”>“客户端”。

在“客户端摘要”区域，饼图显示基于802.11类型连接到网络的客户端的摘要。802.11类型包括：

- 802.11ac - 802.11ac IEEE标准允许5 GHz频段的理论速度高达6.9 Gbps，或802.11n的11.5倍。

- 802.11a — 在5GHz频谱中运行

- 802.11b/g — 在2.4GHz频谱中运行

- 802.11n — 在2.4GHz和5GHz频谱中运行

注意：在本例中，50%的已连接客户端通过802.11ac连接，另外50%的客户端通过802.11n连接。

步骤2.（可选）要监控特定无线电频段上的关联客户端及其运行类型，请选中或取消选中复选框以查看更详细的摘要。

注意：在本例中，未选中5G。它将显示通过特定无线电频段连接的客户端数量，在本例中仅为1。

平均带宽

平均带宽以Mbps为单位显示客户端带宽。该图每30秒更新一次。

第1步。（可选）选中或取消选中复选框以查看每个射频上传和下载的更详细摘要。

注意：在本例中，检查2.4G。

步骤2.将光标悬停在图形中的某个点上，查看网络中特定时间点的特定传输速率和比较传输速率。

注意：在本例中，显示点17:54:49。

步骤3.（可选）单击Upload或Download，查看网络带宽使用情况的独立视图。

注意：在本例中，点击Upload以获得Download带宽的独立视图。

最低SNR客户端

“最低SNR客户端”区域显示从最低到最高信噪比(SNR)的最多五个客户端。 该比率是信号强度与以分贝(dB)计量的背景噪声之间的差。 其公式为：

信号电平 — 噪声电平= SNR

当信号强度增加或接近0时，噪声电平降低，从而确定关联客户端的连接质量。

最低速度的客户端

Lowest Speed Clients区域显示连接速度最低的最多五个关联客户端。

关联客户端

如果您使用WAP125，则Associated Clients区域如下所示：

WAP581有两个专用于本地客户端和单点设置客户端的选项卡。单点设置是仅在WAP581上可用的功能。

步骤1.在WAP581上，单击Local Clients选项卡。

来自WAP125的关联客户端区域和来自WAP581的本地客户端区域显示以下详细信息：

- Client Details - Client Details区域显示关联客户端的介质访问控制地址。

- 网络(SSID) — 显示关联客户端的服务集标识符(SSID)。

- 模式 — 显示关联客户端的IEEE 802.11模式。这些模式可以是G、N、B、AC和C。

- G — 表示802.11g

- N — 表示802.11n

- B — 表示802.11b

- AC — 表示802.11ac

- C — 表示802.11c

- 数据速率 — WAP传输的速率。

- 信道 — 关联客户端的网络SSID广播的信道。

- 流量(Up/Down) — 显示关联客户端发送的流量。

- SNR(dB) — 以分贝(dB)显示信噪比(SNR)强度。

- Throughput Meter — 过去30秒的吞吐量或数据速率。

您现在应该已查看WAP125和WAP581上的本地客户端和关联客户端。

单点设置客户端 （仅WAP581）

单点设置是一种简单的多设备管理技术，允许您部署和管理支持该功能的一组接入点。它提供了从单个点配置一组接入点的便利性，而不是单独配置它们。它还允许您在本地或远程管理接入点。通过Single Point Setup Clients选项卡，您可以通过Single Point Setup查看与网络关联的客户端。

步骤1.单击Single Point Setup Clients（单点设置客户端）选项卡。

Single Point Setup Clients区域显示以下详细信息：

- Client Details - Client Details区域显示关联客户端的介质访问控制地址。

- IP地址 — 关联客户端的IP地址。

- 网络(SSID) — 显示关联客户端的服务集标识符(SSID)。

- 模式 — 显示关联客户端的IEEE 802.11模式。这些模式可以是G、N、B、AC和C。

- G — 表示802.11g

- N — 表示802.11n

- B — 表示802.11b

- AC — 表示802.11ac

- C — 表示802.11c

- 数据速率 — WAP传输的速率。

- AP位置 — 接入点的物理位置。这是管理员定义的位置。

- 信道 — 关联客户端的网络SSID广播的信道。

- 流量(Up/Down) — 显示关联客户端发送的流量。

- SNR(dB) — 以分贝(dB)显示信噪比(SNR)强度。

- Throughput Meter — 过去30秒的吞吐量或数据速率。

您现在应该已成功查看WAP581上的单点设置客户端。