目标

无线电是无线接入点(WAP)的物理部分，用于创建无线网络。WAP上的无线电设置控制无线电的行为并确定WAP发送的无线信号类型。

为什么需要配置 在 WAP上的基本无线电设置?

如果WAP与其他无线源的距离很近，则其性能可能会受到影响和中断。在WAP上配置基本无线电设置非常有用，以避免由于范围内其他无线源的无线干扰而导致问题。这样，您就可以确保WAP提供最佳无线功能，而无需担心干扰导致的中断。

本文档的目的是展示如何配置WAP581的基本无线电设置。

适用设备

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.4

配置基本无线电设置

配置无线电1(5 GHz)

步骤1.登录到基于Web的接入点实用程序并选择Wireless > Radio。您将自动进入Radio 1(5 GHz)选项卡。

步骤2.在基本设置下，选中无线电区域中的启用复选框，为5 GHz频段启用无线电。

步骤3.从下拉菜单中选择无线网络模式。选项有：

- 802.11a — 此选项仅允许采用802.11a标准的无线客户端连接到WAP。

- 802.11a/n/ac — 此选项允许采用802.11a、802.11n和802.11ac标准的无线客户端连接到WAP。

- 802.11n/ac — 此选项允许采用802.11n和802.11ac标准的无线客户端连接到WAP。

注意：在本例中，选择802.11a/n/ac。

步骤4.从下拉菜单中选择Wireless Band。选项有：

- 20 MHz

- 20/40 MHz

- 80 MHz

注意：在本例中，使用80 MHz。802.11ac规范除了20 MHz和40 MHz信道外，还允许80 MHz宽信道。将字段设置为20 MHz，以限制信道带宽使用20 MHz信道。对于802.11ac模式，将字段设置为40 MHz，以防止无线电使用80 MHz信道带宽。

步骤5.从Channel下拉列表中选择无线电用于发送和接收的无线电频谱的部分。

注意：在本例中，选择了Auto。这将使WAP能够扫描可用信道并选择检测到最少流量的信道。如果选择“自动”，您也无法选择主信道。

步骤6.单击按  钮。

现在，您应该已成功配置WAP581的5 GHz频段的基本无线电设置。

配置无线电2(2.4 GHz)

步骤1.单击Radio 2(2.4 GHz)选项卡。

步骤2.在基本设置下，选中无线电区域中的启用复选框，为2.4 GHz频段启用无线电。

步骤3.从下拉菜单中选择无线网络模式。选项有：

- 802.11b/g — 此选项允许采用802.11b和802.11g标准的无线客户端连接到WAP。

- 802.11b/g/n — 此选项允许采用802.11b、802.11g和802.11n标准的无线客户端连接到WAP。

- 2.4 GHz 802.11n — 此选项仅允许802.11n标准在2.4 GHz频率下运行的无线客户端连接到WAP。

注意：在本例中，选择802.11b/g/n。

步骤4.从下拉列表中选择Wireless Band。选项有：

- 20 MHz

- 20/40 MHz

注意：在本例中，选择20 MHz。

步骤5.从下拉列表中选择Primary Channel。选项有：

- 低 — 将主信道设置为40 MHz频段中的低20 MHz信道。这是默认设置。

- Upper — 将主信道设置为40 MHz频段的上20 MHz信道。

注意：在本例中，选择Lower。

步骤6.从下拉列表中选择从1到11的信道。这是无线电用于发送和接收的无线电频谱的一部分。

注意：可用信道的范围由无线电接口的模式和国家/地区代码设置确定。在本例中，选择了Auto。这允许WAP设备扫描可用信道并选择检测到流量最小的信道。

步骤7.单击按  钮。

现在，您应该已成功配置WAP581的2.4 GHz频段的基本无线电设置。