目标

无线接入点(WAP)上的用户帐户是为了授权人员能够访问和管理该设备而创建的。默认情况下，WAP上有一个预配置的管理用户帐户，它只具有读/写权限，同时最多可添加四个附加用户帐户，并且对基于Web的实用程序具有只读访问权限。

为什么我们需要在WAP上配置用户帐户？

要在WAP上配置用户帐户，才有权访问设备并正确管理设备。WAP上基于Web的实用程序包含设备的所有设置和配置，因此建议对网络中有权访问设备的人员设置适当的限制和限制。

本文介绍如何在WAP125或WAP581接入点上编辑、创建和删除用户帐户。

适用设备

- WAP125

- WAP581

软件版本

- 1.0.0.5 — WAP125

- 1.0.0.4 — WAP581

管理用户帐户

步骤1.通过在提供的字段中输入用户名和密码，然后单击登录，登录基于Web的接入点实用程序。

注意：默认用户名/密码为cisco/cisco。

步骤2.依次选择System Configuration > User Accounts。

用户帐户表将显示已配置的用户帐户（如果有）和具有读/写访问权限的默认管理用户帐户。

注意：在本示例中，该表不显示除默认管理用户帐户外的其他现有用户帐户。此帐户的默认用户名是cisco。

编辑用户帐户

步骤1.选中要编辑的帐户的User Name旁边的框，然后单击表左上部的Edit图标。

注意：在本例中，选择名为cisco的默认管理用户帐户。用户级别区域显示此帐户具有读/写访问权限。

步骤2.（可选）将User Name更改为首选名称。

注意：在本例中，默认名称cisco更改为“超级用户”。

步骤3.为此帐户输入新密码，然后在提供的字段中进行确认。

注意：密码强度表指示您输入的密码的强度。

步骤4.单击按 钮。

您现在应该已成功编辑用户帐户。

添加用户帐户

步骤1.单击表左上部的加号图标。

注意：表中将显示空行。

步骤2.在“用户名”字段中，输入要添加的新用户帐户的名称。

注意：在本例中，使用User1。“用户级别”区域自动显示此附加帐户具有只读访问权限。这意味着此用户只能访问基于Web的实用程序并查看配置设置，但无法对其进行任何更改。

步骤3.输入此帐户的密码，然后在提供的字段中确认。此密码将用于访问使用此帐户时的基于Web的实用程序。

注意：密码强度表指示您输入的密码的强度。

步骤4.单击按 钮。

步骤5.（可选）对要添加的每个用户帐户重复步骤1到4。在WAP上最多可添加四个用户帐户。

您现在应该已成功添加用户帐户。

删除用户帐户

步骤1.选中要删除的帐户的User Name旁边的复选框。

步骤2.单击表左上部的垃圾桶图标。这将自动删除用户帐户。

注意：该用户帐户将不再在列表中。

您现在应该已成功删除用户帐户。