目标

链路层发现协议(LLDP)是IEEE 802.1AB标准中定义的链路层发现协议。LLDP允许网络设备向网络中的其他设备通告有关自身的信息。LLDP使用逻辑链路控制(LLC)服务向其他LLDP代理发送信息和从其接收信息。LLC提供链路服务接入点(LSAP)，用于访问LLDP。每个LLDP帧作为单个MAC服务请求传输。每个传入的LLDP帧在MAC服务接入点(MSAP)由LLC实体作为MAC服务指示接收。

本文提供有关如何在无线接入点(WAP)上配置LLDP的说明。

适用设备

- WAP500系列 — WAP571、WAP571E

软件版本

- 1.0.0.15 - WAP571、WAP571E

在WAP上配置LLDP

配置LLDP的优势

- 遵循IEEE 802.1ab标准。

- 实现多供应商设备之间的互操作性。

- 便于排除企业网络故障并使用标准网络管理工具。

- 为VoIP等应用提供扩展。

启用LLDP后，WAP会根据类型、长度和值说明(称为类型长度值(TLV))传输其属性。

支持的TLV类型

- 机箱ID TLV — 机箱ID子类型是4（MAC地址），机箱ID是WAP的基本MAC地址

- 端口ID TLV — 端口ID子类型是3（MAC地址），端口ID是WAP的基本MAC地址

- 生存时间TLV — 生存时间间隔设置为LLDP传输间隔乘以4

- 系统名称TLV — 系统名称TLV设置为系统名称可配置参数

- 系统描述TLV — 系统描述TLV设置为模型状态参数

- 系统功能TLV - WAP将系统功能位掩码和启用功能位掩码设置为相同值。无线局域网(WLAN)接入点功能（第3位）设置为1。所有其他功能位都设置为0。

配置LLDP

注意：以下图像从WAP571捕获。

步骤1.登录到基于Web的接入点实用程序，然后选择LAN > LLDP。

步骤2.确保LLDP模式设置为“已启用”。

注意：默认情况下，LLDP模式设置为启用。如果不希望WAP使用LLDP，请将其设置为Disabled。

步骤3.在“TX间隔”字段中输入值以指定重新传输间隔值。默认值为 30 秒。

步骤4.单击“保存”。

您现在应该已在WAP上配置LLDP功能。如果要捕获和存储WAP接收和传输的数据包，请配置数据包捕获功能。如需指导，请点击这里。