目标

无线电设置用于在无线接入点(WAP)上配置无线无线电天线及其属性，以便通信可以快速、无拥塞且根据所需网络设置定制。在WAP被其他WAP包围的情况下，此配置很有帮助，需要更改信道模式和频率等设置以实现平稳通信。如果多个邻近的WAP以相同的频率或信道广播，则传输的数据可能会损坏或取消，这会大大降低性能。

本文介绍如何在WAP571或WAP571E上配置高级无线电设置。

注意：如果要配置WAP的基本无线电设置，请单击此处获取说明。

适用设备

- WAP500系列 — WAP571、WAP571E

软件版本

- 1.0.0.15

配置高级无线电设置

步骤1.登录到基于Web的接入点实用程序，然后选择Wireless > Radio。

步骤2.从Radio Setting Per Interface区域，点击要配置的Radio。

- 射频1(5 GHz) — 速度更快，但范围更短

- 无线电2(2.4 GHz) — 与较旧设备更兼容，范围更广

步骤3.单击“基本设置”区域中的“无线电”复选框以启用它。注意：默认选中Radio设置

步骤4.单击“高级设置”以配置所选无线电的设置。

步骤5.（可选）从DFS支持下拉列表中选择启用（打开）或禁用（关闭）此功能。动态频率选择(DFS)自动选择干扰最小的信道频率。默认值为On。注意：DFS支持下拉列表仅在配置Radio 1(5 GHz)时可用。

步骤6.（可选）从Short Guard Interval Supported下拉列表中选择一个选项。保护间隔是WAP在传输之间等待的时间量，可防止干扰。可以缩短保护间隔，以将吞吐量提高10%。注意：仅当从“基本设置”区域的“模式”下拉列表中选择包含802.11n的模式时，此选项才可用。

您可以从以下选项中进行选择：

- 是 — 在与同样支持短保护间隔的客户端通信时，将传输时间缩短到每400纳秒。这是默认选项。

- 否 — 保持每800纳秒传输一次的时间。

步骤7.从Protection下拉列表中选择一个选项。保护功能包含确保802.11传输不会对传统站点或应用程序造成干扰的规则。

您可以从以下选项中进行选择：

- 自动 — 当传统设备在WAP设备范围内时启用保护。这是默认选项。

- 关闭 — 禁用保护功能。

步骤8.在Beacon Interval字段中，输入信标帧之间传输的间隔值（以毫秒为单位）。信标帧通告无线网络的存在。值必须介于20至2000毫秒之间。默认行为是每100毫秒发送一次信标帧。强烈建议保留此值，因为错误配置的信标间隔可能导致客户端无法连接。

步骤9.在“DTIM期间”字段中，输入一个介于1和255个信标之间的整数，以指定“传送流量信息映射”(DTIM)期间。DTIM周期指示WAP设备所服务的客户端应检查缓冲数据是否仍在等待取回的频率（以信标帧表示）。默认值为2，它指定客户端将检查WAP设备上每个第二个信标帧上的缓冲数据。

步骤10.在Fragmentation Threshold字段中，输入一个介于256和2346字节之间的偶数，以指定通过网络传输的数据包的大小限制。如果数据包超过分段阈值，则会激活分段功能，并将数据包作为多个802.11帧发送。默认情况下，分段在2346字节的阈值处关闭。除非遇到无线电干扰，否则不建议分段。

步骤11.在RTS阈值字段中，输入0到2347之间的整数以指定发送请求(RTS)阈值。默认值为 2346。阈值越低，发送数据包的频率越高，这会导致带宽消耗越高，从网络冲突或干扰中恢复的速度也越快。阈值越高，发送数据包的频率越低，从而导致带宽消耗越低，从网络冲突或干扰中恢复的时间也越长。

步骤 12  在Maximum Associated Clients字段中，输入可同时连接到WAP的最大客户端数。范围为0到200，默认设置为200。

步骤13.在Transmit Power下拉列表中，选择WAP在广播时使用的传输功率百分比。高百分比更具成本效益，因为它使WAP的覆盖范围最广，因此覆盖同一区域所需的接入点更少。较低的百分比要求设备彼此靠近，但减少了其他WAP之间的重叠和干扰。默认值为 100%。

步骤14.在Frame-burst Support下拉列表中，选择Off或On以禁用或启用此功能。启用此功能可能会提高下游吞吐量，因为它使无线电在短时间内连续快速发送一系列帧。

步骤15.在固定组播速率下拉列表中，为广播和组播数据包选择以Mbps为单位的传输速率。可能值的范围由“基本设置”区域中的无线电模式确定。选择Auto可让WAP根据连接的客户端自动选择最佳速率。

步骤16.在Legacy Rate Sets表中，选中可用速率下方的复选框，以确定Supported和Basic Rate Sets。支持的速率集表示WAP支持的速率，而基本速率集是WAP向网络通告的速率，以便与其他设备建立通信。让WAP广播其支持速率的子集更有效。速率以Mbps为单位。

注意：要将速率选为基本速率，还必须将其选为支持速率。步骤17.（可选）如果要限制通过网络传输的数据包数，请选中Broadcast/Multicast Rate Limiting复选框。默认情况下，此功能被禁用。如果不想启用此功能，请跳至步骤19。

步骤18.（可选）如果启用了广播/组播速率限制，则速率限制和速率限制突发字段将可用。输入每个字段的相应值。

字段定义为：

- 速率限制 — 组播和广播流量的速率限制。此速率以每秒数据包数表示。范围为1到50，默认值为50。

- Rate Limit Burst — 指示允许作为临时突发传输的流量量，即使它超过了上述最大速率。范围为1到75，默认值为75。

步骤19.在TSPEC模式下拉列表中，为WAP选择流量规范(TSPEC)模式。TSPEC从支持服务质量(QoS)的客户端发送，请求WAP提供一定数量的流量。选择On启用TSPEC，WAP处理来自QoS设备的流量。关闭会禁用TSPEC，且QoS设备未获得优先级。

步骤20.在TSPEC语音ACM模式下拉列表中，选择规范语音访问类别强制准入控制(ACM)的模式。选择On表示站点在发送或接收语音流量流之前必须向WAP发送带宽的TSPEC请求。关闭允许站点在无需TSPEC请求的情况下发送和接收语音流量。这允许WAP控制语音流量的带宽使用。

步骤21.在TSPEC Voice ACM Limit字段中，输入WAP尝试通过无线和语音AC进行传输以获得访问的最大流量。范围为0到70%，默认为20%。

步骤22.在TSPEC Video ACM Mode下拉列表中，选择用于规范视频访问类别强制准入控制(ACM)的模式。选择On表示站点在发送或接收视频流之前必须向WAP发送带宽TSPEC请求。关闭允许工作站在无需TSPEC请求的情况下发送和接收视频流量。这允许WAP控制视频流量的带宽使用。

步骤23.在TSPEC Video ACM Limit字段中，输入WAP尝试通过无线传输的最大流量，并通过视频准入控制获得访问权限。范围为0到70%，默认为15%。

步骤24.在TSPEC AP Inactivity Timeout字段中，输入值（以秒为单位），使WAP在删除下行链路流量规范之前检测到该规范为空闲状态。范围为0到120秒，默认为30。输入0会禁用此功能。

步骤25.在TSPEC Station Inactivity Timeout字段中，输入WAP设备在删除上行链路流量规范之前检测到上行链路流量规范为空闲状态的秒数。范围为0到120秒，默认为30。输入0会禁用此功能。

步骤26.在TSPEC传统WMM队列映射模式下拉列表中，选择是启用(On)还是禁用(Off)作为ACM运行的队列上的传统流量混合。默认情况下，此功能被禁用。

步骤27.单击“保存”。步骤28.系统将显示弹出窗口，警告无线连接可能已断开。单击 OK 继续。

您现在应该已成功配置WAP571或WAP571E的Advanced Radio Settings。