目标

单点设置用于控制多个设备间的无线服务。它用于创建无线设备集群，一旦创建集群，其他无线接入点即可加入集群。Channel Management页显示集群中WAP设备的当前和计划信道分配。启用信道管理的设备会自动将无线电信道分配给集群中的其他WAP设备。它有助于减少干扰并增加带宽。

本文介绍如何为WAP551和WAP561接入点上的集群中的设备分配信道。

注意：要启用单点设置，请参阅WAP551和WAP561接入点上的单点设置配置文章。

适用设备

· WAP551

· WAP561

软件版本

•1.0.4.2

渠道管理

步骤1.登录Web配置实用程序并选择“单点设置”>“通道管理”。将打开“通道管理”页：

步骤2.单击“开始”以开始自动信道分配。自动信道管理用于将信道重新分配给WAP设备，以减少WAP设备之间的干扰。

步骤3.（可选）要停止自动信道分配，请单击Stop。

“当前渠道分配”表显示以下信息：

·位置 — 设备的位置。

· IP地址 — 接入点的IP地址。

·无线电 — 无线电的MAC地址。

·频段 — 在其上广播接入点的频段。

·通道 — 接入点的当前通道。

·状态 — 接入点的状态。

·锁定 — 接入点被强制保留在当前信道中。如果信道被锁定，它将显示“当前信道分配”表和“建议的信道分配”表的相同信道。

步骤4.（可选）要保持通道锁定，请单击Save。

建议的渠道分配表显示以下信息：

·位置 — 设备的位置。

· IP地址 — 接入点的IP地址。

·无线电 — 无线电的MAC地址。

·建议的信道 — WAP设备将重新分配到的信道。

步骤5.从Advanced区域的第一个下拉列表中，选择所需的选项。这指定信道重新分配的百分比。

步骤6.从“高级”区域的第二个下拉列表中，选择所需选项。这指定更新之间的时间间隔。

步骤7.单击“应用”。

第8步。（可选）要使设备使用当前通道信息保持更新，请单击刷新。