目录

- 目标

- 适用设备

- 室内安装

- 安装所需材料

- 将锚件钻入墙壁/天花板的孔

- 插入锚和螺钉

- 将安装支架与螺钉对齐

- 将WAP571安装到支架上

- 结论

目标

本文档的目标是介绍WAP571无线接入点的室内安装选项。

有关WAP571室内安装选项的完整演示，请观看以下视频：

正在加载……

适用设备

- WAP571

室内安装

在开始之前，为确保最佳性能，我们建议您不要在环境温度超过104°F(40°C)的区域运行设备。 为防止过热，两侧面板通风口应通畅。WAP571还应保持水平、稳定且安全，以防止其滑动或脱离位置。

安装所需材料

- 壁装支架

- 4 — 螺钉（.22至。24 x .69至。72英寸）

- 4 — 塑料膨胀锚（.31至。33 x .86至。88英寸）

将锚件钻入墙壁/天花板的孔

在本指南中，我们将介绍壁装选项；但是，同样的工艺也可用于吊顶安装。

首先，确定要安装设备的位置，并确保表面平整、光滑、干燥且坚固。

接下来，使用支架标记孔的位置。在标有的位置向墙壁中钻四个孔。在本演示中，我们使用3/16英寸钻头钻孔。

正在加载……

插入锚和螺钉

将塑料膨胀锚件插入孔中。然后，将螺钉钻入锚，在螺钉头的表面和底座之间为支架留有小间隙。

正在加载……

将安装支架与螺钉对齐

然后，将支架与螺钉对齐，并将支架向下滑动，直到螺钉与插槽紧密配合。 然后拧紧螺钉，直到支架固定。

正在加载……

将WAP571安装到支架上

最后，将WAP571设备滑到壁装支架上，将电缆穿过支架背面的断开卡舌。

正在加载……

结论

WAP571的室内安装选项允许您保护接入点的位置，从而为室内区域提供一致的覆盖。有关详细信息，请访问思科S系列支持社区。