目标

将无线接入点(WAP)连接到与计算机相同的网络将允许它们通信，从而允许您配置WAP。这通常在首次配置WAP或重置WAP后完成，并且必须重新配置时完成。本文旨在向您展示将WAP571或WAP571E连接到网络的步骤。

适用设备

- WAP500系列 — WAP571、WAP571E

软件版本

- 1.0.0.15 - WAP571、WAP571E

通过PoE将WAP571连接到网络

重要信息：确保要连接WAP的网络具有PoE（802.3af和802.3at），并且您的网络已启动并运行。

步骤1.将以太网电缆的一端连接到PoE交换机或路由器的以太网端口。

步骤2.将以太网电缆的另一端连接到WAP571的ETH0/PD端口。

注意：WAP571捆绑两个以太网端口，使其处于链路聚合模式。如果两个以太网端口同时连接，链路伙伴还必须支持链路聚合。

步骤3.检查WAP571和PoE交换机或路由器上的指示灯。

注意：

- 连接WAP571的PoE交换机端口上的橙色灯表示PoE交换机正在为WAP571供电。

- 连接WAP571的PoE交换机的以太网端口上的绿色指示灯表示设备之间的链路。

- WAP571前面板上闪烁的绿色指示灯表示设备正在启动。

- 绿灯常亮表示WAP571已就绪且可运行。

- WAP571的以太网端口显示稳定的绿色指示交换机和WAP571之间的链路。

- WAP571以太网端口上闪烁的绿色指示灯表示设备正在接收和传输数据。

您现在应该已通过PoE将WAP571E连接到网络，现在可以继续设置接入点。有关说明，请参阅在WAP571或WAP571E无线接入点上配置基本无线电设置。

通过PoE将WAP571E连接到网络

准备布线

步骤1.拆卸防气候连接器，露出红色橡胶垫。拆卸后，您应具备以下功能：

1. 1厚橡胶垫

2. 防风连接器的B部分

3. 薄橡胶垫

4. 防风连接器的A部分

步骤2.将以太网电缆滑过防气候连接器的B部分。

步骤3.捏住厚橡胶垫以露出切口，然后滑动以太网电缆穿过切口。

步骤4.将以太网电缆滑过防气候连接器的A部分。

步骤5.将细红色垫圈插入防气候连接器B部分的开口中。

通过PoE连接WAP571E

重要信息：确保要连接WAP的网络具有PoE（802.3af和802.3at），并且您的网络已启动并运行。

步骤1.翻看WAP571E的后面板和底面板。

步骤2.将WAP571E定位为设备下方的标签右上。

步骤3.卸下标有ETH0/PD的端口盖，露出以太网端口。这可以通过逆时针转动帽子来实现。

注意：注意不要丢失薄的橡胶垫。

步骤4.将以太网电缆连接到WAP571E的ETH0/PD插槽。

步骤5.将防气候连接器顺时针打开到WAP571E的螺纹部分，以此固定连接器。

步骤6.将厚橡胶垫圈插入防气候连接器的B部分。

步骤7.将防气候连接器的A部分顺时针打开，固定到B部分的螺纹部分。

步骤8.将以太网电缆的另一端连接到PoE交换机的以太网端口。

步骤9.检查WAP571E和PoE交换机上的指示灯。

验证带PoE连接的WAP571/WAP571E

要验证硬件安装，请遵循以下说明：

- 检查电缆连接。

- 检查指示灯。

标签

活动

描述

电源

关闭

接入点关闭

稳定（绿色）

接入点是正常的；未连接无线客户端

实心（蓝色）

接入点是正常的；至少一个无线客户端已连接

闪烁（蓝色）

接入点正在升级固件。

实心（红色）

接入点无法使用两个固件映像启动。

LAN

(WAP571)

关闭

无以太网链路；FE以太网链路处于活动状态或为10 Mbps。

固体绿

GE以太网链路处于活动状态。

绿色闪烁

接入点正在发送或接收数据。

您现在应该已通过PoE将WAP571E连接到网络，现在可以继续设置接入点。有关说明，请参阅在WAP571或WAP571E无线接入点上配置基本无线电设置。