目标

重新启动或重新启动无线接入点(WAP)会删除存储在易失性内存中的日志。当设置中的某些更改需要重新启动或WAP未正确响应或启动时，会执行此过程。另一方面，将WAP重置为出厂默认设置会清除用户设置的所有配置，并将设备恢复为其原始设置。如果需要重新配置大多数WAP设置，建议重置。

本文旨在向您展示如何重新启动WAP125或WAP581并将其重置为出厂默认设置。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- WAP125 - 1.0.0.3

- WAP581 - 1.0.0.4

重新启动无线接入点

重新启动WAP有两种方法：

- 硬件重启

- 通过基于Web的实用程序重新启动

硬件重启

您有两种方法可重新启动设备硬件：

- 在设备连接到电源插座时，按下电源按钮关闭设备。

注意：POWER 按钮仅在设备使用电源适配器时工作。如果通过以太网供电(PoE)供电，请拔掉以太网连接三秒钟，然后重新插回。

- 按“Reset（重置）”按钮大约只需三秒钟，或者直到指示灯熄灭。

注意：在上述两个映像中，都显示了WAP125。

通过基于Web的实用程序重新启动

步骤1.登录到WAP的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Reboot。

步骤2.单击“重新启动”按钮。

步骤3.在确认窗口中单击OK。

您现在应该已重新启动设备。

安排重新启动

步骤1.登录到WAP的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Reboot。

步骤2.选中Enable Schedule Reboot复选框以配置计划设置。

步骤3.在Schedule Reboot下选择单选按钮，确定WAP应重新启动的日期和时间。选项有：

- 日期 — 设置应重新启动的特定日期和时间。

- In — 将重新启动设置为从配置该功能时开始。如果选择此选项，请跳至步骤6。

注意：在本例中，选择“日期”。

第4步。（可选）如果在第3步中选择了Date，请点击Date字段并选择要设置WAP重新启动的日期。

注意：在本例中，选择2017-06-07。

步骤5.在“时间”区域，从各自的下拉列表中选择小时和分钟。时间格式为军事格式。

注意：在本例中，WAP计划于2017年6月7日凌晨3:21重新启动。

第6步。（可选）如果在第3步中选择了In，请从Days下拉列表中选择WAP应从今天起重新启动的天数。

注意：在本例中，选择7。

第7步。（可选）从Hours下拉列表中，选择WAP要重新启动的一天中的小时。如果要设置一天中某个特定小时，此选项非常有用。

注意：在本例中，WAP计划从现在起7天的凌晨3点重新启动。

第8步。（可选）从Minutes下拉列表中，选择WAP要重新启动的小时内的分钟。

注意：在本例中，选择0。

步骤9.单击“保存”。

现在，您应该已成功配置WAP重新启动的计划。

重置无线接入点

将WAP重置为出厂默认设置有两种方法：

- 硬件重置

- 通过基于Web的实用程序重置

硬件重置

步骤1.按“重置”按钮10秒以上，直到灯熄灭。

步骤2.当灯再次亮起时，松开“重置”按钮。

注意：在上述两个映像中，都显示了WAP125。

通过基于Web的实用程序重置

步骤1.登录到WAP的基于Web的实用程序，然后选择Administration > Reboot。

步骤2.选中恢复为出厂默认设置复选框。

步骤3.单击“重新启动”按钮。

步骤4.在确认窗口中单击OK。

您现在应该已将设备重置为出厂默认设置。